حول هذا الدليل

هذا المستند عبارة عن دليل مستخدم Kaspersky PURE.

لاستخدام Kaspersky PURE بشكل سليم، يجب أن تتعرف على واجهة نظام التشغيل التي تستخدمها، ومعالجة الأساليب الأساسية الخاصة بهذا النظام، ومعرفة كيفية العمل باستخدام البريد الإلكتروني والإنترنت.

يهدف هذا الدليل إلى:

  • مساعدتك على تثبيت Kaspersky PURE وتنشيطه واستخدامه.
  • توفير مصدر بحث جاهز للمعلومات ويمكن البحث فيه عن أسئلة تتعلق بتشغيل Kaspersky PURE.
  • شرح مصادر المعلومات الأخرى المتعلقة بالتطبيق وطرق تلقي الدعم الفني.

في قسم التعليمات هذا

في هذا الدليل

اصطلاحات الوثيقة
أعلى الصفحة أعلى الصفحة
© 2012 Kaspersky Lab ZAO. جميع الحقوق محفوظة.
موقع Kaspersky Lab على الويب
خدمة الدعم الفني


في هذا الدليل

يشتمل هذا الدليل على الأقسام التالية.

مصادر المعلومات المتعلقة بالتطبيق

يصف هذا القسم مصادر المعلومات الخاصة بالتطبيق وقوائم مواقع الويب التي يمكنك استخدامها لمناقشة تشغيل التطبيق.

Kaspersky PURE

يحتوي هذا القسم على وصف لميزات التطبيق ومعلومات مختصرة حول وظائف التطبيق ومكوناته. كما ستكتشف ما تتضمنه حزمة التوزيع والخدمات المتوفرة للمستخدمين المسجلين للتطبيق. ويوفر هذا القسم معلومات حول متطلبات الأجهزة والبرامج التي يجب أن يقابلها الكمبيوتر لدعم التثبيت.

تثبيت التطبيق وإزالته

يحتوي هذا القسم على إرشادات خطوة بخطوة لتثبيت التطبيق وإزالته.

ترخيص التطبيق

يوفر هذا القسم معلومات حول الشروط العامة المتعلقة بتنشيط التطبيق. قم بقراءة هذا القسم لتتعرف على المزيد حول الهدف من اتفاقية الترخيص وأنواع التراخيص وطرق تنشيط التطبيق وتجديد الترخيص.

تنفيذ المهام المشتركة

يحتوي هذا القسم على إرشادات خطوة بخطوة لتنفيذ المهام التقليدية للمستخدم التي يوفرها التطبيق.

الاتصال بالدعم الفني

يوفر هذا القسم معلومات حول كيفية الاتصال بالدعم الفني في Kaspersky Lab.

التطبيقات

يوفر هذا القسم معلومات مكملة لنص المستند.

المصطلحات

يحتوي هذا القسم على قائمة المصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة وتعريفاتها.

Kaspersky Lab ZAO

يوفر هذا القسم معلومات حول Kaspersky Lab ZAO.

معلومات حول التعليمات البرمجية الخاصة بطرف ثالث

يوفر هذا القسم معلومات حول الرمز الخاص بالطرف الخارجي والمستخدم في التطبيق.

إشعارات العلامة التجارية

يسرد هذا القسم ملاك العلامات التجارية الخاصة بالأطراف الخارجية والمستخدمة في هذا المستند.


اصطلاحات الوثيقة

توجد عناصر نظامية مصاحبة للنص المذكور هنا والتي يجب أن يتم توجيه معلومات هامة لها - التحذيرات والتلميحات والأمثلة.

يتم استخدام اصطلاحات الوثيقة لتمييز العناصر الدلالية. يوضح الجدول التالي اتفاقيات المستند والأمثلة الخاصة باستخدامها.

اصطلاحات الوثيقة

نص عينة

وصف اصطلاح الوثيقة

لاحظ...

يتم تمييز التحذيرات باللون الأحمر وتوضع في مربع.

توفر التحذيرات معلومات حول الإجراءات المتاحة وغير المرغوبة، والتي قد تؤدي إلى فقد البيانات أو حدوث حالات فشل في تشغيل الجهاز أو وجود مشاكل تتعلق بنظام التشغيل.

نوصيك باستخدام...

يتم وضع الملاحظات في مربع.

قد تحتوي الملاحظات على تلميحات مفيدة أو توصيات أو قيم معينة للإعدادات أو حالات خاصة مهمة في تشغيل التطبيق.

مثال:

...

تظهر الأمثلة فوق خلفية صفراء تحت العنوان "مثال".

تحديث يعني...

قواعد البيانات قديمة وقوع حدث.

يتم كتابة العناصر الدلالية التالية بالخط المائل في النص:

  • المصطلحات الجديدة
  • أسماء حالات وأحداث التطبيق.

اضغط إدخال.

اضغط على ALT+F4.

تظهر أسماء مفاتيح لوحة المفاتيح بخط عريض وبأحرف كبيرة.

أسماء مفاتيح لوحة المفاتيح المتصلة بعلامة "+" (زائد) تشير إلى استخدام توليفة مفاتيح. يجب الضغط على تلك المفاتيح في آن واحد.

انقر فوق الزر تمكين.

يتم تمييز أسماء عناصر واجهة التطبيق، مثل حقول الإدخال وعناصر القائمة والأزرار بالخط العريض.

لتكوين جدولة المهمة:

يتم كتابة العبارات الافتتاحية في التعليمات بحروف مائلة وتكون مصحوبة بعلامة سهم.

أدخل help في سطر الأوامر

ستظهر بعد ذلك الرسالة التالية:

حدد التاريخ بتنسيق يوم / شهر / سنة.

يتم تمييز الأنواع التالية من المحتوى النصي بكتابتها بخط خاص:

  • نص في سطر الأوامر
  • نص الرسائل الذي يعرضه التطبيق على الشاشة
  • البيانات التي يجب أن يدخلها المستخدم.

<اسم المستخدم>

يتم وضع المتغيرات داخل أقواس زاوية. بدلاً من وجود متغير، يجب أن يتم إدراج القيمة المقابلة، مع حذف أقواس الزاوية.


مصادر المعلومات المتعلقة بالتطبيق

يصف هذا القسم مصادر المعلومات الخاصة بالتطبيق وقوائم مواقع الويب التي يمكنك استخدامها لمناقشة تشغيل التطبيق.

يمكنك اختيار أنسب مصدر معلومات، وفقا لمستوى ضرورة وأهمية الموضوع الخاص بك.

في قسم التعليمات هذا

مصادر معلومات البحث الخاص بك

مناقشة تطبيقات Kaspersky Lab في المنتدى

الاتصال بإدارة المبيعات

الاتصال بإدارة الكتابة الفنية والترجمة عن طريق البريد الإلكتروني


مصادر معلومات البحث الخاص بك

يمكنك الاتصال بالمصادر التالية للمعلومات للبحث بنفسك:

  • صفحة التطبيق على موقع Kaspersky Lab
  • صفحة التطبيق على موقع الدعم الفني (قاعدة المعارف)
  • تعليمات عبر الإنترنت
  • وثائق

إذا لم تتمكن من العثور بنفسك على حل لمشكلتك، نوصيك بالاتصال بخدمة الدعم الفني في Kaspersky Lab.

يجب أن يتوفر لديك اتصالًا بالإنترنت لتتمكن من استخدام المعلومات الموجودة على موقع Kaspersky Lab على الويب.

صفحة التطبيق على موقع Kaspersky Lab

يشتمل موقع Kaspersky Lab على صفحة واحدة لكل تطبيق على حدة.

في هذه الصفحة، يمكنك عرض معلومات عامة حول التطبيق ووظائفه وميزاته.

تحتوي الصفحة http://www.kaspersky.com على رابط إلى المتجر الإلكتروني eStore. حيث يمكنك شراء التطبيق أو تجديده فيه.

صفحة التطبيق على موقع الدعم الفني (قاعدة المعارف)

تعتبر قاعدة المعارف عبارة عن قسم موجود على موقع الويب للدعم الفني تحتوي على توصيات حول كيفية العمل مع تطبيقات Kaspersky Lab. وتحتوي قاعدة المعارف على مقالات مرجعية مصنفة حسب الموضوع.

على صفحة التطبيق في قاعدة المعارف، يمكنك قراءة مقالات تحوي معلومات وتوصيات وإجابات مفيدة عن الأسئلة الشائعة حول كيفية شراء التطبيق وتثبيته واستخدامه.

قد توفر المقالات إجابات عن أسئلة ترتبط ببرنامج Kaspersky PURE، وبتطبيقات Kaspersky Lab الأخرى أيضًا. كما تحتوي ايضًا على أخبار الدعم الفني.

تعليمات عبر الإنترنت

تحتوي التعليمات عبر الإنترنت الخاصة بالتطبيق على ملفات للمساعدة.

تحتوي تعليمات السياق على معلومات حول كل نافذة من نوافذ Kaspersky PURE وعلامات التبويب الخاصة به: وهي قوائم تسرد وتصف إعدادات التطبيق والمهام المرتبطة به.

وثائق

يوفر دليل المستخدم من Kaspersky PURE معلومات حول طريقة التثبيت والتنشيط والتكوين واستخدام التطبيق. كما تقدم الوثيقة وصفًا لواجهة التطبيق، وتقترح كذلك الطرق لحل مهام المستخدم النمطية أثناء استخدام التطبيق.


مناقشة تطبيقات Kaspersky Lab في المنتدى

إذا لم يكن سؤالك يتطلب توفير إجابة فورية، يمكنك مناقشته مع خبراء Kaspersky Lab والمستخدمين الآخرين في المنتدى الخاص بنا.

في هذا المنتدى يمكنك عرض الموضوعات الموجودة، وترك تعليقاتك وإنشاء موضوعات جديدة.


الاتصال بإدارة المبيعات

إذا كان لديك أي أسئلة تتعلق بكيفية تحديد أو شراء أو تجديد التطبيق، يمكنك الاتصال بالمتخصصين في قسم المبيعات بأي من الطرق التالية:

  • عن طريق الاتصال بمكتبنا الرئيسي في موسكو عن طريق الهاتف.
  • عن طريق إرسال رساالة تتضمن سؤالك عن طريق البريد الإلكتروني.

هذه الخدمة متاحة باللغتين الروسية والإنجليزية.


الاتصال بإدارة الكتابة الفنية والترجمة عن طريق البريد الإلكتروني

إذا كانت لديك أي أسئلة حول الوثائق، يرجى التفضل بالاتصال بمجموعة تطوير الوثائق الفنية الخاصة بنا. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في ترك ملاحظات.


Kaspersky PURE

يحتوي هذا القسم على وصف لميزات التطبيق ومعلومات مختصرة حول وظائف التطبيق ومكوناته. كما ستكتشف ما تتضمنه حزمة التوزيع والخدمات المتوفرة للمستخدمين المسجلين للتطبيق. ويوفر هذا القسم معلومات حول متطلبات الأجهزة والبرامج التي يجب أن يقابلها الكمبيوتر لدعم التثبيت.

في قسم التعليمات هذا

ما الجديد

حزمة التوزيع

الوظائف والتطبيقات الرئيسية

خدمة المستخدمين

متطلبات الأجهزة والبرامج


ما الجديد

يوفر Kaspersky PURE الميزات الجديدة التالية:

  • واجهة محسنة للنافذة الرئيسية لبرنامج Kaspersky PURE. يمكنك الآن الوصول إلى وظائف التطبيق بسرعة.
  • تم تعديل الإدارة المنطقية للعزل والنسخ الاحتياطي: ويظهران الآن على علامات تبويب منفصلة ويقومان بتنفيذ وظائف مختلفة.
  • يمكنك الآن التحقق من سمعة التطبيقات ومواقع الويب باستخدام المعلومات التي يساهم بها المستخدمين من جميع أنحاء العالم (بشرط المشاركة في شبكة أمان Kaspersky).
  • كما يمكنك أيضًا تمكين التحليل المساعد على الاكتشاف لمكافحة فيروسات الويب لفحص مواقع الويب بحثًا عن التهديدات الاحتيالية. بينما يتم فحص الصفحات بحثًا عن التهديدات الاحتيالية، يتم استخدام التحليل المساعد على الاكتشاف بصرف النظر عما إذا كان قد تم تمكين التحليل المساعد على الاكتشاف لمكافحة فيروسات الويب أم لا.
  • تم تبسيط إعدادات المراقبة الأبوية. يمكنك الآن تحديد أحد قوالب المراقبة سابقة التعريف لكل مستخدم للكمبيوتر أو تكوين المراقبة الأبوية يدويًا.
  • لتسهيل تشفير البيانات، تتوفر حاوية سابقة التثبيت مع إعدادات قياسية فور تثبيت Kaspersky PURE. كل ما تحتاج إليه هو تعيين كلمة مرور للحاوية.
  • تم تحسين معالج إنشاء مهمة النسخ الاحتياطي. عند إنشاء مهمة، يمكنك الآن تحديد أحد القوالب سابقة التعريف أو يمكنك التكوين اليدوي.


حزمة التوزيع

يمكنك شراء التطبيق بإحدى الطرق التالية:

  • مغلف. موزع بواسطة المتاجر الخاصة بشركائنا.
  • من متجر الإنترنت. يتم التوزيع عبر المتاجر المنتشرة عبر الإنترنت التابعة لـ Kaspersky Lab عبر الإنترنت (مثل، http://www.kaspersky.com، في القسم المتجر) أو عبر شركات الشركاء.

إذا قمت بشراء الإصدار المغلف من التطبيق، تحتوي حزمة التوزيع على العناصر التالية:

  • ظرف محكم الإغلاق يحتوي على القرص المضغوط للإعداد، والذي يحتوي على ملفات التطبيق وملفات الوثائق؛
  • دليل مستخدم مختصر يضم رمز التنشيط؛
  • اتفاقية الترخيص، التي تنص على بنود وشروط استخدام التطبيق.

قد يختلف محتوى حزمة التوزيع اعتمادًا على المنطقة التي يتم فيها توزيع التطبيق.

إذا قمت بشراء Kaspersky PURE من متجر عبر الإنترنت، فإنك تقوم بنسخ التطبيق من موقع الويب الخاص بالمتجر. سيتم إرسال معلومات مطلوبة لتنشيط التطبيق إليك عن طريق البريد الإلكتروني بعد أن يتم استلام الدفعة الخاصة بك.

للحصول على معلومات تفصيلية حول كيفية شراء التطبيق وما يتم تضمينه مع حزمة التوزيع، برجاء الاتصال بـ إدارة المبيعات.


الوظائف والتطبيقات الرئيسية

يوفر Kaspersky PURE حماية شاملة للكمبيوتر. والحماية الشاملة تعني حماية جهاز الكمبيوتر والبيانات والمستخدم، فضلاً عن إدارة برنامج Kaspersky PURE عن بعد على كل أجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة. كما تتوفر وظائف مختلفة ومكونات حماية متنوعة كجزء من Kaspersky PURE من أجل تقديم الحماية الشاملة.

حماية جهاز الكمبيوتر

مكونات الحماية تم تصميمها لحماية الكمبيوتر ضد التهديدات المعروفة والجديدة، وهجمات الشبكات وهجمات الاحتيال، والبريد الإلكتروني غير المرغوب فيه وغيرها من المعلومات غير المرغوب فيها. تتم معالجة كل نوع من التهديدات بواسطة مكون أمان فردي (انظر المزيد عن وصف المكونات في هذا القسم). ويمكن تمكين المكونات أو تعطيلها بصورة مستقلة عن بعضها بالإضافة إلى تكوين الإعدادات الخاصة بها.

بالإضافة إلى الحماية الثابتة التي توفرها مكونات الأمان، نوصي بأن تقوم بفحص جهاز الكمبيوتر بحثًا عن الفيروسات بصورة منتظمة. وهذا أمر ضروري لإلغاء احتمالية نشر البرامج الخبيثة التي لم تكتشفها مكونات الحماية، على سبيل المثال، بسبب ضبط مستوى الحماية على منخفض أو لأسباب أخرى.

للحفاظ على برنامج Kaspersky PURE محدثًا، يجب عليك تحديث وحدات قواعد البيانات والبرامج التي يستخدمها التطبيق.

وعند وجود أي شكوك حول أمان أي تطبيق، يمكن تشغيل هذه البنود في بيئة آمنة.

يمكن أداء بعض المهام المعينة التي تحتاج لأن يتم أداؤها من وقت لآخر بمساعدة أدوات ومعالجات إضافية، مثل تكوين Microsoft® Internet Explorer® أو إزالة تتبعات نشاط المستخدم في النظام.

توفر مكونات الحماية التالية حراسة جهاز الكمبيوتر في الوقت الحقيقي:

فيما يلي وصف منطق تشغيل مكونات الحماية في وضع Kaspersky PURE الموصى به من قِبل المتخصصين في شركة Kaspersky Lab (أي: إعدادات التطبيق الافتراضية).

مكافحة فيروسات الملفات

يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بمنع إصابة نظام ملفات الكمبيوتر. يبدأ المكون عند بداية نظام التشغيل، وتظل بصورة مستمرة في ذاكرة الوصول العشوائي للكمبيوتر، وتقوم بفحص كل الملفات التي تم فتحها أو تخزينها أو بدؤها على جهاز الكمبيوتر فضلاً عن جميع محركات الأقراص التي تم توصيلها. ويقوم برنامج Kaspersky PURE باعتراض جميع محاولات الوصول إلى أي ملف وفحص الملف بحثًا عن الفيروسات المعروفة. ويمكن إجراء عمليات معالجة أخرى للملف إذا لم يكن مصابًا أو إذا تمت معالجته بنجاح بواسطة التطبيق. إذا تعذر تنظيف ملف ما لأي سبب من الأسباب، فسيتم حذفه. سيتم حفظ نسخة من الملف في النسخ الاحتياطي، أو يتم نقلها إلى العزل.

مكافحة فيروسات البريد

يقوم مكون مكافحة فيروسات البريد بفحص رسائل البريد الإلكتروني الواردة والصادرة على جهاز الكمبيوتر. ويتاح البريد الإلكتروني للمرسل إليه فقط إذا لم يحتو على كائنات خطرة.

مكافحة فيروسات الويب

يعترض مكون مكافحة فيروسات الويب استثناء البرامج النصية الموجودة في مواقع الويب ومنعها إذا ما شكلت تهديدًا. كما يراقب مكون مكافحة فيروسات الويب كل حركة مرور الويب ويمنع الوصول إلى مواقع الويب الخطيرة.

مكافحة فيروسات المراسلة الفورية

يضمن مكون مكافحة فيروسات المراسلة الفورية الاستخدام الآمن لأدوات نداء الإنترنت. ويعمل هذا المكون على حماية المعلومات الواردة إلى جهاز الكمبيوتر عن طريق بروتوكولات المراسلة الفورية. ويضمن مكون مكافحة فيروسات المراسلة الفورية التشغيل الآمن لمختلف تطبيقات المراسلة الفورية.

الدفاع الوقائي

يتيح مكون الدفاع الوقائي إمكانية اكتشاف برنامج خبيث جديد قبل تنفيذ نشاطه الخبيث. ويعتمد تشغيل هذا المكون على مراقبة سلوك كافة التطبيقات المثبتة على جهاز الكمبيوتر وتحليلها. وحسب الإجراءات التي يجري تنفيذها من قِبل التطبيقات، يحدد برنامج Kaspersky PURE ما إذا كان تطبيق ما يحتمل كونه خطرًا أو لا. وبالتالي، لا يكون جهاز الكمبيوتر محميًا ضد الفيروسات المعروفة فقط، بل وأيضًا الفيروسات الجديدة التي لم تكتشف بعد.

التحكم في التطبيق

يسجل مكون التحكم في التطبيق الإجراءات التي تنفذها التطبيقات في النظام، ويدير أنشطة التطبيقات حسب المجموعة التي يعينها المكون لها. ويتم تحديد مجموعة قواعد لكل مجموعة من التطبيقات. حيث يتم بواسطة هذه القواعد إدارة وصول التطبيقات إلى موارد نظام التشغيل المختلفة.

جدار الحماية

يضمن مكون جدار الحماية أمان عملك في شبكات الاتصال المحلية وعلى الإنترنت. ويعمل المكون على تصفية كل أنشطة شبكة الاتصال باستخدام نوعين من القواعد: قواعد التطبيقات وقواعد الحزم.

مراقبة الشبكة

مراقبة الشبكة هي أداة مصممة لمراقبة أنشطة الشبكة في الوقت الحقيقي.

حاجب هجمات الشبكة

يتم تحميل حاجب هجمات شبكة الاتصال عند بدء نظام التشغيل، ويقوم بتتبع حركة شبكة الاتصال الواردة للأنشطة التي تعد مميزة وخاصة بهجمات شبكة الاتصال. عند اكتشاف محاولة هجوم، يقوم Kaspersky PURE بمنع أي نشاط شبكي يجري إنشاؤه توًا ويستهدف الكمبيوتر الخاص بك فيمنعه فورًا من مهاجمة جهاز الكمبيوتر.

مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه

يندمج مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه في عميل البريد المثبت على جهاز الكمبيوتر، ويفحص جميع رسائل البريد الإلكتروني الواردة بحثًا عن البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه. ويتم تمييز جميع الرسائل المحتوية على بريد إلكتروني غير مرغوب فيه برأس خاصة. يمكنك تكوين مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بحيث يعالج رسائل البريد العشوائي بطريقة خاصة (فيقوم مثلا بحذفها تلقائيًا أو نقلها إلى مجلد خاص).

مكافحة الاحتيال

يقوم مكون مكافحة الاحتيال بفحص عناوين الويب مقابل قوائم تضم مواقع الويب الخبيثة والخادعة. إن هذا المكون هو مكون مندمج مع مكون مكافحة فيروسات الويب، ومكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه، ومكون مكافحة فيروسات المراسلة الفورية.

مكافحة الشعارات

يقوم مكون مكافحة الشعارات بمنع الشعارات الإعلانية التي على مواقع الويب وفي واجهات التطبيق.

حماية البيانات

تم تصميم ميزات النسخ الاحتياطي وتشفير البيانات ومدير كلمات المرور لحماية البيانات من الفقد أو الوصول غير المصرح به أو السرقة.

النسخ الاحتياطي

يمكن فقدان البيانات المخزنة على جهاز الكمبيوتر لأسباب مختلفة، مثل التعرض للفيروسات أو تعديل غير مرخص به أو إزالتها من قِبل مستخدم آخر. لتجنب فقدان معلومات مهمة، يجب عليك الاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات دوريًا.

تنشئ وظيفة النسخ الاحتياطي نسخًا احتياطية للكائنات في تخزين خاص على الجهاز المحدد. وللقيام بذلك، يجب تكوين مهام النسخ الاحتياطي. وبعد تشغيل المهمة يدويًا أو تلقائيًا، وفقًا لجدولة، سوف يتم إنشاء نسخ احتياطية للملفات المحددة في التخزين. وعند الضرورة، يمكن استعادة النسخة المطلوبة من الملف المحفوظ من النسخة الاحتياطية.

تشفير البيانات

تتطلب المعلومات السرية، التي يتم حفظها في وضع إلكتروني، حماية إضافية من الوصول غير المصرح به. ويوفر تخزين البيانات في حاوية مشفرة هذه الحماية.

يتيح تشفير البيانات إنشاء حاويات خاصة مشفرة على القرص الذي تم اختياره. وفي النظام، يتم عرض تلك الحاويات كمحركات أقراص ظاهرية قابلة للإزالة. ويجب أن تقوم بإدخال كلمة مرور ليتم الوصول إلى البيانات المخزنة في حاوية مشفرة.

مدير كلمات المرور

معظم خدمات الإنترنت والموارد تطلب من المستخدمين التسجيل وإدخال تفاصيل تسجيل الدخول. لأسباب أمنية، فمن المستحسن استخدام حسابات مستخدم مختلفة في مواقع مختلفة، واستظهار وتذكر تسجيلات دخول المستخدمين وكلمات المرور من دون كتابتها.

يتيح مدير كلمات المرور تخزين مختلف البيانات الشخصية في صورة مشفرة (على سبيل المثال، أسماء المستخدم وكلمات المرور والعناوين وأرقام الهواتف وأرقام بطاقات الائتمان). ويكون الوصول إلى البيانات محميًا بكلمة مرور رئيسية واحدة. بعد إدخال كلمة المرور الرئيسية، يمكن أن يقوم مدير كلمات المرور بملء حقول نماذج تسجيل الدخول إلى مواقع الويب المختلفة تلقائيًا. تتيح لك كلمة المرور الرئيسية إدارة كل حسابات مواقع الويب الخاصة بك.

الرقابة الأسرية

تم تصميم مكون الرقابة الأسرية لحماية الأطفال والمراهقين من التهديدات المتعلقة باستخدام الكمبيوتر والإنترنت.

يتيح لك مكون الرقابة الأسرية وضع قيود مرنة على وصول مختلف المستخدمين إلى موارد وتطبيقات الإنترنت، كل حسب عمره. كما أنه يمكنك أيضًا من استعراض التقارير الإحصائية حول نشاط المستخدم الذي تتم مراقبته.

التحكم في الشبكة المنزلية

تحتوي شبكة الاتصال المنزلية غالبًا على أجهزة كمبيوتر متعددة، والتي تجعل من الصعب إدارة أمان الشبكة. حيث إن قابلية اختراق أحد الأجهزة يعرض الشبكة كلها للخطر.

يتيح التحكم في الشبكة المنزلية بدء مهام فحص الفيروسات ،وتحديث المهام بجميع الأجهزة أو بأجهزة محددة، كما يقوم بإدارة النسخ الاحتياطي للبيانات، وتكوين إعدادات الرقابة الأسرية على جميع الأجهزة داخل الشبكة من مساحة العمل على الفور. ويضمن هذا إدارة الأمان عن بعد لجميع أجهزة الكمبيوتر داخل شبكة الاتصال المنزلية.


خدمة المستخدمين

عن طريق شراء ترخيص التطبيق، يمكنك الاستفادة من الخدمات التالية أثناء فترة صلاحية الترخيص:

  • تحديثات قواعد بيانات التطبيق وتحديثات حزمة البرامج
  • دعم للمشكلات المرتبطة بالتثبيت والتكوين واستخدام التطبيق بواسطة الهاتف أو بواسطة البريد الإلكتروني
  • الإخطارات الخاصة بإصدار تطبيقات جديدة بواسطة Kaspersky Lab والخاصة بالفيروسات الجديدة وانتشار الفيروسات. يتم توفير هذه الخدمة للمستخدمين الذين قاموا بالاشتراك في خدمة الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني من Kaspersky Lab ZAO على موقع الدعم الفني على الويب.

    لن يتم تقديم نصائح حول المشكلات المرتبطة بأنظمة التشغيل وتطبيقات الأطراف الخارجية والتقنيات.


متطلبات الأجهزة والبرامج

لوظائف Kaspersky PURE، يجب أن يقابل الكمبيوتر الخاص بك المتطلبات التالية:

متطلبات عامة:

  • 600 ميجا بايت من المساحة الحرة على القرص الثابت (تتضمن 380 ميجا بايت على محرك النظام).
  • محرك أقراص مضغوطة/DVD-ROM (لتثبيت Kaspersky PURE من القرص المضغوط للتثبيت).
  • اتصال بالإنترنت (لتنشيط التطبيق وتحديث قواعد البيانات والوحدات النمطية للتطبيق).
  • متصفح Microsoft Internet Explorer 6.0 أو إصدار أحدث
  • Microsoft Windows® Installer 2.0.

المتطلبات الخاصة بإصدارات أنظمة التشغيل Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 3 أو أعلى)، Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 3 أو أعلى)، Microsoft Windows XP Professional x64 Edition (Service Pack 2 أو أعلى):

  • معالج Intel® Pentium® 800 ميجا هرتز 2 بت/64 بت 32-(x86) أو ما يليه (أو مكافئ متوافق).
  • ذاكرة وصول عشوائي خالية قدرها 512 ميجا بايت

المتطلبات الخاصة بإصدارات Microsoft Windows Vista® Home Basic (Service Pack 2 أو أعلى)، Microsoft Windows Vista Home Premium (Service Pack 2 أو أعلى)، Microsoft Windows Vista Business (Service Pack 2 أو أعلى)، Microsoft Windows Vista Enterprise (Service Pack 2 أو أعلى)، Microsoft Windows Vista Ultimate (Service Pack 2 أو أعلى):

  • معالج Intel Pentium 1 جيجا هرتز 32 بت/64 بت (x86) أو ما يليه (أو مكافئ متوافق).
  • 1 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

متطلبات إصدارات Microsoft Windows 7 Starter (Service Pack 1 أو أعلى)، Microsoft Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 أو أعلى)، Microsoft Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 أو أعلى)، Microsoft Windows 7 Professional (Service Pack 1 أو أعلى)، Microsoft Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 أو أعلى):

  • معالج Intel Pentium 1 جيجا هرتز 32 بت/64 بت (x86) أو ما يليه (أو مكافئ متوافق).
  • 1 جيجا بايت من المساحة الحرة لذاكرة الوصول العشوائي (لأنظمة التشغيل 32 بت)؛ 2 جيجا بايت من المساحة الحرة لذاكرة الوصول العشوائي (لأنظمة التشغيل 64 بت).

لا يدعم Microsoft Windows XP (64-بت) التشغيل الآمن للتطبيقات. يتم تقييد التشغيل الآمن لوظائف التطبيقات عند العمل باستخدام أنظمة التشغيل Microsoft Windows Vista (64 بت) وMicrosoft Windows 7 (64 بت).

لا يتم دعم مدير كلمات المرور في نظام تشغيل 64 بت.

متطلبات نظامي تشغيل Microsoft Windows 8 و Microsoft Windows 8 Pro:

  • معالج Intel Pentium 1 جيجا هرتز 32 بت (x86) / 64 بت (x64) أو ما يليه (أو مكافئ متوافق).
  • 1 جيجا بايت من المساحة الحرة لذاكرة الوصول العشوائي (لأنظمة التشغيل 32 بت)؛ 2 جيجا بايت من المساحة الحرة لذاكرة الوصول العشوائي (لأنظمة التشغيل 64 بت).

لا تتوفر الوظائف التالية في نظامي تشغيل Windows 8 / Microsoft Windows 8 Pro: التحكم في التطبيق وجدار الحماية والدفاع الوقائي ومراقب النظام والتشغيل الآمن لمواقع الويب والتشغيل الآمن، بالإضافة إلى التحليل المساعد على الاكتشاف لمكون مكافحة الشعارات وحظر البرامج النصية الخطيرة لمكون مكافحة الفيروسات.


تثبيت التطبيق وإزالته

يحتوي هذا القسم على إرشادات خطوة بخطوة لتثبيت التطبيق وإزالته.

في قسم التعليمات هذا

تثبيت التطبيق

تحديث الإصدار السابق من Kaspersky PURE

إزالة التطبيق


تثبيت التطبيق

سيتم تثبيت برنامج Kaspersky PURE على جهاز الكمبيوتر في وضع تفاعلي باستخدام معالج التثبيت.

يتألف المعالج من سلسلة من الشاشات (الخطوات) التي يتم التنقل بينها باستخدام الزرين السابق والتالي. لإغلاق المعالج بمجرد إتمام مهمته، انقر الزر إنهاء. لإيقاف المعالج في أي مرحلة، انقر الزر إلغاء.

إذا كان الهدف من التطبيق هو حماية أكثر من جهاز كمبيوتر واحد (يعتمد الحد الأقصى لعدد أجهزة الكمبيوتر على الترخيص الخاص بك)، يجب التثبيت بشكل متطابق على جميع أجهزة الكمبيوتر.

لتثبيت برنامج Kaspersky PURE على جهاز الكمبيوتر،

قم بتشغيل ملف الإعداد (ملف بامتداد *.exe ) من على القرص المدمج الذي يحتوي على المنتج.

تتطابق عملية تثبيت Kaspersky PURE من حزمة تثبيت تم تنزيلها عبر الإنترنت مع عملية التثبيت المنفذة من خلال القرص المضغوط للتثبيت.

في قسم التعليمات هذا

الخطوة 1. العثور على إصدار أحدث من التطبيق

الخطوة 2. التحقق من أن النظام يقابل متطلبات التثبيت

الخطوة 3. تحديد نوع التثبيت

الخطوة 4. مراجعة اتفاقية الترخيص

الخطوة 5. بيان تجميع بيانات شبكة أمان Kaspersky

الخطوة 6. البحث عن البرامج غير المتوافقة

الخطوة 7. تحديد مجلد الوجهة

الخطوة 8. التحضير للتثبيت

الخطوة 9. تثبيت

الخطوة 10. إكمال التثبيت

الخطوة 11. تنشيط التطبيق

الخطوة 12. تسجيل المستخدم

الخطوة 13. استكمال التنشيط


الخطوة 1. العثور على إصدار أحدث من التطبيق

قبل الإعداد، يقوم معالج التثبيت بفحص خوادم التحديث من Kaspersky Lab بحثًا عن إصدار أحدث من برنامج Kaspersky PURE.

وفي حالة عدم وجود إصدارات أحدث من البرنامج على خوادم التحديث الخاصة بـ Kaspersky Lab، سيتم بدء تشغيل معالج الإعداد الخاص بالنسخة الحالية.

إذا عرضت خوادم التحديث إصدارًا أحدث من برنامج Kaspersky PURE، سيظهر لك طلب لتحميل هذا الإصدار وتثبيته على الكمبيوتر. يوصى بتثبيت الإصدار الحديث من التطبيق، لأن الإصدارات الأحدث تتضمن المزيد من التحسينات التي تسمح لك بضمان الحصول على حماية أفضل للكمبيوتر الخاص بك. في حالة قيامك بإلغاء تنزيل الإصدار الأحدث، سيتم بدء تشغيل معالج الإعداد الخاص بالإصدار الحالي. أما إذا قررت تثبيت الإصدار الأحدث من التطبيق، فسوف يتم تحميل ملفات توزيع المنتج إلى جهاز الكمبيوتر وسيبدأ تشغيل معالج الإعداد تلقائياً لتثبيت الإصدار الأحدث. وللمزيد من الوصف الخاص بإجراء التثبيت للإصدار الأحدث، الرجاء الرجوع إلى الوثائق المتوافقة.


الخطوة 2. التحقق من أن النظام يقابل متطلبات التثبيت

قبل بدء عملية تثبيت Kaspersky PURE على الكمبيوتر الخاص بك، يتحقق برنامج التثبيت من نظام التشغيل وحزم الخدمات للتأكد من أنها تقابل متطلبات البرنامج الخاصة بتثبيت المنتج. كما يتحقق برنامج التثبيت أيضًا من وجود البرامج المطلوبة والحقوق الضرورية لتثبيت التطبيقات. في حالة عدم استيفاء أي من المتطلبات المدرجة أعلاه، سيظهر على الشاشة إخطار يفيد بذلك.

في حالة مقابلة الكمبيوتر للمتطلبات، يبحث معالج الإعداد عن التطبيقات الأخرى التابعة لـ Kaspersky Lab والتي قد تتسبب في وجود تعارضات عند الاستخدام مع Kaspersky PURE. في حالة العثور على هذه التطبيقات، يتم عرض إزالتها يدويًا على المستخدم.

في حالة وجود إصدار مختلف لـ Kaspersky PURE بين هذه التطبيقات المكتشفة، يتم حفظ جميع البيانات التي يمكن أن يتم استخدامها بواسطة Kaspersky PURE (مثل تفاصيل التنشيط أو إعدادات التطبيق) واستخدامها أثناء التثبيت، بينما يتم إزالة الإصدار القديم بشكل تلقائي.


الخطوة 3. تحديد نوع التثبيت

عند هذه المرحلة من التثبيت، يستطيع المستخدم تحديد نوع تثبيت Kaspersky PURE المفضل لديه:

  • التثبيت القياسي. عندما يتم تحديد هذا الخيار (يتم مسح خانة الاختيار تغيير إعدادات التثبيت)، سيتم تثبيت التطبيق على الكمبيوتر الخاص بك باستخدام إعدادات الحماية الموصى بها من قبل خبراء Kaspersky Lab.
  • تثبيت مخصص. في هذه الحالة (تحديد خانة الاختيار تغيير إعدادات التثبيت)، ويتم عرض تحديد المجلد الوجهة للتطبيق وعند الضرورة، تعطيل حماية عملية التثبيت على المستخدم.

لمتابعة التثبيت، انقر الزر التالي.


الخطوة 4. مراجعة اتفاقية الترخيص

في هذه المرحلة، يتعين عليك استعراض اتفاقية الترخيص المبرمة بينك وبين Kaspersky Lab.

يرجى قراءة الاتفاقية بعناية، وإذا قبلت جميع الشروط الخاصة بها، انقر فوق الزر أوافق. سوف يستمر تثبيت التطبيق.

إذا لم توافق على جميع شروط اتفاقية الترخيص، يمكنك إلغاء تثبيت التطبيق عن طريق النقر فوق الزر إلغاء.


الخطوة 5. بيان تجميع بيانات شبكة أمان Kaspersky

عند هذه الخطوة، ستتم دعوتك للمشاركة في شبكة أمان Kaspersky. تتضمن المشاركة في البرنامج إرسال معلومات حول التهديدات الجديدة المكتشفة على الكمبيوتر الخاص بك والتطبيقات الموجودة قيد التشغيل والتطبيقات الموقعة المنزلة إلى Kaspersky Lab، بجانب المعلومات الخاصة بالنظام الخاص بك. نضمن لك عدم إرسال أي من بياناتك الشخصية.

استعراض بيان جمع بيانات شبكة اتصال أمان Kaspersky. لقراءة الإصدار الكامل نت البيان، انقر فوق الزر اتفاقية KSN الكاملة. إذا وافقت على جميع نقاط البيان، من نافذة المعالج، حدد خانة الاختيار , أقبل شروط المشاركة في Kaspersky Security Network.

انقر فوق الزر التالي لتنفيذ التثبيت المخصص. عند القيام بالتثبيت القياسي، انقر الزر تثبيت. ستتم متابعة تثبيت التطبيق.


الخطوة 6. البحث عن البرامج غير المتوافقة

عند هذه المرحلة، يقوم معالج الإعداد بالبحث في الكمبيوتر عن التطبيقات المثبتة غير المتوافقة مع Kaspersky PURE.

وإذا لم يتم اكتشاف تلك التطبيقات، سينتقل معالج الإعداد تلقائيًا إلى الخطوة التالية.

في حالة اكتشاف هذه التطبيقات، تظهر القائمة الخاصة بها ويتم عرض إزالتها على المستخدم. في حالة تعذر إزالة أي تطبيق على Kaspersky PURE بشكل تلقائي، يجب أن تتم الإزالة يدويًا. تتطلب إزالة التطبيقات غير المتوافقة إعادة تمهيد نظام التشغيل، وسيتم بعد ذلك متابعة تثبيت Kaspersky PURE بشكل تلقائي.

لمتابعة التثبيت، انقر الزر التالي.


الخطوة 7. تحديد مجلد الوجهة

يتم تنفيذ هذه الخطوة من معالج الإعداد فقط في حالة التثبيت المخصص. أثناء التثبيت القياسي، يتم تخطي هذه الخطوة ويتم تثبيت التطبيق في المجلد الافتراضي.

عند هذه المرحلة من التثبيت، يُعرض على المستخدم تحديد المجلد الوجهة لبرنامج Kaspersky PURE. تم تحديد المسار التالي افتراضيًا:

  • <المحرك> \ Program Files \ Kaspersky Lab \ Kaspersky PURE 2.0 – لأنظمة 32 بت؛
  • <المحرك> \ Program Files (x86) \ Kaspersky Lab \ Kaspersky PURE 2.0 – لأنظمة 64 بت.

لتثبيت برنامج Kaspersky PURE في مجلد مختلف، حدد المسار المؤدي لهذا المجلد في حقل الإدخال، أو انقر الزر استعراض وحدد مجلدًا في النافذة التي ستفتح.

وينبغي التنبه إلى القيود التالية:

  • لا يمكن تثبيت التطبيق على الأقراص الموجودة على الشبكة أو القابلة للإزالة، أو على الأقراص الظاهرية (الأقراص المنشأة باستخدام الأمر SUBST).
  • لا ينبغي أن يزيد طول مسار مجلد التثبيت عن 160 حرف أو أن يحتوي على حروف خاصة / و ? و : و * و " و > و < و |.

انقر فوق الزر القرص لتكتشف ما إذا كان هناك مساحة كافية متوفرة على القرص الموجود على الكمبيوتر لتثبيت التطبيق. يمكنك عرض معلومات مساحة القرص في النافذة التي سيتم فتحها. انقر فوق موافق لإغلاق النافذة.

لمتابعة التثبيت، في نافذة المعالج، انقر فوق الزر التالي.


الخطوة 8. التحضير للتثبيت

يتم تنفيذ هذه الخطوة من معالج الإعداد فقط في حالة التثبيت المخصص. في التثبيت القياسي يتم تخطي هذه الخطوة.

يجب حماية عملية التثبيت لأنه قد يكون قد تم التلاعب بالكمبيوتر بواسطة برنامج ضار قادر على منع تثبيت Kaspersky PURE.

يتم تمكين حماية التثبيت بشكل افتراضي: يتم تحديد خانة الاختيار حماية عملية التثبيت في نافذة معالج الإعداد.

يوصى بمسح تحديد خانة الاختيار هذه عند فشل تثبيت التطبيق (على سبيل المثال، قد يحدث هذا الأمر عند أثناء التثبيت عن بعد باستخدام Windows Remote Desktop). قد يكون تمكين حماية عملية التثبيت هو السبب وراء فشل التثبيت.

في هذه الحالة، يجب إحباط التثبيت وإعادة تشغيل عملية التثبيت، وتحديد خانة الاختيار تغيير إعدادات التثبيت أثناء خطوة تحديد نوع التثبيت. عندما تصل العملية إلى خطوة التحضير للتثبيت، قم بمسح خانة الاختيار حماية عملية التثبيت.

لمتابعة التثبيت، انقر زر تثبيت.

عندما يتم تثبيت التطبيق على كمبيوتر يقوم بتشغيل نظام التشغيل Microsoft Windows XP، يتم إنهاء اتصالات الشبكة الحالية. سيتم استعادة غالبية الاتصالات التي تم إنهاؤها بعد فترة قصيرة.


الخطوة 9. تثبيت

قد يستغرق تثبيت التطبيق بعض الوقت. الرجاء الانتظار حتى يكتمل.

وبمجرد أن ينتهي التثبيت، ينتقل المعالج تلقائيًا إلى الخطوة التالية.

في حالة حدوث خطأ يتعلق بالتثبيت، بسبب وجود برمجيات خبيثة تمنع تثبيت تطبيقات مكافحة الفيروسات على الكمبوتر الخاص بك، سيقوم معالج الإعداد بمطالبتك بتنزيل أداة Kaspersky لإزالة الفيروسات، والتي تعتبر أداة خاصة لتعادل الإصابة.

إذا وافقت على تثبيت الأداة المساعدة، فإن معالج التثبيت سيقوم بتحميلها من خوادم Kaspersky Lab وبعد ذلك يبدأ في تثبيت الأداة تلقائيًا. إذا لم يتمكن المعالج من تحميل الأداة، سيطلب منك تحميلها بنفسك عن طريق النقر على الارتباط الذي تم توفيره.

وبعد الانتهاء من العمل بالأداة، يجب حذفها ثم إعادة تشغيل عملية تثبيت برنامج Kaspersky PURE.


الخطوة 10. إكمال التثبيت

تقوم نافذة المعالج هذه بإخطارك بنجاح إكمال عملية التثبيت. لتشغيل Kaspersky PURE، تأكد من تحديد خانة الاختيار تشغيل Kaspersky PURE، وانقر فوق الزر إنهاء.

في بعض الحالات قد تحتاج إعادة تمهيد نظام التشغيل الخاص بك. في حالة تحديد خانة الاختيار تشغيل Kaspersky PURE، سيتم تشغيل البرنامج تلقائيًا بعد أن تقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر الخاص بك.

في حالة إذا قمت بمسح خانة الاختيار قبل إغلاق المعالج، ستحتاج إلى تشغيل التطبيق يدويًا.


الخطوة 11. تنشيط التطبيق

التنشيط هو عملية تنشيط الترخيص الذي يسمح لك باستخدام إصدار كامل الوظائف من التطبيق لمدة محددة من الوقت.

ستحتاج إلى الاتصال بالإنترنت لتنشيط التطبيق.

سُتعرض عليك الخيارات التالية لتنشيط برنامج Kaspersky PURE:

  • تنشيط الترخيص التجاري. حدد هذا الخيار وأدخل رمز التنشيط إذا كان قمت بشراء إصدار تجاري من التطبيق.
  • تنشيط ترخيص تجريبي. استخدم خيار التنشيط هذا إذا أردت تثبيت الإصدار التجريبي من التطبيق قبل اتخاذ قرار بشراء إصدار تجاري. سيكون بإمكانك استخدام الإصدار كامل الوظائف من التطبيق خلال المدة الزمنية المحددة بموجب الترخيص التجريبي. عند انتهاء مدة الترخيص، يتعذر تنشيطه لمرة ثانية.


الخطوة 12. تسجيل المستخدم

تكون هذه الخطوة متاحة فقط عند تنشيط الإصدار التجاري من التطبيق. عند تنشيط الإصدار التجريبي، يتم تخطي هذه الخطوة.

يستطيع المستخدمون المسجلون إرسال طلبات إلى خدمة الدعم ومعمل مكافحة الفيروسات من خلال حسابي في Kaspersky الموجود على موقع Kaspersky Lab على الويب، بالإضافة إلى إدارة التراخيص بسهولة واستلام أحدث المعلومات الخاصة بالمنتجات الجديدة والعروض الخاصة.

إذا وافقت على التسجيل، قم بتحديد بيانات التسجيل في الحقول المتوافقة ثم النقر على الزر التالي.


الخطوة 13. استكمال التنشيط

يقوم المعالج بإخطارك بنجاح تنشيط Kaspersky PURE. كما يتم أيضًا توفير معلومات حول الترخيص: نوع الترخيص (تجاري أو تجريبي) وتاريخ انتهاء الصلاحية وعدد مضيفات الترخيص.

إذا قمت بتنشيط الاشتراك، يتم إظهار معلومات حالة الاشتراك بدلاً من تاريخ انتهاء الصلاحية.

انقر الزر إنهاء لإغلاق المعالج.


تحديث الإصدار السابق من Kaspersky PURE

إذا كان لديك الإصدار السابق من Kaspersky PURE مثبتًا على الكمبيوتر الخاص بك، ستحتاج إلى ترقية التطبيق إلى الإصدار الجديد من Kaspersky PURE. إذا كان لديك ترخيصًا حاليًا لـ Kaspersky PURE، فلن تحتاج إلى تنشيط التطبيق: سيقوم معالج الإعداد بشكل تلقائي باستعادة تفاصيل ترخيص Kaspersky PURE واستخدامها أثناء التثبيت.

سيتم تثبيت برنامج Kaspersky PURE على جهاز الكمبيوتر في وضع تفاعلي باستخدام معالج التثبيت.

يتألف المعالج من سلسلة من الشاشات (الخطوات) التي يتم التنقل بينها باستخدام الزرين السابق والتالي. لإغلاق المعالج بمجرد إتمام مهمته، انقر الزر إنهاء. لإيقاف المعالج في أي مرحلة، انقر الزر إلغاء.

إذا كان الهدف من التطبيق هو حماية أكثر من جهاز كمبيوتر واحد (يعتمد الحد الأقصى لعدد أجهزة الكمبيوتر على الترخيص الخاص بك)، يجب التثبيت بشكل متطابق على جميع أجهزة الكمبيوتر.

لتثبيت برنامج Kaspersky PURE على جهاز الكمبيوتر،

قم بتشغيل ملف الإعداد (ملف بامتداد *.exe ) من على القرص المدمج الذي يحتوي على المنتج.

تتطابق عملية تثبيت Kaspersky PURE من حزمة تثبيت تم تنزيلها عبر الإنترنت مع عملية التثبيت المنفذة من خلال القرص المضغوط للتثبيت.

في هذا القسم

الخطوة 1. العثور على إصدار أحدث من التطبيق

الخطوة 2. التحقق من أن النظام يقابل متطلبات التثبيت

الخطوة 3. تحديد نوع التثبيت

الخطوة 4. مراجعة اتفاقية الترخيص

الخطوة 5. بيان تجميع بيانات شبكة أمان Kaspersky

الخطوة 6. البحث عن البرامج غير المتوافقة

الخطوة 7. تحديد مجلد الوجهة

الخطوة 8. التحضير للتثبيت

الخطوة 9. تثبيت


الخطوة 3. تحديد نوع التثبيت

عند هذه المرحلة من التثبيت، يستطيع المستخدم تحديد نوع تثبيت Kaspersky PURE المفضل لديه:

  • التثبيت القياسي. عندما يتم تحديد هذا الخيار (يتم مسح خانة الاختيار تغيير إعدادات التثبيت)، سيتم تثبيت التطبيق على الكمبيوتر الخاص بك باستخدام إعدادات الحماية الموصى بها من قبل خبراء Kaspersky Lab.
  • تثبيت مخصص. في هذه الحالة (تحديد المربع تغيير إعدادات التثبيت)، ستتم مطالبتك بتحديد المجلد الوجهة الذي ترغب في تثبيت التطبيق به.

لمتابعة التثبيت، انقر الزر التالي.


الخطوة 8. التحضير للتثبيت

يتم تنفيذ هذه الخطوة من معالج الإعداد فقط في حالة التثبيت المخصص. في التثبيت القياسي يتم تخطي هذه الخطوة.

لمتابعة التثبيت، انقر زر تثبيت.

عندما يتم تثبيت التطبيق على كمبيوتر يقوم بتشغيل نظام التشغيل Microsoft Windows XP، يتم إنهاء اتصالات الشبكة الحالية. سيتم استعادة غالبية الاتصالات التي تم إنهاؤها بعد فترة قصيرة.


الخطوة 9. تثبيت

قد يستغرق تثبيت التطبيق بعض الوقت. الرجاء الانتظار حتى يكتمل.

أعد تشغيل نظام التشغيل بعد أن يتم تثبيت التطبيق.

في حالة حدوث خطأ يتعلق بالتثبيت، بسبب وجود برمجيات خبيثة تمنع تثبيت تطبيقات مكافحة الفيروسات على الكمبوتر الخاص بك، سيقوم معالج الإعداد بمطالبتك بتنزيل أداة Kaspersky لإزالة الفيروسات، والتي تعتبر أداة خاصة لتعادل الإصابة.

إذا وافقت على تثبيت الأداة المساعدة، فإن معالج التثبيت سيقوم بتحميلها من خوادم Kaspersky Lab وبعد ذلك يبدأ في تثبيت الأداة تلقائيًا. إذا لم يتمكن المعالج من تحميل الأداة، سيطلب منك تحميلها بنفسك عن طريق النقر على الارتباط الذي تم توفيره.

وبعد الانتهاء من العمل بالأداة، يجب حذفها ثم إعادة تشغيل عملية تثبيت برنامج Kaspersky PURE.


إزالة التطبيق

تؤدي إزالة برنامج Kaspersky PURE إلى ترك الكمبيوتر الخاص بك وبياناتك الشخصية بلا حماية.

يمكن إزالة Kaspersky PURE باستخدام معالج الإعداد.

لتشغيل معالج الإعداد،

من القائمة ابدأ حدد كافة البرامج ® Kaspersky PURE ® إزالة Kaspersky PURE.

في قسم التعليمات هذا

الخطوة 1. حفظ البيانات للاستخدام في المستقبل

الخطوة 2. تأكيد الإزالة

الخطوة 3. إزالة التطبيق. استكمال الإزالة


الخطوة 1. حفظ البيانات للاستخدام في المستقبل

عند هذه المرحلة يستطيع المستخدم تحديد بيانات التطبيق التي يجب حفظها للاستخدام في المستقبل أثناء عمليات التثبيت اللاحقة للتطبيق (على سبيل المثال، الإصدار الأحدث).

وافتراضيًا يتم إزالة التطبيق من على جهاز الكمبيوتر تمامًا.

لحفظ بيانات التطبيق لاستخدامها في المستقبل.

  1. حدد الخانات الخاصة بأنواع البيانات التي ترغب في حفظها:
    • بيانات التنشيط – تقضي هذه التفاصيل على الحاجة لتنشيط التطبيق الجديد عن طريق السماح لك باستخدام الترخيص الحالي طالما أن صلاحية الترخيص لن تنتهي قبل التثبيت التالي.
    • ملفات النسخ الاحتياطي والعزل – الملفات التي تم فحصها بواسطة التطبيق وتم نقلها إلى النسخ الاحتياطي أو العزل.

      عندما تقوم بحذف Kaspersky PURE من على الكمبيوتر، لن تتوفر ملفات النسخ الاحتياطي والعزل بعد ذلك. يجب أن تقوم بتثبيت Kaspersky PURE لتتمكن من الوصول إلى هذه الملفات.

    • إعدادات تشغيل التطبيق – إعدادات التطبيق التي تم تكوينها.
    • بيانات iChecker – ملفات تحتوي على معلومات حول الكائنات التي تم فحصها بالفعل للبحث عن الفيروسات باستخدام تقنية iChecker.

      iChecker هي تقنية تزيد من سرعة عمليات الفحص لمكافحة الفيروسات من خلال استثناء الكائنات التي لم تتغير منذ آخر مرة تم فحصها، بشرط عدم تغير معلمات الفحص (إعدادات وقاعدة بيانات مكافحة الفيروسات). ويتم تخزين المعلومات الخاصة بكل ملف في قاعدة بيانات خاصة. يتم استخدام هذه التقنية في كل من وضع الحماية في الوقت الحقيقي ووضع الفحص عند الطلب.

      على سبيل المثال، لديك ملف أرشيف تم فحصه بواسطة تطبيق Kaspersky Lab وتعيينه إلى الحالة غير مصاب. في المرة القادمة سيقوم التطبيق بتخطي هذا الأرشيف ما لم يتم تنبيه التطبيق أو ما لم يتم تغيير إعدادات الفحص. إذا قمت بتنبيه محتوى الأرشيف عن طريق إضافة كائن جديد إليه، أو تعديل إعدادات الفحص أو تحديث قاعدة بيانات مكافحة الفيروسات، ستتم إعادة فحص الأرشيف.

      قيود تقنية iChecker:

      • لا تعمل هذه التقنية مع الملفات الكبيرة، حيث أنه من الأسرع فحص الملف بدلاً من التحقق مما إذا كان قد تم تعديله منذ آخر عملية فحص؛
      • تدعم التقنية عددًا محدودًا من التنسيقات (EXE، DLL، LNK، TTF، INF، SYS، COM، CHM، ZIP، RAR).
    • بيانات المجلد المشترك للتشغيل الآمن – ملفات تم حفظها أثناء التشغيل في وضع التشغيل الآمن في مجلد خاص يمكن الوصول إليه أيضًا في الوضع القياسي.
    • الحاويات المشفرة (بما في ذلك البيانات) – ملفات تم نقلها إلى حاويات مشفرة باستخدام ميزة تشفير البيانات.
    • قواعد بيانات إدارة كلمات المرور (لجميع المستخدمين) – حسابات المستخدمين والملاحظات الشخصية والإشارات المرجعية وبطاقات الأعمال التي تم إنشاؤها باستخدام ميزة إدارة كلمات المرور.
    • التخزين (مع نُسخ احتياطية) – نُسخ احتياطية لملفات الكمبيوتر التي تم إنشاؤها باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي.


الخطوة 2. تأكيد الإزالة

لأن إزالة التطبيق يهدد أمان جهاز الكمبيوتر والبيانات الشخصية، سيطلب من المستخدم التأكيد على رغبته في إزالة التطبيق. انقر فوق الزر حذف لتنفيذ هذا الأمر.


الخطوة 3. إزالة التطبيق. استكمال الإزالة

عند هذه المرحلة، يقوم معالج الإعداد بإزالة التطبيق من على الكمبيوتر. انتظر حتى انتهاء عملية الإزالة.

ستكون هناك حاجة لإعادة تمهيد نظام التشغيل أثناء عملية الإزالة. يؤدي اختيار عدم إعادة تمهيد الكمبيوتر إلى تأجيل إكمال عملية الإزالة حتى يتم إعادة تمهيد نظام التشغيل أو إيقاف تشغيل الكمبيوتر وإعادة تشغيله مرة أخرى.


ترخيص التطبيق

يوفر هذا القسم معلومات حول الشروط العامة المتعلقة بتنشيط التطبيق. قم بقراءة هذا القسم لتتعرف على المزيد حول الهدف من اتفاقية الترخيص وأنواع التراخيص وطرق تنشيط التطبيق وتجديد الترخيص.

في قسم التعليمات هذا

حول اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي

حول الترخيص

حول رمز التنشيط

حول التبرع بالمعلومات


حول اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي

اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي هي اتفاقية إلزامية بينك وبين Kaspersky Lab ZAO تحدد البنود التي يمكنك بموجبها استخدام التطبيق.

قم بقراءة البنود والشروط الخاصة باتفاقية الترخيص بعناية قبل أن تقوم ببدء استخدام التطبيق.

يمكنك مراجعة بنود "اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي" عند تثبيت أحد تطبيقات Kaspersky Lab:

تُعتبر موافقًا على بنود اتفاقية الترخيص بعد تأكيد موافقتك على اتفاقية الترخيص عند تثبيت التطبيق. إذا لم تكن موافقًا على بنود اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي، يمكنك إلغاء التثبيت.


حول الترخيص

يعتبر الترخيص عبارة عن حق محدد بوقت لاستخدام التطبيق، ويتم منحه بموجب اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي. يرتبط الترخيص برمز فريد لتنشيط نسختك من Kaspersky PURE.

يمنحك أي ترخيص صالح الحق في التمتع بأنواع الخدمات التالية:

  • الحق في استخدام التطبيق على جهاز واحد أو عدة أجهزة.

    يتم تحديد عدد الأجهزة التي قد تستخدم التطبيق عليها في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.

  • المساعدة من قسم الدعم الفني بشركة Kaspersky Lab.
  • تتوفر خدمات أخرى من Kaspersky Lab أو شركائها أثناء فترة الترخيص.

يعتمد نطاق فترة استخدام الخدمات والتطبيقات على نوع الترخيص المستخدم في تنشيط التطبيق.

يتم توفير أنواع الترخيص التالية:

  • تجريبي– ترخيص مجاني يهدف إلى تجربة التطبيق.

    عادة تكون صلاحية الترخيص المجاني عبارة عن فترة صلاحية قصيرة. وبمجرد انتهاء فترة صلاحية الترخيص التجريبي، يتم تعطيل جميع ميزات Kaspersky PURE. لمتابعة استخدام التطبيق، يجب أن تقوم بشراء ترخيص تجاري.

  • تجاري – ترخيص مدفوع يتم تقديمه عند شراء التطبيق.

    وبمجرد انتهاء الترخيص التجاري، يستمر التطبيق في العمل من خلال الوضع محدود الوظائف. سيظل بإمكانك تنفيذ مهام الفحص للبحث عن الفيروسات واستخدام جميع مكونات التطبيق ولكن فقط عن طريق استخدام قواعد البيانات المثبتة قبل انتهاء فترة صلاحية الترخيص. لمتابعة استخدام Kaspersky PURE في وضع الوظائف الكاملة، يجب أن تقوم بتجديد الترخيص التجاري.

    نحن نوصيك بتجديد الترخيص قبل انتهاء فترة الصلاحية لضمان الحصول على الحد الأقصى لحماية الكمبيوتر الخاص بك ضد جميع التهديدات الأمنية.


حول رمز التنشيط

يعتبر رمز التنشيط عبارة عن رمز تستلمه عند شراء الترخيص التجاري لـ Kaspersky PURE. وهو مطلوب لتنشيط التطبيق.

يعتبر رمز التنشيط عبارة عن سلسلة فريدة مكونة من عشرين رقم وأحرف لاتينية في تنسيق xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.

واعتمادًا على طريقة شراء التطبيق، يمكنك الحصول على رمز التنشيط بأي من الطرق التالية:

  • إذا قمت بشراء الإصدار المعلب من برنامج Kaspersky PURE، يتم تحديد رمز التنشيط في الوثائق أو على العلبة التي تحتوي على القرص المضغوط للإعداد.
  • إذا قمت بشراء برنامج Kaspersky PURE من أحد المتاجر المنتشرة عبر الإنترنت، يتم إرسال رمز التنشيط إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي قمت بتحديده عند طلب المنتج.

يبدأ العد التنازلي لفترة الترخيص من تاريخ تنشيط التطبيق. إذا قمت بشراء ترخيص يستهدف لاستخدام Kaspersky PURE على أجهزة متعددة، يبدأ العد التنازلي لفترة صلاحية الترخيص من لحظة تطبيق رمز التنشيط.

إذا فقدت رمز التنشيط أو قمت بحذفه عن طريق الخطأ بعد التنشيط، يجب إرسال طلب إلى خدمة الدعم الفني على Kaspersky Lab من حسابي في Kaspersky.


حول التبرع بالمعلومات

للتمكن من رفع مستوى الحماية في الوقت الحقيقي، فإن قبول شروط اتفاقية الترخيص يعني أنك توافق على إرسال معلومات حول حساب مجموع الكائنات التي تمت معالجتها (MD5)، والمعلومات المطلوبة لتحديد سمعة عناوين URL، والبيانات الإحصائية الخاصة بحماية مكافحة البريد غير المرغوب فيه في الوضع التلقائي. لا تتضمن هذه المعلومات أي بيانات شخصية أو أي معلومات شخصية أخرى. يحمي Kaspersky Lab أي معلومات يستلمها بهذه الطريقة بموجب نصوص القانون.. تفضل بزيارة موقع الويب للحصول على المزيد من التفاصيل.


تنفيذ المهام المشتركة

يحتوي هذا القسم على إرشادات خطوة بخطوة لتنفيذ المهام التقليدية للمستخدم التي يوفرها التطبيق.

في قسم التعليمات هذا

كيفية تنشيط التطبيق

كيفية شراء الترخيص أو تجديده

ما يجب إجراؤه عند ظهور إخطارات التطبيق

التعرف على مشكلات الأمان وحلها

تحديث قواعد البيانات والوحدات النمطية الخاصة بالتطبيق

فحص المناطق الحرجة في الكمبيوتر الخاص بك للبحث عن الفيروسات

تشغيل فحص كامل للكمبيوتر الخاص بك للبحث عن الفيروسات

فحص ملف أو مجلد أو قرص أو أي كائن آخر بحثًا عن الفيروسات

ما يجب فعله في حالة الشك في وجود كائن مصاب بفيروس

استعادة الكائن الذي تم حذفه أو تنظيفه بواسطة التطبيق

ما المطلوب فعله عند الاشتباه في إصابة جهاز الكمبيوتر

ما يجب فعله مع عدد كبير من الرسائل غير المرغوب فيها

فحص الكمبيوتر بحثًا عن الثغرات الأمنية

ما الذي يجب فعله في حالة الشك في أمان التطبيق

حماية البيانات الشخصية ضد السرقة

كيفية نسخ البيانات احتياطيًا

حماية الوصول إلى إعدادات برنامج Kaspersky PURE باستخدام كلمة مرور

تقييد الكمبيوتر واستخدام الإنترنت بواسطة مستخدمين مختلفين

إيقاف حماية الكمبيوتر واستعادتها

كيفية عرض التقرير الخاص بحماية الكمبيوتر

إدارة الحماية من أجهزة كمبيوتر الشبكة المنزلية عن بعد

استرداد إعدادات التطبيق الافتراضية

نقل إعدادات التطبيق إلى برنامج Kaspersky PURE المثبت على كمبيوتر مختلف

إنشاء قرص الإنقاذ واستخدامه


كيفية تنشيط التطبيق

يجب أن تقوم بتنشيط التطبيق لتتمكن من استخدام الوظائف والخدمات المقترنة بها.

تحويل التطبيق إلى وضع الوظائف الكاملة يتم تنفيذ تنشيط التطبيق بواسطة المستخدم أثناء التثبيت أو بعده. يجب أن تمتلك رمزًا للتنشيط أو ملف مفتاح لتنشيط التطبيق.

إذا لم تقم بتنشيط التطبيق أثناء التثبيت، يمكنك تنفيذ هذا الأمر لاحقًا. سيتم تذكيرك بالحاجة إلى تنشيط التطبيق بواسطة رسائل Kaspersky PURE التي تظهر في منطقة إخطارات شريط المهام. يمكن تنشيط Kaspersky PURE باستخدام معالج التنشيط.

لتشغيل معالج تنشيط برنامج Kaspersky PURE، قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

  • انقر فوق الارتباط برجاء تنشيط التطبيق في نافذة إشعار Kaspersky PURE التي تظهر في منطقة إخطارات شريط المهام.
  • انقر فوق الارتباط أدخل رمز التنشيط الموجود في الجزء السفلي من نافذة التطبيق الرئيسية. في النافذة التراخيص التي ستفتح، انقر فوق الزر تنشيط التطبيق.

عند العمل مع معالج تنشيط التطبيق، يجب أن تحدد القيم الخاصة بمجموعة من الإعدادات.

إدخال رمز التنشيط

أدخل رمز التنشيط في الحقل المقابل وانقر فوق الزر التالي.

طلب التنشيط

في حالة إرسال طلب التنشيط بنجاح، سيقوم المعالج بالمتابعة التلقائية إلى الخطوة التالية.

إدخال بيانات التسجيل

يستطيع المستخدمون المسجلون إرسال طلبات إلى خدمة الدعم ومعمل مكافحة الفيروسات من خلال حسابي في Kaspersky الموجود على موقع Kaspersky Lab على الويب، بالإضافة إلى إدارة التراخيص بسهولة واستلام أحدث المعلومات الخاصة بالمنتجات الجديدة والعروض الخاصة.

حدد بيانات التسجيل الخاصة بك وانقر الزر التالي.

تنشيط التطبيق

في حالة نجاح تنشيط التطبيق، سيقوم المعالج بالمتابعة التلقائية إلى النافذة التالية.

تم إصلاح المشكلات بنجاح

تُظهر نافذة المعالج هذه معلومات حول نتائج التنشيط: نوع الترخيص الحالي وتاريخ انتهاء الصلاحية.

انقر الزر إنهاء لإغلاق المعالج.


كيفية شراء الترخيص أو تجديده

إذا قمت بتثبيت برنامج Kaspersky PURE بدون ترخيص، يمكنك شراء واحد بعد التثبيت. عند شراء ترخيص، ستستلم رمز تنشيط يجب أن تستخدمه في تنشيط التطبيق.

وعندما ينتهي ترخيصك، يمكنك تجديده. يمكنك تنفيذ هذا الأمر عن طريق إضافة رمز تنشيط وقائي دون الانتظار حتى موعد انتهاء صلاحية الترخيص الحالي. عند انتهاء صلاحية الترخيص الحالي، سيقوم Kaspersky PURE بالتنشيط التلقائي باستخدام رمز التنشيط الإضافي.

لشراء ترخيص:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. انقر فوق الارتباط الترخيص في الجزء الأسفل من النافذة الرئيسية ليتم فتح النافذة الترخيص.
  3. في النافذة التي ستفتح، انقر فوق الزر شراء رمز التنشيط.

    سيتم فتح صفحة ويب eStore التي يمكنك من خلالها شراء الترخيص.

لإضافة رمز تنشيط جديد:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. انقر فوق الارتباط الترخيص في الجزء الأسفل من النافذة الرئيسية ليتم فتح النافذة الترخيص.
  3. في النافذة التي ستفتح، انقر فوق الزر شراء رمز التنشيط.

    ستم فتح "معالج تنشيط التطبيق".

  4. أدخل رمز التنشيط في الحقول المقابلة وانقر فوق الزر التالي.

    سيقوم Kaspersky PURE بإرسال البيانات إلى خادم التنشيط للتحقق من صحتها. في حالة نجاح التحقق من الصحة، سيتابع المعالج تلقائيًا إلى الخطوة التالية.

  5. عند الانتهاء من المعالج، انقر فوق الزر إنهاء.


ما يجب إجراؤه عند ظهور إخطارات التطبيق

تبلغك الإخطارات التي تظهر في منطقة الإخطار بشريط المهام بالأحداث التي تقع في تشغيل التطبيق والتي تستدعي اهتمامك. ووفقًا لدرجة حرج الحدث، قد تتلقى الأنواع التالية من الإخطارات:

  • إخطارات حرجة – إخبارك بالأحداث ذات الأهمية الحرجة على أمان الكمبيوتر، مثل اكتشاف وجود كائن خبيث أو نشاط خطير للنظام. نوافذ الإخطارات الحرجة والرسائل المنبثقة حمراء اللون.
  • إخطارات هامة – إخبارك بالأحداث ذات الأهمية المحتملة على أمان الكمبيوتر، مثل اكتشاف وجود كائن خبيث محتمل أو نشاط خطير للنظام محتمل. نوافذ الإخطارات الهامة والرسائل المنبثقة صفراء اللون.
  • إخطارات معلوماتية – إخطارك بالأحداث التي ليس لها أهمية حرجة على أمان الكمبيوتر. نوافذ الإخطارات المعلوماتية والرسائل المنبثقة خضراء اللون.

في حالة عرض إخطار على الشاشة، ينبغي عليك اختيار أحد الخيارات التي يوفرها الإخطار. يكون الخيار الأمثل هو الموصى به افتراضيًا من جانب خبراء Kaspersky Lab.


التعرف على مشكلات الأمان وحلها

يتم تمييز المشكلات التي تتعلق بحماية الكمبيوتر بلون النافذة الرئيسية لبرنامج Kaspersky PURE (راجع الشكل الموجود ادناه). ويتغير لون المؤشر اعتمادًا على حالة الحماية المضيفة: الأخضر يعني أن الكمبيوتر محمي؛ والأصفر يعني وجو مشكلات تتعلق بالحماية والأحمر يعني وجود تهديد خطير على أمان الكمبيوتر. ويوصى بالمعالجة الفورية للتغلب على المشكلات وتهديدات الأمان.

مؤشر اللون الأحمر للنافذة الرئيسية

مؤشر اللون في نافذة التطبيق الرئيسية

يظهر الزر إصلاح (راجع الشكل الموجود أدناه)على مؤشر حالة الحماية في الركن الأيمن العلوي من ناذفة التطبيق الرئيسية عندما يتعرض أمان الكمبيوتر للتهديدات. يؤدي النقر فوق الزر إصلاح إلى فتح النافذة مشكلات الأمان (راجع الشكل الموجود أدناه)، والتي تحتوي على معلومات تفصيلية حول حماية الكمبيوتر وطرق مخاطبة المشكلات والتهديدات المكتشفة.

نافذة مشكلات الأمان

النافذة مشكلات الأمان

يتم تجميع المشكلات المرتبطة بالحماية في فئات. لكل مشكلة، يتم سرد الإجراءات التي يمكن استخدامها لحل المشكلة.

يمكنك التحقق من حالة الحماية الخذاة بالمكونات الأخرى في الشبكة المنزلية عن طريق التحكم في الشبكة المنزلية.


تحديث قواعد البيانات والوحدات النمطية الخاصة بالتطبيق

بشكل افتراضي، يقوم Kaspersky PURE بإجراء فحص تلقائي لخوادم تحديث Kaspersky Lab للبحث عن التحديثات. إذا كان الخادم يحتوي على مجموعة حديثة من التحديثات، سيقوم Kaspersky PURE بتنزيلها وتثبيتها في الوضع الصامت. يمنك تشغيل تحديث Kaspersky PURE يدويًا في أي وقت من نافذة التطبيق الرئيسية أو من قائمة سياق رمز التطبيق الموجود في منطقة إخطارات شريط المهام.

يجب توفر اتصال بالإنترنت لتنزيل التحديثات من خوادم Kaspersky Lab.

لتشغيل تحديث من قائمة السياق الخاصة برمز التطبيق الموجود في منطقة إخطارات شريط المهام،

من قائمة سياق رمز التطبيق، حدد العنصر تحديث.

لتشغيل تحديث من نافذة لتطبيق الرئيسية:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. انقر فوق الارتباط تحديث في القسم حماية الكمبيوتر لتشغيل تحديث قاعدة البيانات.


فحص المناطق الحرجة في الكمبيوتر الخاص بك للبحث عن الفيروسات

يتضمن فحص المناطق الحرجة فحص الكائنات التالية:

  • الكائنات المحملة عند بدء تشغيل النظام
  • ذاكرة النظام
  • قطاعات تمهيد القرص
  • الكائنات المضافة بواسطة المستخدم

لبدء إجراء فحص للمناطق الحرجة من النافذة الرئيسية للتطبيق:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية، وانقر الزر حماية جهاز الكمبيوتر.
  2. في الجزء الأيمن من النافذة التي ستفتح، حدد القسم الفحص.
  3. في القسم فحص المناطق الحرجة الموجودة في الجزء الأيمن من النافذة، انقر فوق الزر بدء الفحص.


تشغيل فحص كامل للكمبيوتر الخاص بك للبحث عن الفيروسات

أثناء الفحص الكامل، يقوم Kaspersky PURE بفحص الكائنات التالية بشكل افتراضي:

  • ذاكرة النظام
  • الكائنات المحملة عند بدء تشغيل النظام
  • النسخ الاحتياطي للنظام
  • المحركات الثابتة والمحركات القابلة للإزالة

نوصي بتشغيل فحص كامل بشكل فوري بعد تثبيت Kaspersky PURE على الكمبيوتر.

لبدء تشغيل الفحص الكامل من نافذة التطبيق الرئيسية:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. انقر فوق الارتباط فحص في القسم حماية الكمبيوتر لفتح قائمة مهام الفحص.
  3. انقر فوق الارتباط فحص كامل لتشغيل الفحص الكامل.


فحص ملف أو مجلد أو قرص أو أي كائن آخر بحثًا عن الفيروسات

يمكنك استخدام الطرق التالية لفحص كائن للبحث عن الفيروسات:

  • من قائمة السياق الخاصة بالكائن؛
  • من النافذة الرئيسية للتطبيق

لبدء مهمة فحص الفيروسات من قائمة السياق الخاصة بالكائن:

  1. افتح نافذة Microsoft Windows Explorer وانتقل إلى المجلد الذي يحتوي على الكائن المراد فحصه.
  2. انقر بزر الماوس الأيمن لفتح قائمة السياق الخاصة بالكائن (انظر الشكل أدناه) وحدد فحص للبحث عن الفيروسات.

    قائمة السياق للملف القابل للتنفيذ

    قائمة السياق الخاصة بكائن في Microsoft Windows

لبدء فحص كائن من نافذة التطبيق الرئيسية:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية، وانقر الزر حماية جهاز الكمبيوتر.
  2. في الجزء الأيمن من النافذة التي ستفتح، حدد القسم الفحص.
  3. حدد الكائن المطلوب فحصه باستخدام إحدى الطرق التالية:
    • انقر فوق الارتباط تحديد الموجود في الجزء الأيسر السفلي من النافذة لفتح النافذة فحص مخصص وحدد خانات الاختيار المقابلة للمجلدات والأقراص التي يجب فحصها.

      في حالة عدم سرد النافذة لكائن يحتاج للفحص، قم بتنفيذ التالي:

      1. انقر فوق الارتباط إضافة في الجزء الأيمن السفلي من النافذة ليتم فتح النافذة حدد كائن للفحص.
      2. في النافذة تحديد كائن للفحص التي ستفتح، حدد كائن مطلوب فحصه.
    • اسحب كائن لفحصه في المنطقة المخصصة من النافذة الرئيسية (انظر الشكل أدناه).

    منطقة في القسم فحص يتم سحب الكائن إليها ليتم فحصه

    منطقة في النافذة فحص، يتم سحب الكائن إليها لفحصه


ما يجب فعله في حالة الشك في وجود كائن مصاب بفيروس

إذا كنت تشك في وجود كائن مصاب، قم بفحصه باستخدام Kaspersky PURE.

إذا قام التطبيق بإكمال الفحص وحدد أن الكائن آمن على الرغم من أنك كنت تشك فيه، يمكنك تنغيذ أي من العمليات التالية:

  • انقل الكائن إلى العزل. فالكائنات التي تنتقل إلى العزل لا تمثل أي تهديدًا على جهازك، بعد أن يتم تحديث قواعد البيانات، سيكون بإمكان برنامج Kaspersky PURE تحديد التهديد بوضوح والتخلص منه.
  • أرسل الكائن إلى معمل الفيروسات. يقوم خبراء معمل الفيروسات بفحص الكائن. وإذا اكتشف أنه مصاب بفيروس، فإنهم يقومون بإضافة وصف الفيروس الجديد إلى قواعد البيانات التي سيقوم التطبيق بتنزيلها بواسطة التطبيق عن طريق التحديث.

يمكنك نقل ملف إلى العزل باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين:

  • عن طريق النقر فوق الزر النقل إلى العزل في النافذة العزل؛
  • باستخدام قائمة سياق الملف.ا

لنقل ملف إلى العزل من نافذة العزل:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية، وانقر الزر حماية جهاز الكمبيوتر.
  2. في الجزء الأيسر من النافذة التي سيتم فتحها، انقر فوق العزل: الارتباط <عدد الكائنات> (راجع الشكل الموجود أدناه).

    نافذة حماية الكمبيوتر

    نافذة حماية الكمبيوتر

  3. في النافذة التي سيتم فتحها، انقر فوق الزر النقل إلى العزل على علامة التبويب العزل (راجع الشكل الموجود أدناه).

    علامة التبويب العزل

    علامة التبويب العزل

    يتم فتح النافذة تحديد الملف القياسية.

  4. حدد الملف الذي ترغب في نقله إلى العزل وانقر فوق فتح.

لنقل ملف إلى العزل باستخدام قائمة السياق:

  1. افتح Microsoft Windows Explorer وانتقل إلى المجلد الموجود به الملف الذي ترغب في نقله إلى العزل.
  2. انقر بزر الماوس الأيمن لفتح قائمة السياق الخاصة بالملف وحدد نقل إلى العزل.

لإرسال كائن إلى معمل الفيروسات:

  1. انتقل إلى صفحة الطلب Virus Lab.
  2. اتبع التعليمات الواردة في هذه الصفحة لإرسال الطلب الخاص بك.


استعادة الكائن الذي تم حذفه أو تنظيفه بواسطة التطبيق

توصي شركة Kaspersky Lab المستخدم بتجنب استعادة الكائنات التي تم حذفها وتنظيفها حيث إنها يمكن أن تشكل تهديدًا على جهاز الكمبيوتر.

لاستعادة كائن تم حذفه أو تنظيفه، يمكنك استخدام النسخة الاحتياطية الخاصة به التي تم إنشاؤها بواسطة التطبيق أثناء فحص الكائن.

لاستعادة كائن تم حذفه أو تنظيفه بواسطة التطبيق:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية، وانقر الزر حماية جهاز الكمبيوتر.
  2. في الجزء الأيسر من النافذة التي سيتم فتحها، انقر فوق العزل: الارتباط <عدد الكائنات> (راجع الشكل الموجود أدناه).

    نافذة حماية الكمبيوتر

    نافذة حماية الكمبيوتر

  3. في النافذة العزل التي سيتم فتحها، ومن علامة التبويب التخزين حدد الملف المطلوب في القائمة وانقر فوق الزر استعادة (راجع الشكل الموجود أدناه).

    علامة التبويب التخزين

    علامة التبويب النسخ الاحتياطي


ما المطلوب فعله عند الاشتباه في إصابة جهاز الكمبيوتر

في حالة الاشتباه في إصابة جهاز الكمبيوتر، قم باستخدام معالج استكشاف أهطاء Microsoft Windows وإصلاحها الذي يبطل مفعول عواقب النشاط الخبيث في النظام. وتوصي شركة Kaspersky Lab المستخدم بتشغيل المعالج بعد أن يتم تنظيف الكمبيوتر، وذلك للتأكد من التخلص من جميع التهديدات وإصلاح الضرر الناجم عن الإصابة.

يتحقق المعالج مما إذا كان هناك أي تغييرات في النظام، مثل ما يلي: منع الوصول إلى الشبكة، تغيير امتدادات تنسيقات الملفات المعروفة، تأمين شريط الأدوات، وما إلى ذلك. وتوجد أسباب محتلفة لهذه الأنواع من الأضرار. وقد تتضمن هذه الأسباب نشاط برامج خبيثة أو تكوين النظام بشكل خاطئ أو فشل النظام أو حتى تشغيل تطبيقات تحسين فعالية النظام بشكلٍ خاطئ.

بعد انتهاء الاستعراض، يقوم المعالج بتحليل المعلومات لتقييم ما إذا كان هناك خلل بالنظام يتطلب سرعة الاهتمام به أم لا. واستناداً إلى الاستعراض، يتم إنشاء قائمة بالإجراءات اللازم تنفيذها للتخلص من المشكلات. ويقوم المعالج بتصنيف هذه الإجراءات إلى فئات بناءً على درجة خطورة المشكلات المكتشفة.

لبدء تشغيل معالج استكشاف أخطاء Microsoft Windows وإصلاحها:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. في الجزء السفلي من النافذة، حدد القسم أدوات إضافية.
  3. في النافذة التي سيتم فتحها، في القسم استكشاف أخطاء Microsoft Windows وإصلاحها، انقر فوق الزر تشغيل.

    سيتم فتح النافذة معالج استكشاف أخطاء Microsoft Windows وإصلاحها.

يتألف المعالج من سلسلة من الشاشات (الخطوات) التي يتم التنقل بينها باستخدام الزرين السابق والتالي. لإغلاق المعالج بمجرد إتمام مهمته، انقر الزر إنهاء. لإيقاف المعالج في أي مرحلة، انقر الزر إلغاء.

دعنا نقم بفحص خطوات المعالج بالتفصيل.

بدء تشغيل استكشاف أخطاء Microsoft Windows وإصلاحها

تأكد من تحديد خيار المعالج البحث عن المشكلات الناتجة عن نشاط البرامج الضارة وانقر الزر التالي.

البحث عن المشكلات

سوف يبحث المعالج عن المشكلات والأضرار التي يجب معالجتها. وبمجرد أن ينتهي البحث، ينتقل المعالج تلقائيًا إلى الخطوة التالية.

تحديد إجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتم تصنيف جميع الأضرار التي عُثر عليها أثناء الخطوة السابقة وفقاً لنوع الخطر الذي تشكله. وبالنسبة لكل مجموعة من الأضرار، توصي شركة Kaspersky Lab باتخاذ سلسلة من الإجراءات لإصلاح تلك الأضرار. وتوجد ثلاث مجموعات من الإجراءات:

  • إجراءات موصى بها بشدة وهي الإجراءات التي تقضي على المشكلات التي تمثل خطراً شديداً على الأمان. ننصحك بتنفيذ كافة إجراءات هذه المجموعة.
  • إجراءات مستحسنة وهي الإجراءات التي تساعد على القضاء على المشكلات التي تمثل تهديداً محتملاً. ننصحك بتنفيذ كافة إجراءات هذه المجموعة أيضًا.
  • إجراءات إضافية وهي الإجراءات التي تقوم بإصلاح تلف النظام الذي لا يمثل تهديداً حالياً، إلا أنه قد يمثل خطراً على أمان الكمبيوتر في المستقبل.

لعرض الإجراءات داخل أي مجموعة، انقر الرمز + الموجود على يمين اسم المجموعة.

لجعل المعالج يقوم بتنفيذ إجراء معين، حدد خانة الاختيار الموجودة على يمين وصف الإجراء المتوافق. وافتراضيًا، ينفذ المعالج جميع الإجراءات المستحسنة والمستحسنة بشدة. إذا لم ترغب في تنفيذ إجراء معين، قم بإلغاء تحديد المربع المجاور له.

يوصى بشدة بإلغاء تحديد خانات الاختيار المحددة افتراضيًا لأن القيام بذلك سوف يجعل الكمبيوتر عرضة للتهديدات.

بعد تحديد مجموعة الإجراءات التي سيقوم المعالج بتنفيذها، انقر فوق الزر التالي.

التخلص من المشكلات

سينفذ المعالج الإجراءات المحددة أثناء الخطوة السابقة. وقد يستغرق التخلص من المشكلات بعض الوقت. وبمجرد أن ينتهي استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ينتقل المعالج تلقائيًا إلى الخطوة التالية.

تم إصلاح المشكلات بنجاح

انقر الزر إنهاء لإغلاق المعالج.


ما يجب فعله مع عدد كبير من الرسائل غير المرغوب فيها

إذا كنت تتلقى كميات كبيرة من البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه (العشوائي)، قم بتمكين مكون مكافحة البريد غير المرغوب فيه وتحديد مستوى الأمن المستحسن.

لتمكين مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه وتحديد مستوى الأمان المستحسن:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. انقر الارتباط الإعدادات في الجزء العلوي من النافذة.
  3. في الجزء الأيمن من النافذة، في القسم الحماية، حدد المكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.
  4. قم بتحديد الخانة الاختيار تمكين مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه في الجزء الأيسر من النافذة.
  5. تأكد من أن مستوى الأمان في القسم مستوى الأمان قد تم تعيينه إلى مستحسن.

    مستوى الأمان الذي يضمن توازنًا مثاليًا بين الأداء والأمان. وهو يناسب معظم الحالات.

    وهذا أيضًا هو الإعداد الافتراضي.

    إذا تم ضبط مستوى الأمان على منخفض أو مخصص, انقر على الزر المستوى الافتراضي. سيتم تعيين مستوى الأمان تلقائيًا على مستحسن.


فحص الكمبيوتر بحثًا عن الثغرات الأمنية

الثغرات الأمنية هي أجزاء غير محمية من رمز برنامج قد يستخدمها الدخلاء عمدًا في أغراض تخصهم مثل نسخ البيانات المستخدمة في التطبيقات غير المحمية. ويساعد فحص الكمبيوتر للبحث عن النقاط القابلة للاختراق في اكتشاف أي نقاط ضعف من هذا القبيل في الكمبيوتر. وينصح بالتخلص من النقاط القابلة للاختراق التي تم اكتشافها.

لبدء تشغيل فحص الثغرات الأمنية من نافذة التطبيق الرئيسية:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية، وانقر الزر حماية جهاز الكمبيوتر.
  2. في الجزء الأيمن من النافذة التي ستفتح، حدد القسم الفحص.
  3. في النافذة التي سيتم فتحها، في القسم فحص الثغرات الأمنية، انقر فوق الزر بدء الفحص.


ما الذي يجب فعله في حالة الشك في أمان التطبيق

يساعد Kaspersky PURE على تقليل خطر الاشتراك في استخدام تطبيقات غير معروفة (مثل خطر الإصابة بالفيروسات والتغييرات غير المرغوبة في إعدادات نظام التشغيل).

يتضمن Kaspersky PURE مكونات وأدوات لفحص سمعة التطبيق وبدء تشغيله في وضع التشغيل الآمن، الذي يعزله من نظام التشغيل.


فحص سمعة التطبيق

يُمكنك Kaspersky PURE من فحص السمعة التي اكتسبتها التطبيقات مع المستخدمين من جميع انحاء العالم. وتتضمن سمعة التطبيق المؤشرات التالية:

  • اسم الناشر
  • تفاصيل التوقيع الرقمي (تتوفر في حالة وجود توقيع رقمي)

    كتلة مشفرة من البيانات في مستند أو تطبيق. يتم استخدام التوقيع الرقمي لتحديد مؤلف المستند أو التطبيق. لإنشاء توقيع رقمي، يجب أن يمتلك مؤلف المستند أو التطبيق شهادة رقمية تؤكد هوية المؤلف.

    يسمح لك التوقيع الرقمي بالتحقق من صحة مصدر البيانات وتكامل البيانات بالإضافة إلى حمايتك من التزوير.

  • معلومات حول المجموعة التي تم تعيين التطبيق إليها بواسطة التحكم في التطبيق أو بواسطة معظم مستخدمي شبكة أمان Kaspersky
  • عدد مستخدمي شبكة أمان Kaspersky الذين يستخدمون التطبيق (يتوفر في حالة أن التطبيق ينتمي إلى مجموعة موثوقة في قاعدة بيانات شبكة أمان Kaspersky)
  • الوقت الذي يُصبح فيه التطبيق معروفًا في شبكة أمان Kaspersky
  • الدول التي ينتشر بها التطبيق

يتوفر فحص سمعة التطبيق إذا وافقت على المشاركة في شبكة أمان Kaspersky.

لمعرفة سمعة التطبيق،

حدد فحص السمعة في KSN في قائمة سياق الملف القابل للتنفيذ (راجع الشكل الموجود أدناه).

قائمة السياق للملف القابل للتنفيذ

قائمة السياق للملف القابل للتنفيذ

سيتم فتح نافذة تتضمن معلومات حول سمعة التطبيق في KSN


استخدام التطبيق في وضع التشغيل الآمن

يعتبر التشغيل الآمن عبارة عن بيئة معزولة عن نظام التشغيل الرئيسي وقد تم تصميمها للتطبيقات قيد التشغيل المشكوك في أمانها. عند استخدام التشغيل الآمن، لا تخضع كائنات نظام التشغيل الحقيقية لتغييرات. إذا قمت بتشغيل تطبيق مصاب في بيئة التشغيل الآمن، فسيتم تقييد جميع إجراءاته لتتم في البيئة الافتراضية دون التأثير على نظام التشغيل.

لا يتوفر التشغيل الآمن في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Microsoft Windows XP x64.

تقل الكفاءة الوظيفية لبعض التطبيقات التي بدأ تشغيلها على أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام Microsoft Windows Vista x64 وMicrosoft Windows 7 x64 عندما تعمل في البيئة الآمنة.

يمكنك بدء التشغيل في وضع التشغيل الآمن بالطرق التالية:

  • من النافذة الرئيسية لـ Kaspersky PURE
  • من قائمة السياق الخاصة برمز Kaspersky PURE

لبدء التشغيل في وضع التشغيل الآمن من نافذة التطبيق الرئيسية لـ Kaspersky PURE:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. في الجزء السفلي من النافذة، حدد القسم التشغيل الآمن.
  3. من النافذة التي سيتم فتحها، انقر فوق الزر الانتقال إلى التشغيل الآمن للتطبيقات.

لبدء التشغيل في وضع التشغيل الآمن من قائمة سياق Kaspersky PURE،

انقر بزر الماوس الأيمن لفتح قائمة سياق رمز Kaspersky PURE في منطقة إخطارات شريط المهام وحدد الأدوات ® التشغيل الآمن للتطبيقات (راجع الشكل الموجود أدناه).

قائمة سياق Kaspersky PURE

قائمة سياق Kaspersky PURE

يمكنك إنهاء وضع التشغيل الآمن بالطرق التالية:

  • باستخدام القائمة ابدأ الخاصة بنظام التشغيل
  • من اللوحة الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة (راجع الشكل الموجود أدناه)
  • استخدام الاختصار CTRL+ALT+SHIFT+K

لإنهاء وضع التشغيل الآمن من خلال القائمة ابدأ،

في القائمة ابدأ لنظام التشغيل، حدد العنصر التشغيل الآمن للتطبيقات - إيقاف التشغيل.

لإنهاء وضع التشغيل الآمن من خلال اللوحة المنبثقة:

  1. انقر فوق الزر خروج الموجود على اللوحة الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة.

    شريط الأدوات المنبثق "التشغيل الآمن"

    شريط الأدوات المنبثق "التشغيل الآمن"

  2. حدد العنصر تعطيل في قائمة تحديد الإجراءات التي سيتم فتحها.


حماية البيانات الشخصية ضد السرقة

يساعدك برنامج Kaspersky PURE على حماية بياناتك الخاصة ضد السرقة:

  • كلمات المرور وأسماء المستخدمين وبيانات التسجيل الأخرى؛
  • أرقام الحساب وبطاقات البنك،
  • بيانات سرية.

يشتمل برنامج Kaspersky PURE على مكونات وأدوات تتيح لك حماية بياناتك الخاصة ضد محاولات السرقة التي يقوم بها القراصنة باستخدام طرق مثل الاحتيال واعتراض البيانات المدخلة باستخدام لوحة المفاتيح.

نوع من الاحتيال عبر الإنترنت الذي يتكون من خلال إرسال رسائل البريد الإلكتروني بغرض سرقة المعلومات السرية، عادة في شكل بيانات مالية.

يتم ضمان الحماية ضد الاحتيال بواسطة مكافحة الاحتيال التي تنفذ في مكونات مكافحة فيروسات الويب والبريد الإلكتروني غير المرغوب فيه ومكافحة فيروسات المراسلة الفورية.

تضمن الحماية ضد اعتراض البيانات المدخلة باستخدام لوحة المفاتيح عن طريق استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية ومدير كلمات المرور.

يتم ضمان حماية البيانات من الوصول غير المصرح به باستخدام تشفير البيانات.

في هذا القسم

الحماية ضد الاحتيال

الحماية ضد مسجلات ضغطات المفاتيح

الحماية بكلمة مرور

تشفير البيانات

آلة التخلص من الملفات

أداة مسح البيانات غير المُستخدمة

منظف الخصوصية


الحماية ضد الاحتيال

يتم توفير الحماية ضد الاحتيال بواسطة وظيفة مكافحة الاحتيال المنفذة في المكون مكافحة فيروسات الويب والمكون مكافحة فيروسات المراسلة الفورية. وتمكن هذه المكونات من ضمان توفير حماية شاملة ضد الاحتيال. يمكنك تكوين إعدادات إضافية للحماية ضد الاحتيال في المكون مكافحة فيروسات الويب والمكون مكافحة فيروسات المراسلة الفورية.

نوع من الاحتيال عبر الإنترنت الذي يتكون من خلال إرسال رسائل البريد الإلكتروني بغرض سرقة المعلومات السرية، عادة في شكل بيانات مالية.

لتكوين الحماية ضد الاحتيال عند تشغيل المكون مكافحة فيروسات الويب:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. انقر الارتباط الإعدادات في الجزء العلوي من النافذة.
  3. في النافذة إعدادات التي سيتم فتحها، انتقل إلى القسم الحماية وحدد القسم الفرعي مكافحة فيروسات الويب وانقر فوق الزر إعدادات.

    سيتم فتح النافذة مكافحة فيروسات الويب.

  4. في النافذة التي سيتم فتحها، من علامة التبويب عام، في القسم مستشار Kaspersky لعناوين URL وحدد خانة الاختيار التحقق من صفحات الويب بحثًا عن الاحتيال.

    تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل التحقق من الارتباطات مقابل قائمة عناوين الويب الاحتيالية.

    تتضمن قواعد بيانات Kaspersky PURE مواقع معروفة حاليًا باستخدامها في الهجمات الاحتيالية. يقوم Kaspersky Lab بإكمال هذه القائمة بالعناوين التي يتم الحصول عليها من المجموعة العاملة لمكافحة الاحتيال (Anti-Phishing Working Group)، والتي تعتبر من المنظمات العالمية. ويتم تحديث القائمة عند تحديث قواعد بيانات Kaspersky PURE.

    ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

  5. إذا كنت ترغب في أن يقوم مكون مكافحة الاحتيال باستخدام التحليل المساعد على الاكتشاف عند فحص صفحات الويب، انقر فوق الزر إضافي.

    تقنية لاكتشاف معلومات التهديدات التي لم يتم إضافتها حتى الآن إلى قواعد بيانات Kaspersky Lab. يسمح لك المحلل المساعد على الاكتشاف باكتشاف الكائنات التي يتشابه سلوكها مع سلوك التهديدات التقليدية. يتم اعتبار الكائنات التي تم اكتشافها بواسطة المحلل المساعد على الاكتشاف على أنها محتملة الإصابة. على سبيل المثال، يمكن اعتبار أحد الكائنات محتملة الإصابة إذا كانت تحتوي على تسلسلات من الأوامر التي تتطابق مع الكائنات الخبيثة (فتح الملف، الكتابة إلى ملف).

    سيتم فتح النافذة إعدادات مكافحة الاحتيال.

  6. في النافذة التي سيتم فتحها، حدد خانة الاختيار استخدام التحليل المساعد على الاكتشاف للتحقق من صفحات الويب بحثًا عن الاحتيال وقم بتعيين مستوى تفاصيل الفحص.

    ضبط مستوى التفاصيل عند فحص صفحات الويب. يضبط مستوى تفاصيل الفحص التوازن بين شمولية عمليات البحث عن التهديدات الجديدة، والتحميل على موارد نظام التشغيل، والوقت اللازم للفحص.

    تتوفر مستويات الفحص التالية:

    • فحص خفيف. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بفحص صفحة الويب بحثًا عن عناصر الاحتيال باستخدام مجموعة صغيرة من الإشارات. يتطلب مثل هذا الفحص وجود موارد نظام أقل كما يستغرق وقتًا أقل؛ كما يتم تخفيض عدد الحالات الإيجابية الخاطئة إلى الحد الأدنى. هذا هو المستوى الافتراضي.
    • فحص متوسط. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بفحص صفحة الويب بحثًا عن العناصر الاحتيالية باستخدام مجموعة من العلامات التي تسمح بوجود توازن مطلوب بين سرعة الفحص ومستوى تفاصيل الفحص، بالإضافة إلى تجنب معظم الحالات الإيجابية الخاطئة.
    • فحص شامل. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بفحص صفحة الويب بحثًا عن العناصر الاحتيالية باستخدام الحد الأقصى لمجموعة العلامات. يتم تنفيذ الفحص بعناية، مما يتطلب المزيد من موارد النظام والوقت لتنفيذ الفحص. يوجد احتمال لوجود الحالات الإيجابية الخاطئة.

    تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل استخدام التحليل المساعد على الاختيار عند فحص صفحات الويب بحثًا عن تهديدات الاحتيال.

    ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

  7. انقر فوق الزر تطبيق في النافذة الإعدادات.

لتكوين الحماية ضد الاحتيال للاستخدام أثناء تشغيل مكون مكافحة فيروسات المراسلة الفورية:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. انقر الارتباط الإعدادات في الجزء العلوي من النافذة.
  3. في النافذة الإعدادات التي سيتم فتحها، حدد القسم الفرعي مكافحة فيروسات المراسلة الفورية الحماية.
  4. في الجزء الأأيمن من النافذة، في القسم طرق الفحص، حدد المربع التحقق من وجود عناوين مواقع الويب في قاعدة بيانات عناوين المواقع الاحتيالية.

    تعمل خانة الاختيار على تمكين/تعطيل فحص الارتباطات المضمنة في الرسائل الفورية لوجودها في قائمة عناوين الويب الاحتيالية.

    تتضمن قواعد بيانات Kaspersky PURE مواقع معروفة حاليًا باستخدامها في الهجمات الاحتيالية. يقوم Kaspersky Lab بإكمال هذه القائمة بالعناوين التي يتم الحصول عليها من المجموعة العاملة لمكافحة الاحتيال (Anti-Phishing Working Group)، والتي تعتبر من المنظمات العالمية. ويتم تحديث قائمة العناوين عندما تقوم بتحديث قواعد بيانات برنامج Kaspersky PURE.

    ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

  5. انقر فوق الزر تطبيق في النافذة الإعدادات.


الحماية ضد مسجلات ضغطات المفاتيح

عندما تقوم باستخدام الإنترنت، عادة يكون من الضروري إدخال بيانات شخصية، بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك. على سبيل المثال، يكون هذا الأمر مطلوبًا عند التسجيل في مواقع الويب والتسوق عبر الإنترنت أو استخدام التعاملات البنكية عبر الإنترنت.

ويعتبر هذا الأمر خطيرًا حيث سيتم تسجيل هذه المعلومات الشخصية باستخدام مستقبلات لوحة المفاتيح أو مسجلات ضغطات المفاتيح، والتي تعتبر برامج لتسجيل ضغطات المفاتيح.

تمنع لوحة المفاتيح الظاهرية اعتراض البيانات المدخلة باستخدام لوحة المفاتيح.

ولا تستطيع لوحة المفاتيح الظاهرية حماية بياناتك الشخصية إذا كان موقع الويب الذي يتطلب توفير هذه البيانات قد تمت مهاجمته، لأنه إذا تم هذا الأمر سيحصل المهاجم على المعلومات مباشرًة.

وتستطيع الكثير من البرامج المصنفة كبرامج تجسس التقاط لقطات للشاشة، والتي يمكن نقلها بشكل تلقائي إلى دخيل لإجراء المزيد من التحليل ولسرقة البيانات الشخصية للمستخدم. تمنع لوحة المفاتيح الظاهرية استخدام لقطات الشاشة لتفسير البيانات الشخصية.

تمنع لوحة المفاتيح الظاهرية اعتراض البيانات الخاصة فقط عند العمل مع مستعرضات Microsoft Internet Explorer و Mozilla™ Firefox™ و Google Chrome™. عند الاستخدام مع مستعرضات أخرى، لا تحمي لوحة المفاتيح الظاهرية البيانات الشخصية التي يتم إدخالها ضد الاستقبال.

ميزات لوحة المفاتيح الظاهرية:

  • يجب الضغط على لوحة المفاتيح الظاهريةباستخدام مؤشر الماوس.
  • على العكس من لوحة المفاتيح الحقيقية، من المستحيل أن يتم الضغط على مفاتيح متعددة من لوحة المفاتيح الظاهرية في نفس الوقت. لهذا فإن استخدام مجموعات المفاتيح (مثل ALT+F4) يتطلب الضغط على المفتاح الأول (على سبيل المثال، (ALT)، ثم الضغط على المفتاح الثاني (على سبيل المثال، F4)، ثم الضغط على المفتاح الأول مرة أخرى. يعتبر الضغط على المفتاح مرة أخرى موازيًا لتحرير المفتاح على لوحة المفاتيح الحقيقية.
  • يمكن تبديل لغة لوحة المفاتيح الظاهرية باستخدام بعض الاختصارات المكونة في إعدادات نظام التشغيل الخاص بلوحة المفاتيح الفعلية. يجب النقر بزر الماوس الأيمن فوق المفتاح الآخر (على سبيل المثال، إذا تم تكوين الاختصار LEFT ALT+SHIFT في إعدادات نظام التشغيل لتبديل لغة لوحة المفاتيح، يجب النقر بزر الماوس الأيسر فوق المفتاح LEFT ALT والنقر بزر الماوس الأيمن فوق المفتاح SHIFT).

يمكن فتح لوحة المفاتيح الظاهرية بأي من الطرق التالية:

  • من قائمة السياق الخاصة برمز التطبيق الموجود في منطقة إخطارات شريط المهام
  • من النافذة الرئيسية للتطبيق
  • من نافذة مستعرضات Microsoft Internet Explorer أو Mozilla Firefox أو Google Chrome
  • باستخدام اختصار لوحة المفاتيح

لفتح لوحة المفاتيح الظاهرية من قائمة سياق رمز التطبيق في منطقة إخطارات شريك المهام،

حدد أدوات ® لوحة المفاتيح الظاهرية في قائمة سياق رمز التطبيق (راجع الشكل الموجود أدناه).

قائمة سياق Kaspersky PURE

قائمة سياق Kaspersky PURE

لفتح لوحة المفاتيح الظاهرية من نافذة التطبيق الرئيسية:

  1. حدد القسم إدارة كلمات المرور في الجزء السفلي من نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. في الجزء السفلي من النافذة التي سيتم فتحها، انقر فوق الزر لوحة المفاتيح الظاهرية.

لفتح لوحة المفاتيح الظاهرية من نافذة المستعرض،

انقر فوق الزر لوحة المفاتيح الظاهرية، زر المستعرض لوحة المفاتيح الظاهرية الموجود على شريط أدوات Microsoft Internet Explorer أو Mozilla Firefox أو Google Chrome.

لفتح لوحة المفاتيح الظاهرية باستخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر،

اضغط على اختصار لوحة المفاتيح CTRL + ALT + SHIFT + P.


الحماية بكلمة مرور

يقوم المكون إدارة كلمات المرور بحماية البيانات التي تقوم بإدخالها على مواقع الويب في نماذج الويب أو حقول تسجيل الدخول (مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور والعناوين وأرقام الهواتف وبطاقات الائتمان).

يتم تشفير البيانات وتخزينها في قاعدة بيانات كلمات المرور مع كلمة المرور الرئيسية. يقوم مكون إدارة كلمات المرور بمطابقة كلمات المرور مع التطبيقات ذات الصلة أو مواقع الويب. عندما يتم فتح موقع ويب أو تطبيق، يقوم مكون إدارة كلمات المرور تلقائيًا بإدخال كلمة المرور واسم المستخدم والبيانات الشخصية الأخرى. لذا يكون من الكافي فقط تذكر كلمة مرور فردية بدلاً من تذكر جميع كلمات المرور.

كلمة مرور واحدة تحمي قاعدة بيانات إدارة كلمات المرور وتوفر لك الوصول إلى البيانات.

في هذا القسم

إضافة بيانات الحساب لتسجيل الدخول التلقائي

إرسال البيانات إلى مستخدم آخر بأمان

استخدام إصدار محمول من مكون إدارة كلمات المرور


إضافة بيانات الحساب لتسجيل الدخول التلقائي

يمكنك استخدام مدير كلمات المرور للتسجيل التلقائي للدخول للتطبيق أو موقع الويب. أثناء المزامنة التلقائية، يقوم مدير كلمات المرور بإدخال كلمة المرور واسم المستخدم والتفاصيل الشخصية الأخرى في التطبيق أو على صفحة الويب ويتم تسجيل دخولك إلى موقع الويب أو حساب التطبيق عند الضرورة.

لإضافة بيانات الحساب لتسجيل الدخول التلقائي:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. في الجزء السفلي من النافذة، انقر الزر مدير كلمات المرور.

    سيتم فتح النافذة مدير كلمات مرور.

  3. في النافذة التي ستفتح، انقر فوق الزر تشغيل مدير كلمات المرور.

    سيظهر اسم الزر كـ إلغاء تأمين مدير كلمات المرور في المرة التالية التي سيتم فيها تشغيل مدير كلمات المرور. عندما يتم إلغاء تأمين مدير كلمات المرور، سيظهر اسم الزر كـ تأمين مدير كلمات المرور.

  4. عندما تقوم بتشغيل مدير كلمات المرور لأول مرة، سيبدأ تشغيل معالج التكوين بشكل تلقائي. دعنا نقوم بفحص خطوات المعالج بقدر أكبر من التفصيل.
    1. في النافذة كلمة المرور الرئيسية، قم بإنشاء كلمة مرور رئيسية لحماية قاعدة بيانات كلمات المرور الخاصة بك.
    2. في النافذة إدارة الوصول، حدد طريقة تسجيل الدخول للوصول إلى قاعدة بيانات كلمات المرور.
    3. في النافذة فترة عدم النشاط قبل التأمين، قم بتحديد الوقت الذي سيتم بعده تأمين مدير كلمات المرور بشكل تلقائي.

    يجب توفير كلمة المرور الرئيسية في المرة التالية التي ستقوم فيها بتشغيل مدير كلمات المرور.

  5. في النافذة التي ستفتح، انقر فوق الزر إضافة كلمة مرور.

    سيتم فتح النافذة مدير كلمات مرور.

  6. في الجزء الأيمن من النافذة التي سيتم فتحها، قم بفتح القسم الذي يتضمن النوع المطلوب من الحسابات (حسابات الإنترنت أو حسابات التطبيق).
  7. في الجزء الأيسر من النافذة، انقر فوق الزر إضافة حساب.
  8. أدخل اسم الحساب في حقل الإدخال في الجزء العلوي من النافذة.
  9. قم بربط الحساب إلى موقع الويب أو التطبيق:
    • عند إنشاء حساب إنترنت، في الحقل ارتباط، اكتب عنوان موقع الويب حيث سيتم استخدام الحساب الجديد لتسجيل الدخول.
    • عند إنشاء حساب تطبيق، في الحقل التطبيق، اكتب المسار المؤدي إلى الملف القابل للتنفيذ للتطبيق الذي ترغب في استخدام الحساب الجديد معه.

      يمكنك اختيار التطبيق الذي تريده في النافذة تحديد تطبيق عن طريق النقر فوق الزر استعراض بالإضافة إلى سحب رمز التطبيق إلى الحقل التطبيق أو عن طريق سحب المؤشر مؤشر مدير كلمات المرور إلى النافذة الخاصة بالتطبيق المطلوب.

  10. في الحقل اسم المستخدم، اكتب النص المطلوب استخدامه كاسم مستخدم عند تسجيل الدخول إلى موقع ويب أو تطبيق.
  11. حدد إعدادات تسجيل الدخول التلقائي:
    • إذا كنت ترغب في أن يقوم مدير كلمات المرور بإدخال بيانات الحساب وتنفيذ تسجيل الدخول التلقائي عندما تقوم بفتح التطبيق أو موقع الويب، تأكد من تحديد خانة الاختيار تسجيل الدخول التلقائي.
    • إذا كنت ترغب في أن يقوم مدير كلمات المرور بإدخال بيانات الحساب فقط وعدم تنفيذ تسجيل الدخول التلقائي عندما تقوم بفتح التطبيق أو موقع الويب، تأكد من مسح خانة الاختيار تسجيل الدخول التلقائي.
  12. في الحقل كلمة المرور، اكتب النص المطلوب استخدامه ككلمة مرور عند تسجيل الدخول إلى موقع ويب أو تطبيق.
  13. لتحديد فترة صلاحية لكلمة المرور:
    1. انقر فوق الارتباط كلمة مرور غير محدودة لفتح القائمة المنسدلة وتحديد العنصر انتهاء صلاحية كلمة المرور في .
    2. في حقل الإدخال المجاور للارتباط، أدخل تاريخ انتهاء الصلاحية لكلمة المرور.
  14. انقر فوق الزر إضافة
  15. قم بفتح التطبيق أو موقع الويب الذي تم ربط الحساب به.

    يقوم مدير كلمات المرور بإكمال نموذج تسجيل الدخول إلى التطبيق أو موقع الويب باستخدام بيانات الحساب المحددة. في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل التطبيق، سيقوم مدير كلمات المرور بإكمال نموذج تسجيل الدخول. إذا قمت بتحديد خانة الاختيار تسجيل الدخول التلقائي عند إنشاء الحساب، سيقوم مدير كلمات المرور بتنفيذ عملية تسجيل الدخول التلقائية.


إرسال البيانات إلى مستخدم آخر بأمان

يمكنك إرسال بيانات (حسابات المستخدمين والإشارات المرجعية وبطاقات العمل والملاحظات الشخصية) إلى مستخدمين آخرين في ملف آمن. يمكن إضافة البيانات المضمنة في هذا الملف إلى قاعدة بيانات كلمات المرور الموجودة على كمبيوتر مختلف واستخدامها في تسجيل الدخول إلى مواقع الويب أو التطبيقات.

لإرسال بيانات إلى متخدم آخر في تنسيق آمن:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. في الجزء السفلي من النافذة، انقر الزر مدير كلمات المرور.

    سيتم فتح النافذة مدير كلمات مرور.

    في حالة أن قاعدة بيانات كلمات المرور مؤمنة، انقر فوق الزر إلغاء تأمين مدير كلمات المرور وأدخل كلمة المرور الرئيسية التي ستفتح.

  3. انقر فوق الزر قاعدة بيانات كلمات المرور.

    سيتم فتح النافذة مدير كلمات مرور.

  4. في الجزء الأيمن من النافذة التي سيتم فتحها، قم بفتح القسم الذي يتضمن نوع البيانات المطلوب (على سبيل المثال حسابات الإنترنت).
  5. انقر فوق الزر إدارة في الجزء الأيسر من النافذة وحدد العنصر إرسال من القائمة المنسدلة.
  6. سيتم فتح المعالج تصدير البيانات لإرسال البيانات. دعنا نقوم بفحص خطوات المعالج بقدر أكبر من التفصيل.
    1. قم بتكوين إعدادات التصدير للبيانات التي تقوم بإرسالها:
      • لحماية ملف بيانات الحساب باستخدام كلمة مرور، اكتب كلمة المرور في الحقلين كلمة المرور والتأكيد.
      • لتحديد فترة صلاحية لكلمة المرور، حدد خانة الاختيار تعيين تاريخ انتهاء صلاحية كلمة المرور وحدد تاريخ انتهاء صلاحية كلمة المرور.
      • إذا لم تكن ترغب في أن يرى مستلم الحساب تفاصيل الحساب، حدد خانة الاختيار إخفاء تفاصيل الحساب.
    2. اختر طريقة لحفظ الملف المُصدر الذي يضم بيانات الحساب:
      • لحفظ الملف إلى محرك محلي، حدد الخيار المجلد الوجهة واسم البيانات المصدرة وحدد المسار المؤدي إلى المجلد الوجهة في حقل الإدخال.
      • لإرسال الملف بالبريد الإلكتروني، حدد الخيار إرسال بالبريد الإلكتروني.
    3. انقر فوق إنهاء.

      اعتمادًا على الخيار المحدد، يظهر الملف الذي تم تصديره في المجلد الوجهة أو عميل البريد الإلكتروني الافتراضي ويتم إرفاق الملف الذي تم تصديره إلى رسالة بريد إلكتروني جديد.


استخدام إصدار محمول من مكون إدارة كلمات المرور

يجعل مدير كلمات المرور من الممكن استخدام قاعدة بيانات كلمات المرور على أي كمبيوتر عام (في مقهى إنترنت أو مكتبة، على سبيل المثال) بصرف النظر عن التطبيقات المثبتة على هذا الكمبيوتر. لتنفيذ هذا الأمر، قم بإنشاء نسخة محمولة من مدير كلمات المرور على محرك قابل للإزالة (مثل بطاقة فلاش أو هاتف محمول يمكن استخدامه كبطاقة فلاش).

كما أن الإصدار المحمول يجعل من الممكن أيضًا مزامنة قواعد بيانات كلمات المرور إذا كان مدير كلمات المرور مثبتًا ويستخدم في نفس الوقت على أجهزة كمبيوتر أخرى (مثل أجهزة كمبيوتر المنزل أو المكتب)

يسمح لك الإصدار المحمول باستخدام ومزامنة الحسابات التي يتم إنشاؤها باستخدام الإصدار الكامل من مدير كلمات المرور، ولكنها لا تسمح لك بإنشاء حسابات جديدة.

لإنشاء إصدار محمول من مدير كلمات المرور:

  1. قم بتوصيل المحرك القابل للإزالة الذي سيحمل الإصدار المحمول من مدير كلمات المرور.
  2. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  3. في الجزء السفلي من النافذة، انقر الزر مدير كلمات المرور.

    سيتم فتح النافذة مدير كلمات مرور.

    في حالة أن قاعدة بيانات كلمات المرور مؤمنة، انقر فوق الزر إلغاء تأمين مدير كلمات المرور وأدخل كلمة المرور الرئيسية التي ستفتح.

  4. انقر فوق الزر إصدار محمول.

    سيبدأ تشغيل معالج إنشاء / مزامنة الإصدار المحمول. دعنا نقوم بفحص خطوات المعالج بقدر أكبر من التفصيل.

    1. من قائمة الأجهزة المحمولة، اختر الجهاز الذي سيحمل الإصدار المحمول وانقر فوق التالي.
    2. إذا لم تكن ترغب في إدخال كلمة مرور للوصول إلى الإصدار المحمول من مدير كلمات المرور، حدد خانة الاختيار عدم المطالبة بكلمة المرور الرئيسية نهائيًا.
    3. إذا كنت ترغب في إضافة خيار التشغيل التلقائي للإصدار المحمول إلى القائمة التي ستظهر عندما تقوم بتوصيل المحرك القابل للإزالة إلى الكمبيوتر، حدد خانة الاختيار إضافة خيار التشغيل التلقائي لمدير كلمات المرور إلى قائمة الأجهزة المحمولة.
    4. انقر الزر تشغيل.

      سيبدأ تشغيل عملية معالج إنشاء الإصدار المحمول.

    5. بعد انتهاء العملية، انقر فوق الزر إنهاء.

      كنتيجة لهذه العملية، يقوم التطبيق بحفظ إصدار محمول من مدر كلمات المرور على المحرك القابل للإزالة.

لتوصيل إصدار محمول من مدير كلمات المرور:

  1. قم بتوصيل المحرك القابل للإزالة الذي يحمل الإصدار المحمول من مدير كلمات المرور إلى الكمبيوتر.
  2. في حالة عدم بدء تشغيل الإصدار المحمول بشكل تلقائي، قم بفتح المحرك القابل للإزالة في Microsoft Windows Explorer وقم ببدء تشغيل الملف Password Manager.exe.
  3. عند أول تشغيل للإصدار المحمول، سيطالبك مدير كلمات المرور بتثبيت الأدوات الإضافية للإكمال التلقائي وتعطيل مديرو كلمات المرور المضمنين للمستعرضات المثبتة على الكمبيوتر، بالإضافة إلى إنشاء رمز سطح مكتب للإصدار المحمول.

    لكي يعمل مدير كلمات المرور بشكل صحيح، نوصي بتثبيت الأدوات الإضافية للإكمال التلقائي وتعطيل مديرو كلمات المرور المضمنين للمستعرضات المثبتة على الكمبيوتر.

  4. إذا كان الوصول إلى الإصدار المحمول محمي بواسطة كلمة مرور، أدخل كلمة المرور الرئيسية في النافذة التي سيتم فتحها.

    الإصدار المحمول من مدير كلمات المرور جاهر للاستخدام.

لمزامنة قاعدة بيانات كلمات المرور بين الإصدارات المحمولة والكاملة لمدير كلمة المرور:

  1. قم بتوصيل المحرك القابل للإزالة الذي يحمل الإصدار المحمول من مدير كلمات المرور إلى الكمبيوتر.
  2. قم بفتح النافذة الرئيسية لتطبيق Kaspersky PURE.
  3. في الجزء السفلي من النافذة، انقر الزر مدير كلمات المرور.

    سيتم فتح النافذة مدير كلمات مرور.

    في حالة أن قاعدة بيانات كلمات المرور مؤمنة، انقر فوق الزر إلغاء تأمين مدير كلمات المرور وأدخل كلمة المرور الرئيسية التي ستفتح.

  4. انقر فوق الزر إصدار محمول.

    سيبدأ تشغيل معالج إنشاء / مزامنة الإصدار المحمول. دعنا نقوم بفحص خطوات المعالج بقدر أكبر من التفصيل.

    1. من قائمة الأجهزة المحمولة، اختر الجهاز الذي يحمل الإصدار المحمول وانقر فوق التالي.
    2. اختر طريقة لمزامنة قاعدة بيانات كلمات المرور:
      • لإضافة حسابات من الإصدار الكامل إلى الإصدار المحمول، حدد الخيار دمج قاعدتي بيانات.

    لن يؤدي هذا الأمر إلى تغيير قاعدة بيانات كلمات المرور للإصدار الكامل. لإضافة بيانات مدمجة إلى الإصدار الكامل، كرر المزامنة وحدد الخيار استخدام قاعدة بيانات كلمات المرور - "الإصدار المحمول".

    • لاستبدال قاعدة بيانات كلمات المرور للإصدار المحمول بقاعدة بيانات كلمات المرور للإصدار الكامل، اختر الخيار استخدام قاعدة بيانات كلمات المرور – "الإصدار المحمول".
    • لاستبدال قاعدة بيانات كلمات المرور للإصدار الكامل بقاعدة بيانات كلمات المرور للإصدار المحمول اختر الخيار استخدام قاعدة بيانات كلمات المرور – "سطح المكتب".
    1. انقر فوق التالي.
    2. إذا لم تكن ترغب في إدخال كلمة مرور للوصول إلى الإصدار المحمول من مدير كلمات المرور، حدد خانة الاختيار عدم المطالبة بكلمة المرور الرئيسية نهائيًا.
    3. إذا كنت ترغب في إضافة خيار التشغيل التلقائي للإصدار المحمول إلى القائمة التي ستظهر عندما تقوم بتوصيل المحرك القابل للإزالة إلى الكمبيوتر، حدد خانة الاختيار إضافة خيار التشغيل التلقائي لمدير كلمات المرور إلى قائمة الأجهزة المحمولة.
    4. انقر الزر تشغيل.

      ستبدأ مزامنة الإصدار المحمول والكامل لمدير كلمات المرور.

    5. بعد انتهاء عملية المزامنة، انقر فوق الزر إنهاء.


تشفير البيانات

لحماية المعلومات السرية من الوصول غير المصرح به، فإنه من المستحسن أن تقوم بتخزينها في صورة مشفرة في حاوية خاصة.

بشكل افتراضي، تتوفر حاوية فردية سابقة الإعداد تستخدم إعدادات قياسية بعد تثبيت Kaspersky PURE. يتطلب استخدام هذه الحاوية تعيين كلمة مرور. كما يمكن إنشاء الحاويات باستخدام إعدادات مخصصة.

لحماية البيانات، ضعها في الحاوية وقم بتشفيرها. يجب إدخال كلمة المرور للوصول إلى البيانات الموجودة في الحاوية.

لإنشاء حاوية مشفرة:

  1. قم بفتح نافذة التطبيق الرئيسية وانقر الزر تشفير البيانات.
  2. في النافذة التي سيتم فتحها، انقر فوق الزر إنشاء حاوية (راجع الشكل الموجود أدناه).

    النافذة تشفير البيانات

    النافذة تشفير البيانات

  3. في النافذة إنشاء حاوية مشفرة التي ستفتح، قم بتكوين إعدادات الحاوية الجديدة..
  4. انقر فوق موافق.

لكتابة بيانات إلى الحاوية:

  1. قم بفتح نافذة التطبيق الرئيسية وانقر الزر تشفير البيانات.
  2. في النافذة التي ستفتح، حدد الحاوية من القائمة وانقر فوق الزر فتح الحاوية.

    يتم فتح الحاوية في نافذة مستعرض Microsoft Windows.

  3. ضع بها البيانات التي ترغب في تشفيرها.
  4. في النافذة تشفير البيانات، انقر الزر تشفير البيانات.

للوصول إلى البيانات في الحاوية، الرجاء القيام بالتالي:

  1. قم بفتح نافذة التطبيق الرئيسية وانقر الزر تشفير البيانات.
  2. في النافذة التي ستفتح، حدد الحاوية من القائمة وانقر فوق الزر فك تشفير البيانات.
  3. في النافذة التي ستفتح، أدخل كلمة المرور للوصول للحاوية.
  4. في النافذة تشفير البيانات، انقر فوق الزر فتح الحاوية.


آلة التخلص من الملفات

يمكنك ضمان الحصول على حماية إضافية للبيانات الشخصية عن طريق حماية البيانات المحذوفة ضد الاستعادة غير المصرح بها بواسطة المهاجمين.

يحتوي Kaspersky PURE على أداة للحذف النهائي للبيانات التي تجعل استعادة البيانات باستخدام أدوات البرامج القياسية أمرًا مستحيلاً.

يجعل Kaspersky PURE من الممكن أن يتم حذف البيانات بدون احتمال استعادتها من وسيط البيانات التالي:

  • الأقراص المحلية. يكون الحذف ممكنًا إذا كان للمستخدم الحقوق اللازمة لتسجيل المعلومات وحذفها.
  • المحركات القابلة للإزالة أو الأجهزة الأخرى التي يمكن كشفها كمحركات قابلة للإزالة (مثل الأقراص المرنة أو بطاقات الفلاش أو أقراص USB أو الهواتف الخلوية). ويمكن حذف البيانات من بطاقة ذاكرة فلاش إذا كانت الحماية الميكانيكية من إعادة الكتابة معطلة.

يمكنك حذف البيانات التي يمكنك الوصول إليها في حسابك الشخصي. قبل حذف البيانات ، تأكد من أنها غير مستخدمة بواسطة التطبيقات الموجودة قيد التشغيل.

لحذف البيانات دون أي احتمال لاستعادتها:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. في الجزء السفلي من النافذة، انقر الزر أدوات إضافية.

    يتم فتح النافذة آلة التخلص من الملفات (راجع الشكل الموجود أدناه).

    النافذة آلة التخلص من الملفات

    النافذة آلة التخلص من الملفات

  3. في النافذة التي سيتم فتحها، في القسم آلة التخلص من الملفات، انقر فوق الزر فتح.
  4. في النافذة آلة التخلص من الملفات التي سيتم فتحها، انقر فوق الزر استعراض، وفي النافذة تحديد ملف أو مجلد التي ستفتح حدد ملف أو مجلد ترغب في حذفه بشكل دائم.

    قد يتسبب حذف ملفات ومجلدات النظام في أن يعمل نظام التشغيل بشكل غير سليم. إذا حددت ملفات أو مجلدات نظام للحذف، سيطلب التطبيق وجود تأكيد إضافي لطلب الحذف.

  5. من القائمة المنسدلة طريقة حذف البيانات، حدد الخوارزمية المطلوبة لحذف البيانات.

    يحتوي على طرق للحذف الدائم للبيانات.

    القيم المتاحة:

    • الحذف السريع. تتكون عملية الحذف من دورتين من الكتابة فوق البيانات: كتابة الأصفار والأرقام العشوائية الزائفة. والميزة الأساسية لهذه الخوارزمية هي سرعة الأداء. يمنع الحذف السريع استعادة البيانات باستخدام أدوات الاستعادة القياسية.
    • المعيار الحكومي GOST P 50739-95، الاتحاد الروسي. تقوم هذه الخوارزمية بدورة كتابة فوقية واحدة باستخدام أعداد عشوائية زائفة وتحمي البيانات من أن يتم استردادها باستخدام الأدوات المعروفة. وتتوافق هذه الخوارزمية مع الحماية من الفئة 2 (من إجمالي 6)، وذلك طبقًا لتصنيف اللجنة الفنية الحكومية الروسية.
    • المعيار VSITR، ألمانيا. يتم أداء سبع دورات كتابة فوقية. وتعتبر هذه الخوارزمية موثوقًا بها إلا أنها تتطلب الكثير من الوقت لتنفيذها.
    • خوارزمية Bruce Schneier. تتكون هذه العملية من سبع دورات كتابة فوقية. وتختلف هذه الطريقة عن معيار VSITR الألماني بتسلسل الكتابة الفوقية الخاص بها. وتعتبر هذه الطريقة المحسنة لحذف البيانات من أكثر الطرق اعتمادية.
    • المعيار NAVSO P-5239-26 (MFM)، الولايات المتحدة الأمريكية والمعيار NAVSO P-5239-26 (RLL)، الولايات المتحدة الأمريكية. يتم استخدام ثلاث دورات كتابة فوقية. تختلف المعايير من معيار لآخر في تسلسل قيامها بكتابة المعلومات كتابة فوقية.
    • المعيار DoD 5250.22-M، الولايات المتحدة الأمريكية. تقوم هذه الخوارزمية بثلاث دورات لإعادة الكتابة. يتم استخدام هذا القياس بواسطة وزارة الدفاع الأمريكي.

    تستند اعتمادية وسرعة الحذف الدائم للبيانات على الطريقة المحددة لحذف البيانات.

  6. في النافذة التي ستفتح، قم بالتأكيد على حذف البيانات بالنقر على موافق. إذا لم يتم حذف بعض الملفات، حاول مرة أخرى القيام بحذفها بالنقر على الزر إعادة المحاولة في النافذة التي ستفتح. ولتحديد كائن آخر لحذفه، انقر الزر إنهاء.


أداة مسح البيانات غير المُستخدمة

يقوم النظام بتجميع الملفات المؤقتة أو غير المستخدمة مع مرور الوقت. قد تستغل هذه الملفات مساحة كبيرة على القرص الثابت، مما يؤدي إلى إعاقة أداء النظام كما قد تؤدي أيضًا إلى إمكانية التعرض للبرامج الضارة.

يتم إنشاء الملفات المؤقتة عند بدء تشغيل أي تطبيق أو نظام تشغيل. إلا أن بعضًا من هذه الملفات لا يُحذف عند إغلاق التطبيق أو تشغيل النظام.

تستطيع أداة منظف البيانات غير المستخدمة اكتشاف الملفات التالية وإزالتها:

  • سجلات أحداث النظام، حيث يتم تسجيل أسماء التطبيقات الفعالة؛
  • سجلات أحداث تطبيقات أو أدوات تحديث متنوعة (مثل Windows Updater)؛
  • سجلات توصيل النظام؛
  • الملفات المؤقتة لمستعرضات الإنترنت (ملفات تعريف الارتباط)؛
  • تبقى الملفات المؤقتة بعد تثبيت / إزالة التطبيقات؛
  • محتويات سلة المحذوفات؛
  • الملفات الموجودة في المجلد Temp التي قد ينمو حجمها ليصل إلى العديد من الجيجا بايت.

وإلى جانب حذف الملفات غير المستخدمة من النظام، يقوم المعالج بحذف الملفات التي قد تحتوي على بيانات شخصية (كلمات المرور وأسماء المستخدم وبيانات من نماذج التسجيل). على الرغم من ذلك، فلإتمام حذف مثل هذه البيانات، نوصي باستخدام معالج منظف الخصوصية.

لبدء تشغيل منظف البيانات غير المستخدمة:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. في الجزء السفلي من النافذة، انقر الزر أدوات إضافية.

    يتم فتح النافذة أدوات إضافية (راجع الشكل الموجود أدناه).

    النافذة أدوات إضافية

  3. في النافذة التي سيتم فتحها، في القسم منظف البيانات غير المستخدمة، انقر فوق الزر تشغيل.

يتألف المعالج من سلسلة من الشاشات (الخطوات) التي يتم التنقل بينها باستخدام الزرين السابق والتالي. لإغلاق المعالج بمجرد إتمام مهمته، انقر الزر إنهاء. لإيقاف المعالج في أي مرحلة، انقر الزر إلغاء.

دعنا نقم بفحص خطوات المعالج بالتفصيل.

بدء تشغيل المعالج

توضح الصفحة الأولى من المعالج معلومات حول حذف المعلومات غير المستخدمة

انقر الزر التالي لبدء المعالج.

البحث عن بيانات غير مستخدمة

يبحث المعالج في الكمبيوتر عن البيانات غير المستخدمة. وقد يستغرق الفحص بعض الوقت. وبمجرد أن ينتهي البحث، ينتقل المعالج تلقائيًا إلى الخطوة التالية.

تحديد الإجراءات الخاصة بحذف الملفات غير المستخدمة

عند إكمال البحث عن الملفات غير المستخدمة، يُظهر المعالج قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم هذه الملفات.

تحتوي القائمة على ثلاثة مجموعات من العمليات المطلوبة لتنظيف آثار النشاط:

  • الإجراءات المستحسنة بشدة وهي الإجراءات التي تساعد على التخلص من المشكلات التي تمثل تهديدًا خطيرًا بالنسبة لأمان النظام.
  • الإجراءات المستحسنة وهي الإجراءات التي تساعد على حذف الملفات التي تشكل تهديدًا محتملاً.
  • الإجراءات الإضافية وهي الإجراءات التي تم تصميمها لحذف البيانات الحالية غير المؤذية والتي قد تشكل تهديدًا أمنيًا لجهاز الكمبيوتر في المستقبل.

بكل افتراضي، يقوم Kaspersky PURE بتنفيذ جميع الإجراءات الموصى بها والمستحسنة بشدة.

في حالة تحديد خانة الاختيار الموجودة في صف الإجراء، سيقوم Kaspersky PURE بتنفيذ هذا الإجراء.

في حالة مسح خانة الاختيار الموجودة في صف الإجراء، لن يقوم Kaspersky PURE بتنفيذ هذا الإجراء.

إذا حددت التراجع عن التغييرات في الخطوة الأولى من المعالج، فإن القائمة ستعرض التغييرات السابقة التي يمكنك التراجع عنها.

لعرض الإجراءات داخل أي مجموعة، انقر الرمز + الموجود على يمين اسم المجموعة.

لجعل المعالج يقوم بتنفيذ إجراء معين، حدد خانة الاختيار الموجودة على يمين وصف الإجراء المتوافق. وافتراضيًا، ينفذ المعالج جميع الإجراءات المستحسنة والمستحسنة بشدة. إذا لم ترغب في تنفيذ إجراء معين، قم بإلغاء تحديد المربع المجاور له.

لا يوصى بإلغاء تحديد خانات الاختيار المحددة بشكل افتراضي. قد يؤدي هذا الأمر إلى تعريض أمان الكمبيوتر الخاص بك للخطر.

بعد تحديد مجموعة الإجراءات التي سيقوم المعالج بتنفيذها، انقر فوق الزر التالي.

أداة مسح البيانات غير المُستخدمة

سينفذ المعالج الإجراءات المحددة أثناء الخطوة السابقة. وقد يستغرق حذف المعلومات غير المستخدمة بعض الوقت.

بعد أن ينتهي مسح المعلومات غير المستخدمة، ينتقل المعالج تلقائيًا إلى الخطوة التالية.

أثناء تشغيل النظام، قد تكون بعض الملفات (مثل ملف سجل Microsoft Windows وسجل أحداث Microsoft Office) قيد الاستخدام من قبل النظام. لحذف هذه الملفات، سيقترح المعالج أن تقوم بإعادة تشغيل النظام.

تم إصلاح المشكلات بنجاح

انقر الزر إنهاء لإغلاق المعالج.


منظف الخصوصية

يتم تسجيل إجراءات المستخدم على الكمبيوتر في نظام التشغيل. يتم حفظ المعلومات التالية:

  • تفاصيل بحث الاستعلامات التي يقوم المستخدمين ومواقع الويب بإدخالها
  • معلومات حول التطبيقات التي تم بدأ تشغيلها والملفات المفتوحة والمحفوظة
  • إدخالات سجلات أحداث Microsoft Windows.
  • معلومات نشاط المستخدم الأخرى.

معلومات حول إجراءات المستخدم التي تحتوي على معلومات سرية يمكن أن تتوفر للمهاجمين والأشخاص غير المصرح لهم.

يتضمن Kaspersky PURE معالج منظف الخصوصية، الذي يقوم بتنظيف آثار نشاط المستخدم في النظام.

لبدء تشغيل معالج منظف الخصوصية:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. في الجزء السفلي من النافذة، حدد القسم أدوات إضافية.
  3. في النافذة التي سيتم فتحها، في القسم منظف الخصوصية، انقر فوق الزر تشغيل.

يتألف المعالج من سلسلة من الشاشات (الخطوات) التي يتم التنقل بينها باستخدام الزرين السابق والتالي. لإغلاق المعالج بمجرد إتمام مهمته، انقر الزر إنهاء. لإيقاف المعالج في أي مرحلة، انقر الزر إلغاء.

دعنا نقم بفحص خطوات المعالج بالتفصيل.

بدء تشغيل المعالج

تأكد من أنه تم تحديد الخيار تنفيذ تشخيص تتبعات نشاط المستخدم وانقر فوق الزر التالي لبدء تشغيل المعالج.

البحث عن تتبعات النشاط

يقوم هذا المعالج بالبحث عن تتبعات أنشطة البرامج الضارة في جهاز الكمبيوتر. وقد يستغرق الفحص بعض الوقت. وبمجرد أن ينتهي البحث، ينتقل المعالج تلقائيًا إلى الخطوة التالية.

تحديد إجراءات منظف الخصوصية

عندما يكتمل البحث، يعرض المعالج تتبعات الأنشطة التي عثر عليها والإجراءات المقترحة لإزالتها (راجع الشكل الموجود أدناه).

تحتوي القائمة على حالات تتبع النشاط المكتشفة وطرق إزالتها. تحتوي القائمة على ثلاثة مجموعات لتنظيف حالات التتبع عبر الإنترنت:

  • إجراءات إضافية وهي الإجراءات التي تساعد على القضاء على تتبعات الأنشطة التي تعتبر غير خطرة.
  • إجراءات مستحسنة وهي الإجراءات التي تساعد على القضاء على تتبعات الأنشطة التي تمثل تهديداً محتملاً.
  • إجراءات موصى بها بشدة وهي الإجراءات التي تساعد على القضاء على تتبعات الأنشطة التي تمثل خطراً شديداً على الأمان.

بكل افتراضي، يقوم Kaspersky PURE بتنفيذ جميع الإجراءات الموصى بها والمستحسنة بشدة.

في حالة تحديد خانة الاختيار الموجودة في صف الإجراء، سيقوم Kaspersky PURE بتنفيذ هذا الإجراء.

في حالة مسح خانة الاختيار الموجودة في صف الإجراء، لن يقوم Kaspersky PURE بتنفيذ هذا الإجراء.

إذا حددت التراجع عن التغييرات في الخطوة الأولى، ستظهر قائمة بالتغييرات التي تم القيام بها من قبل والتي يمكنك التراجع عنها.

تتبعات النشاط المكتشفة والتوصيات الخاصة بالقضاء عليها

تتبعات النشاط المكتشفة والتوصيات الخاصة بالقضاء عليها

لعرض الإجراءات داخل أي مجموعة، انقر الرمز + الموجود على يمين اسم المجموعة.

لجعل المعالج يقوم بتنفيذ إجراء معين، حدد خانة الاختيار الموجودة على يمين وصف الإجراء المتوافق. وافتراضيًا، ينفذ المعالج جميع الإجراءات المستحسنة والمستحسنة بشدة. إذا لم ترغب في تنفيذ إجراء معين، قم بإلغاء تحديد المربع المجاور له.

لا يوصى بإلغاء تحديد خانات الاختيار المحددة بشكل افتراضي. قد يؤدي هذا الأمر إلى تعريض أمان الكمبيوتر الخاص بك للخطر.

بعد تحديد مجموعة الإجراءات التي سيقوم المعالج بتنفيذها، انقر فوق الزر التالي.

منظف الخصوصية

سينفذ المعالج الإجراءات المحددة أثناء الخطوة السابقة. وقد يستغرق التخلص من تتبعات النشاط بعض الوقت. لتنظيف تتبعات أنشطة معينة، قد يكون من المطلوب إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر؛ سيقوم المعالج بإخطارك بها.

وبمجرد أن ينتهي اتنظيف تتبعات النشاط، ينتقل المعالج تلقائيًا إلى الخطوة التالية.

تم إصلاح المشكلات بنجاح

إذا كنت ترغب في إزالة جميع تتبعات نشاط المستخدم تلقائيًا عند انتهاء تشغيل برنامج Kaspersky PURE، حدد خانة الاختيار تنظيف تتبعات النشاط في كل مرة خروج من برنامج Kaspersky PURE في الخطوة الأخيرة للمعالج. وإذا كنت تخطط لإزالة تتبعات النشاط يدويًا باستخدام المعالج، لا تقم بتحديد خانة الاختيار هذه.

انقر الزر إنهاء لإغلاق المعالج.


كيفية نسخ البيانات احتياطيًا

تعتبر الطريقة الأساسية لتجنب فقد البيانات الهامة هي إنشاء نسخة احتياطية من البيانات عل وسيط بيانات يمكن الاعتماد عليه. يقوم Kaspersky PURE بإنشاء نُسخ احتياطية من البيانات المحددة على محرك محدد بشكل تلقائي وفق جدول محدد أو يدويًا.

يمكنك استخدام التحكم في الشبكة المنزلية لإدارة النسخ الاحتياطية للبيانات على أجهزة كمبيوتر الشبكة المنزلية.

لتشغيل النسخ الاحتياطي:

  1. قم بفتح نافذة التطبيق الرئيسية وانقر الزر نسخ احتياطي.
  2. في نافذة النسخ الاحتياطي التي ستفتح، انقر فوق الزر إنشاء مهمة نسخ احتياطي.

    سيتم بدء تشغيل معالج إنشاء مهمة النسخ الاحتياطي.

    دعنا نقوم بفحص خطوات المعالج بقدر أكبر من التفصيل.

    1. في النافذة نوع المهمة، نفذ أي من العمليات التالية:
      • حدد فئة البيانات التي سيتم نسخها احتياطيًا.
      • اختر الخيار ملفات مخصصة للتحديد اليدوي للملفات المطلوب نسخها احتياطيًا.
    2. إذا حددت الخيار ملفات مخصصة في الخطوة السابقة، من النافذة المحتوى حدد الملفات المطلوب نسخها احتياطيًا.
    3. في النافذة التخزين، نفذ أي من العمليات التالية:
      • حدد وحدة تخزين موجودة سيتم إنشاء النُسخ الاحتياطية بها.
      • انقر فوق الزر إنشاء لإنشاء تخزين جديد.

    لضمان أمان البيانات، نوصي بإنشاء مخازن نسخ احتياطية على محركات أقراص قابلة للإزالة.

    1. في النافذة الجدول، قم بتكوين إعدادات بدء تشغيل المهمة.

      إذا كنت ترغب في نسخ البيانات احتياطيًا لمرة واحدة فقط، قم بمسح خانة الاختيار تشغيل المهمة حسب الجدول.

    2. في النافذة الملخص، اكتب اسم المهمة الجديدة، وحدد خانة الاختيار تشغيل المهمة عند اكتمال المعالج، وانقر فوق الزر إنهاء.

لاستعادة البيانات من النسخ الاحتياطي:

  1. قم بفتح نافذة التطبيق الرئيسية وانقر الزر نسخ احتياطي.
  2. حدد القسم استعادة.
  3. حدد المخزن الذي توجد به النسخ الاحتياطية المطلوبة وانقر الزر استعادة البيانات.

    سيتم فتح النافذة استعادة البيانات من التخزين.

  4. في النافذة التي ستفتح، قم بتنفيذ الإجراءات المطلوبة.
    1. في القائمة المنسدلة مهمة النسخ الاحتياطي، حدد المهمة التي قامت بإنشاء النُسخ الاحتياطية المطلوبة.
    2. في القائمة المنسدلة التاريخ، حدد تاريخ ووقت إنشاء النسخ الاحتياطية ذات الصلة.
    3. في القائمة المنسدلة الفئة، حدد نوع الملفات المطلوب استعادتها.
  5. حدد الملفات المراد استعادتها. وللقيام بذلك، حدد خانات الاختيار المجاورة للملفات المطلوبة في القائمة.
  6. انقر فوق الزر استعادة البيانات.

    سيتم فتح النافذة استعادة.

  7. في النافذة التي ستفتح، حدد الموقع الذي ترغب في حفظ الملفات المستعادة به.
  8. انقر فوق الزر استعادة.

    سيتم استعادة أحدث نسخة من الملفات المحددة.


حماية الوصول إلى إعدادات برنامج Kaspersky PURE باستخدام كلمة مرور

يمكن مشاركة كمبيوتر واحد بواسطة مستخدمين متعددين يمتلكون مستويات مختلفة من الخبرة والمعرفة بالكمبيوتر. قد يؤدي الوصول غير المقيد لعدد من المستخدمين إلى Kaspersky PURE والإعدادات الخاصة به إلى تعريض مستوى أمان الكمبيوتر للخطر.

ولتقييد الوصول إلى التطبيق، يمكنك تعيين كلمة مرور مسؤول وتحديد الإجراءات المطلوبة لإدخال كلمة المرور:

  • تكوين إعدادات التطبيق
  • إدارة النسخ الاحتياطي
  • التحكم في الشبكة المنزلية (يجب أن تكون كلمة المرور موحدة لكل أجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة)
  • إدارة الرقابة الأسرية
  • إنهاء التطبيق
  • إزالة التطبيق

لحماية الوصول إلى برنامج Kaspersky PURE بكلمة مرور:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. في الركن الأيسر العلوي من النافذة، انقر فوق الارتباط الإعدادات.

    سيتم فتح نافذة إعدادات التطبيق.

  3. حدد علامة التبويب كلمة المرور الموجودة في الجزء العلوي من نافذة الإعدادات (راجع الشكل الموجود أدناه).

    النافذة الإعدادات، القسم كلمة المرور

    النافذة الإعدادات، القسم كلمة المرور

  4. في الجزء الأيسر من النافذة، حدد خانة الاختيار تمكين الحماية بكلمة المرور، وأكمل الحقلين كلمة المرور الجديدة وتأكيد كلمة المرور.
  5. لتغيير كلمة مرور تم إنشاؤها من قبل، اكتبها في الحقل كلمة المرور القديمة.
  6. في الإعداد تطبيق كلمة المرور على، حدد العمليات التي تصل إليها التطبيقات التي يجب حمايتها باستخدام كلمة مرور.
  7. انقر فوق الزر تطبيق لحفظ التغييرات.

لا يمكن استعادة كلمة مرور منسية. إذا نسيت كلمة المرور، فاتصل بالدعم الفني لاستعادة الوصول إلى إعدادات Kaspersky PURE.


تقييد الكمبيوتر واستخدام الإنترنت بواسطة مستخدمين مختلفين

فور تثبيت Kaspersky PURE، لا يخضع مستخدمو الكمبيوتر لأي قيود. لتقييد استخدام الكمبيوتر والإنترنت بواسطة الأطفال والمراهقين، قم بتكوين إعدادات المراقبة الأبوية.

إذا لم تقم بحماية الوصول إلى إعدادات Kaspersky PURE باستخدام كلمة مرور، سيقوم مكون المراقبة الأبوية من Kaspersky PURE باقتراح قيامك بتعيين كلمة مرور لمنح التغييرات غير المصرح بها على إعدادات التحكم. وبعد ذلك، يمكنك تكوين قيود على استخدام الكمبيوتر والإنترنت بواسطة الحسابات الموجودة على الكمبيوتر.

لتكوين المراقبة الأبوية للحساب:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية وانقر الزر الرقابة الأسرية.

    سيتم فتح النافذة مستخدمو الكمبيوتر، مع سرد جميع حسابات المستخدمين التي تم إنشاؤها على الكمبيوتر.

  2. انقر فوق الزر تحديد مستوى المراقبة للحساب ذي الصلة.
  3. في النافذة المراقبة الأبوية التي يتم فتحها، قم بتنفيذ أي مما يلي:
    • حدد أحد مستويات المراقبة سابقة الإعداد (تجميع البيانات أو ملف تعريف الطفل أو ملف تعريف المراهق)
    • تعيين القيود يدويًا:
      1. حدد العنصر قيود مخصصة.
      2. انقر فوق الزر إعدادات.
      3. في النافذة التي ستفتح، ومن علامة التبويب الإعدادات، حدد نوع القيد في الجزء الأيمن من النافذة وحدد إعدادات التحكم في الجزء الأيسر من النافذة.
      4. انقر فوق الزر موافق لحفظ إعدادات التحكم المكونة.
  4. انقر فوق الزر موافق في النافذة المراقبة الأبوية.


إيقاف حماية الكمبيوتر واستعادتها

يعني الإيقاف المؤقت للحماية التعطيل المؤقت لجميع مكونات الحماية لبعض الوقت.

لإيقاف حماية الكمبيوتر مؤقتًا:

  1. من قائمة سياق رمز التطبيق الموجودة في منطقة إخطارات شريط المهام، حدد العنصر إيقاف الحماية مؤقتًا.

    يتم فتح النافذة إيقاف الحماية مؤقتًا (راجع الشكل الموجود أدناه).

    النافذة إيقاف الحماية مؤقتًا

    النافذة إيقاف الحماية مؤقتًا

  2. في النافذة إيقاف الحماية مؤقتًا التي ستفتح، حدد الفاصل الزمني الذي ينبغي استئناف الحماية بعد انقضائه:
    • إيقاف مؤقت لمدة – ستتم متابعة الحماية بعد الفترة الزمنية المحددة في القائمة المنسدلة الموجودة أدناه.
    • إيقاف مؤقت حتى إعادة التمهيد – سيتم تمكين الحماية بعد إعادة تشغيل التطبيق أو بعد إعادة تشغيل النظام (بشرط تمكين بدء التشغيل التلقائي للتطبيق).
    • الإيقاف المؤقت – ستتم متابعة الحماية بعد أن تقرر أنت متابعتها.

لاستئناف حماية الكمبيوتر،

حدد العنصر متابعة الحماية في قائمة سياق التطبيق الخاصة برمز التطبيق الموجود في منطقة إخطارات شريط المهام.


كيفية عرض التقرير الخاص بحماية الكمبيوتر

ينشئ برنامج Kaspersky PURE تقارير تشغيل لكل مكون حماية. باستخدام تقرير، يمكنك الحصول على معلومات إحصائية حول تشغيل التطبيق (على سبيل المثال، تعلم كيفية اكتشاف الكثير من الكائنات الخبيثة وإبطالها خلال فترة زمنية محددة، وكم عدد المرات تحديث التطبيق خلال نفس الفترة، وعدد رسائل البريد غير المرغوب فيها التي تم اكتشافها والمزيد).

لعرض تقرير حول حماية الكمبيوتر:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية، وانقر الزر حماية جهاز الكمبيوتر.

    تفتح النافذة حماية جهاز الكمبيوتر.

  2. انتقل إلى التقارير الخاصة بحماية الكمبيوتر الخاص بك عن طريق النقر فوق الارتباط التقارير الموجود أعلى النافذة.

    تظهر تقارير حماية الكمبيوتر كرسومات بيانية في النافذة التقارير.

  3. إذا رغبت في عرض تقرير مفصل حول نشاط التطبيق (على سبيل المثال، تقرير يعرض نشاط كل مكون)، انقر فوق الزر تقرير تفصيلي في الجزء السفلي من النافذة التقرير.

    تفتح النافذة تقرير تفصيلي وتعرض البيانات في جدول. ولسهولة عرض التقارير، يمكنك تحديد العديد من خيارات الفرز.


إدارة الحماية من أجهزة كمبيوتر الشبكة المنزلية عن بعد

تم تصميم وظائف التحكم في الشبكة المنزلية للتحكم في Kaspersky PURE المثبت على أجهزة كمبيوتر الشبكة المنزلية عن بعد من محطة عمل المسؤول.

يسمح لك التحكم في الشبكة المنزلية بتحقيق مهام الأمان التالية الخاصة بالشبكة المنزلية:

  • عرض قائمة تضم المشاكل الخاصة بكمبيوتر محدد على الشبكة وإصلاح بعضها عن بعد
  • تشغيل عمليات فحص للبحث عن الفيروسات على أجهزة كمبيوتر متعددة على الشبكة المنزلية في نفس الوقت
  • تحديث قواعد البيانات الموجودة على أجهزة كمبيوتر متعددة على الشبكة المنزلية في نفس الوقت

لعرض قائمة مشكلات الأمان على كمبيوتر محدد على الشبكة:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية وانقر الزر التحكم في الشبكة المنزلية في الجزء السفلي من النافذة.
  2. في الجزء العلوي من النافذة التحكم في الشبكة المنزلية التي ستفتح، حدد الكمبيوتر الذي تريد عرض قائمة المشكلات الخاصة به، وانتقل إلى القسم المعلومات.
  3. في الجزء الأيمن من النافذة التي ستفتح، حدد العنصر قائمة المشكلات.

    سيتم فتح النافذة حالة الحماية، مع عرض معلومات حول مشاكل الأمان التي تم اكتشافها على الكمبيوتر المحدد.

لفحص أجهزة كمبيوتر متعددة على الشبكة للبحث عن الفيروسات.

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية وانقر الزر التحكم في الشبكة المنزلية في الجزء السفلي من النافذة.

    سيتم فتح النافذة التحكم في الشبكة المنزلية.

  2. انقر فوق الارتباط الفحص للبحث عن الفيروسات لفتح النافذة التشغيل المجمع للفحص.
  3. في النافذة التشغيل المجمع للفحص، حدد علامة التبويب التي تحتوي على نوع الفحص المطلوب (فحص كامل أو فحص المناطق الحرجة).
  4. حدد أجهزة الكمبيوتر التي ترغب في فحصها وانقر فوق الزر تشغيل الفحص.

لتحديث قواعد البيانات على أجهزة كمبيوتر شبكة متعددة في نفس الوقت:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية وانقر الزر التحكم في الشبكة المنزلية في الجزء السفلي من النافذة.

    سيتم فتح النافذة التحكم في الشبكة المنزلية.

  2. انقر فوق الارتباط تحديث قواعد البيانات لفتح النافذة التشغيل المجمع للفحص.
  3. في النافذة التشغيل المجمع للفحص، حدد أجهزة الكمبيوتر التي ترغب في تحديث قواعد البيانات عليها وانقر فوق الزر تشغيل التحديث.


استرداد إعدادات التطبيق الافتراضية

يمكنك استعادة الإعدادات الافتراضية الموصى بها لبرنامج Kaspersky PURE من خلال Kaspersky Lab في أي وقت. تتم استعادة الإعدادات بمساعدة معالج تكوين التطبيق.

يقوم معالج تكوين التطبيق بتعيين مستوى الأمان المستحسن لجميع مكونات الحماية. عند استعادة مستوى الأمان الموصى به، يمكنك الاحتفاظ ببعض الإعدادات المكونة سابقًا لمكونات التطبيق.

لاستعادة الإعدادات الافتراضية للتطبيق:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. انقر الارتباط الإعدادات في الجزء العلوي من النافذة.
  3. في نافذة الإعدادات التي سيتم فتحها، قم بتشغيل معالج تكوين التطبيق بأي من الطرق التالية:
    • انقر فوق الارتباط استعادة في الركن الأيمن السفلي من النافذة؛
    • في الركن العلوي من النافذة، حدد القسم إضافي، وحدد القسم الفرعي إدارة الإعدادات وانقر فوق الزر استعادة في القسم استعادة الإعدادات الافتراضية (راجع الشكل الموجود أدناه).

    النافذة الإعدادات، القسم الفرعي إدارة الإعدادات

    النافذة الإعدادات، القسم الفرعي إدارة الإعدادات

دعنا نقم بفحص خطوات المعالج بالتفصيل.

بدء تشغيل المعالج

انقر الزر التالي لمتابعة التثبيت.

استعادة الإعدادات

توضح هذه الصفحة من المعالج مكونات حماية Kaspersky PURE التي تم تعديل الإعدادات الخاصة بها بواسطة المستخدم أو التي تراكمت بواسطة Kaspersky PURE أثناء تدريب مكونات جدار الحماية والحماية ضد البريد العشوائي. في حالة إنشاء إعدادات خاصة لأي من المكونات، سيتم إظهارها أيضًا في النافذة (راجع الشكل الموجود أدناه).

النافذة استعادة الإعدادات

النافذة استعادة الإعدادات

من أمثلة الإعدادات الخاصة: القوائم البيضاء والسوداء للعبارات والعناوين المستخدمة بواسطة مكون مكافحة البريد العشوائي وقوائم عناوين URL الموثوق بها وأرقام هاتف ISP الموثوق بها وقواعد الاستثناء التي تم إنشائها لمكونات التطبيق وحزمة جدار الحماية وقواعد تصفية التطبيق.

يتم إنشاء الإعدادات الخاصة عند العمل مع Kaspersky PURE فيما يتعلق بالمهام الفردية ومتطلبات الأمان. يوصي المتخصصين في Kaspersky Lab بالاحتفاظ بالإعدادات الخاصة عند استعادة الإعدادات الافتراضية للتطبيق.

حدد خانات الاختيار المقابلة للإعدادات التي يجب الاحتفاظ بها وانقر فوق التالي.

تحليل النظام

عند هذه المرحلة، يتم تجميع المعلومات الخاصة بالتطبيقات المضمنة مع Microsoft Windows. تتم إضافة هذه التطبيقات إلى قائمة التطبيقات الموثوق بها الخالية من القيود الخاصة بالإجراءات التي يتم تنفيذها على النظام.

وبمجرد أن يكتمل التحليل، ينتقل المعالج تلقائيًا إلى الخطوة التالية.

إكمال الاستعادة

ولإنهاء عمل المعالج، انقر الزر إنهاء.


نقل إعدادات التطبيق إلى برنامج Kaspersky PURE المثبت على كمبيوتر مختلف

بعد تكوين المنتج، يمكنك تطبيق إعداداته في برنامج Kaspersky PURE المثبت على جهاز كمبيوتر آخر. وبالتالي، سيتم تكوين التطبيق بشكل متماثل على كلا جهازي الكمبيوتر. هذه الميزة مفيدة عندما يكون Kaspersky PURE مثبتًا بجهاز الكمبيوتر بالمنزل أو بالمكتب على سبيل المثال.

يتم نقل إعدادات Kaspersky PURE من كمبيوتر إلى آخر على ثلاث مراحل:

  1. حفظ إعدادات التطبيق في ملف تكوين.
  2. نقل الملف الذي قمت بحفظه إلى كمبيوتر آخر (على سبيل المثال، إرساله بالبريد الإلكتروني أو استخدام وسيط بيانات قابل للإزالة).
  3. تطبيق الإعدادات من ملف التكوين على التطبيق المثبت على كمبيوتر مختلف.

لحفظ إعدادات Kaspersky PURE في ملف التكوين:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. انقر الارتباط الإعدادات في الجزء العلوي من النافذة.
  3. في الجزء العلوي من النافذة الإعدادات، في القسم إضافي حدد القسم الفرعي إدارة الإعدادات (راجع الشكل الموجود أدناه).

    النافذة الإعدادات، القسم الفرعي إدارة الإعدادات

    النافذة الإعدادات، القسم الفرعي إدارة الإعدادات

  4. انقر فوق الزر حفظ في القسم الفرعي اإدارة لإعدادات.
  5. في النافذة التي ستفتح، أدخل اسم ملف التكوين ومسار المكان الذي يجب حفظه فيه.
  6. انقر فوق موافق.

لتطبيق الإعدادات من ملف التكوين على التطبيق المثبت على كمبيوتر مختلف:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. انقر الارتباط الإعدادات في الجزء العلوي من النافذة.
  3. في الجزء العلوي من النافذة الإعدادات في القسم إضافي حدد القسم الفرعي إدارة الإعدادات.
  4. انقر فوق الزر تحميل في القسم الفرعي إدارة الإعدادات.
  5. في النافذة التي ستفتح، حدد الملف الذي ترغب في استيراد إعدادات برنامج Kaspersky PURE منه.
  6. انقر فوق موافق.


إنشاء قرص الإنقاذ واستخدامه

يوصى بإنشاء قرص إنقاذ بعد تثبيت Kaspersky PURE وتشغيل أول عملية فحص.

ويعتبر قرص الإنقاذ عبارة عن نسخة من قرص الإنقاذ من Kaspersky محفوظ على محرك قابل للإزالة (قرص مضغوط أو جهاز USB).

وستكون لديك القدرة كذلك على استخدام قرص الإنقاذ في فحص وتنظيف أجهزة الكمبيوتر المصابة التي يتعذر تنظيفها باستخدام الطرق الأخرى (على سبيل المثال، باستخدام تطبيقات مكافحة الفيروسات).

في هذا القسم

إنشاء قرص الإنقاذ

تمهيد الكمبيوتر باستخدام قرص الإنقاذ


إنشاء قرص الإنقاذ

يتضمن إنشاء قرص إنقاذ تكوين صورة قرص (ملف ISO) باستخدام الإصدار الحالي من قرص إنقاذ Kaspersky وحفظه على محرك أقراص قابل للإزالة.

يمكن تحميل صورة القرص الأصلي من خادم Kaspersky Lab أو نسخها من مصدر محلي.

يمكن إنشاء قرص الإنقاذ باستخدام معالج إنشاء قرص الإنقاذ. ويحفظ ملف rescued.iso الذي تم إنشاؤه بواسطة المعالج على القرص الثابت بجهاز الكمبيوتر.

  • في Microsoft Windows XP – في المجلد التالي: Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP12\Data\Rdisk\;
  • في أنظمة التشغيل Microsoft Windows Vista وMicrosoft Windows 7 – في المجلد التالي: ProgramData\Kaspersky Lab\AVP12\Data\Rdisk\.

لإنشاء قرص إنقاذ، برجاء تنفيذ ما يلي:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. في الجزء السفلي من النافذة، حدد القسم أدوات إضافية.
  3. في النافذة قرص الإنقاذ من Kaspersky التي ستفتح، انقر فوق الزر حفظ.

    سيتم فتح النافذة معالج إنشاء قرص الإنقاذ.

يتألف المعالج من سلسلة من الشاشات (الخطوات) التي يتم التنقل بينها باستخدام الزرين السابق والتالي. لإغلاق المعالج بمجرد إتمام مهمته، انقر الزر إنهاء. لإيقاف المعالج في أي مرحلة، انقر الزر إلغاء.

دعنا نقم بفحص خطوات المعالج بالتفصيل.

بدء تشغيل المعالج. البحث عن صورة قرص موجودة

توضح الصفحة الأولى من المعالج معلومات حول تطبيق قرص الإنقاذ من Kaspersky.

إذا قام المعالج باكتشاف وجود صورة قرص تم إنشاؤها مسبقًا في المجلد لهذا الغرض (راجع أعلاه)، ستظهر خانة الاختيار استخدام صورة قرص الإنقاذ من Kaspersky الموجودة على الصفحة الأولى من المعالج. حدد خانة الاختيار هذه لاستخدام الملف الموجود كصورة القرص الأصلي والمتابعة المباشرة إلى الخطوة تحديث ملف الصورة (انظر أدناه). إذا لم تكن ترغب في استخدام صورة القرص الموجودة، قم بمسح خانة الاختيار هذه. سيتابع المعالج إلى الصفحة تحديد مصدر صورة القرص.

تحديد مصدر صورة القرص

إذا كنت قد قمت بتحديد خانة الاختيار استخدام صورة قرص الإنقاذ من Kaspersky موجودة في الصفحة الأولى للمعالج، سيتم تخطي هذه الخطوة.

عند هذه الخطوة يجب عليك تحديد مصدر صورة القرص من قائمة الخيارات:

  • إذا قمت بالفعل بتسجيل قرص الإنقاذ أو الصورة الخاصة به (ملف ISO) المحفوظة على الكمبيوتر الخاص بك أو على مورد محلي آخر، حدد الخيار نسخ صورة ISO من محرك أقراص محلي أو على الشبكة.
  • إذا لم يكن لديك صورة قرص إنقاذ مسجلة وترغب في تنزيله من خادم Kaspersky Lab (يصل الحجم التقريبي للملف إلى 175 ميجا بايت)، حدد الخيار تنزيل صورة ISO من خادم Kaspersky Lab.

نسخ (تحميل) صورة القرص

إذا كنت قد قمت بتحديد خانة الاختيار استخدام صورة قرص الإنقاذ من Kaspersky موجودة في الصفحة الأولى للمعالج، سيتم تخطي هذه الخطوة.

إذا قمت بتحديد الخيار نسخ صورة ISO من محرك أقراص محلي أو على الشبكة خلال الخطوة السابقة، انقر فوق الزر استعراض. بعد قيامك بتحديد مسار الملف، انقر الزر التالي. يتم عرض تقدم نسخ صورة القرص في نافذة المعالج.

إذا قمت بتحديد تنزيل صورة ISO من خادم Kaspersky Lab خلال الخطوة السابقة، سيتم عرض حالة تقدم تنزيل صورة القرص على الفور.

عند انتهاء نسخ صورة ISO أو تحميلها، ينتقل المعالج تلقائيًا إلى الخطوة التالية.

تحديث ملف صورة ISO

تتضمن عملية تحديث ملف صورة القرص وجود العمليات التالية:

  • تحديث قواعد بيانات مكافحة الفيروسات؛
  • تحديث ملفات التكوين.

تحدد ملفات التكوين ما إذا كان من الممكن أن يتم تمهيد الكمبيوتر من محرك أقراص قابل للإزالة (على سبيل المثال، قرص مضغوط أو قرص DVD أو جهاز USB يحتوي على قرص الإنقاذ من Kaspersky) الذي تم إنشاؤه بمساعدة المعالج.

عند تحديث قواعد بيانات مكافحة الفيروسات، يتم استخدام قواعد البيانات التي تم الحصول عليها خلال آخر تحديث مستخدم لبرنامج Kaspersky PURE. وإذا كانت قواعد البيانات مهملة، يوصى بتحديث معالج إنشاء قرص الإنقاذ وإعادة تشغيله.

لبدء تحديث ملف صورة القرص، انقر الزر التالي. سيتم عرض تقدم التحديث في نافذة المعالج.

تسجيل صورة القرص على المحرك

عند هذه الخطوة، يعلن المعالج إنشاء صورة القرص بنجاح ويعرض كتابة صورة القرص إلى المحرك.

حدد المحرك الذي يجب كتابة قرص الإنقاذ من Kaspersky عليه:

  • لكتابة قرص مضغوط أو قرص DVD، حدد الخيار التسجيل إلى CD/DVD وحدد القرص الذي ترغب في كتابة صورة القرص عليه.
  • للكتابة إلى جهاز USB، حدد الخيار التسجيل على محرك أقراص فلاش USB وحدد الجهاز الذي ترغب في كتابة صورة القرص عليه.

    لا يوصي المتخصصين في Kaspersky Lab بحفظ صورة القرص على أجهزة لا تهدف بشكل حصري إلى تخزين البيانات، مثل الهواتف الذكية أو الهواتف المحمولة أو أجهزة كمبيوتر الجيب أو مشغلات MP3. فقد لا تعمل هذه الأجهزة بشكل جيد بعد استخدامها لتخزين صورة القرص.

  • لحفظ صورة القرص على المحرك الثابت للكمبيوتر الخاص بك أو لجهاز كمبيوتر آخر يمكنك الوصول إليه عبر الشبكة، حدد الخيار حفظ صورة القرص إلى ملف موجود على محرك محلي أو على الشبكة وحدد المجلد الذي ترغب في حفظ صورة القرص عليه وحدد اسم ملف ISO.

تم إصلاح المشكلات بنجاح

ولإنهاء عمل المعالج، انقر الزر إنهاء. يمكنك استخدام قرص الإنقاذ من أجل تمهيد الكمبيوتر إذا كانت الفيروسات أو البرامج الضارة تمنع الكمبيوتر من التمهيد وتمنع Kaspersky PURE من بدء التشغيل في الوضع القياسي.


تمهيد الكمبيوتر باستخدام قرص الإنقاذ

في حالة تعذر بدء نظام التشغيل نتيجة لهجوم من فيروس، استخدم قرص الإنقاذ.

يتطلب تمهيد نظام التشغيل وجود قرص مضغوط أو قرص DVD أو جهاز USB مع قرص الإنقاذ من Kaspersky.

لا يكون تحميل الكمبيوتر من وسيط بيانات قابل للإزالة أمرًا ممكنًا في جميع الأحيان. وبوجه خاص، لا تدعم بعض الطرازات القديمة لأجهزة الكمبيوتر هذا الوضع. وقبل إيقاف تشغيل الكمبيوتر للتمهيد مرة أخرىمن وسيط بيانات قابل للإزالة، تأكد من إمكانية تنفيذ هذه العملية.

لتمهيد الكمبيوتر باستخدام قرص الإنقاذ

  1. في إعدادات BIOS، قم بتمكين التمهيد من CD / DVD أو من جهاز USB (للحصول على معلومات تفصيلية، برجاء الرجوع إلى الوثائق الخاصة باللوحة الأم للكمبيوتر الخاص بك).
  2. ضع قرص CD / DVD في محرك الأقراص المضغوطة أو قم بتوصيل جهاز USB مع قرص الإنقاذ من Kaspersky في الكمبيوتر المصاب.
  3. أعد تشغيل الكمبيوتر.

للحصول على معلومات مفصلة حول استخدام قرص الإنقاذ، الرجاء الرجوع إلى دليل مستخدم قرص الإنقاذ من Kaspersky.


الاتصال بالدعم الفني

يوفر هذا القسم معلومات حول كيفية الحصول على الدعم الفني والشروط التي يجب الالتزام بها لتلقي المساعدة من خدمة الدعم الفني.

في قسم التعليمات هذا

كيفية الحصول على الدعم الفني

الدعم الفني عبر الهاتف

الحصول على الدعم الفني من خلال حسابي في Kaspersky

استخدام ملف التتبع وبرنامج AVZ النصي


كيفية الحصول على الدعم الفني

إذا لم تجد حلاً للمشكلة التي تواجهك في وثائق التطبيق أو في أحد مصادر المعلومات الخاصة بالتطبيق، فإننا نوصيك بالاتصال بخدمة الدعم الفني لـ Kaspersky Lab. وسوف يجيب أخصائيو الدعم الفني على أي من تساؤلاتك حول تثبيت التطبيق واستخدامه.

قبل الاتصال بالدعم الفني، الرجاء قراءة قواعد الدعم.

يمكنك الاتصال بالدعم الفني بإحدى الطرق التالية:

  • عبر الهاتف. تتيح لك هذه الطريقة إمكانية استشارة الأخصائيين من الدعم الفني باللغة الروسية أو الدعم الفني العالمي.
  • عن طريق إرسال استعلام من حساب Kaspersky الخاص بك الموجود على موقع خدمة الدعم الفني على الويب. تتيح لك هذه الطريقة إمكانية الاتصال بأخصائيي الدعم الفني من خلال نموذج طلب.

يتوفر الدعم الفني فقط للمستخدمين الذين قاموا بشراء الترخيص التجاري. لن يتم توفير الدعم الفني لمستخدمي الإصدارات التجريبية.


الدعم الفني عبر الهاتف

في حالة حدوث مشكلة ملحّة، يمكنك الاتصال بالمتخصصين من الدعم الفني باللغة الروسية أو الدعم الفني العالمي عبر الهاتف.

قبل الاتصال بالدعم الفني، الرجاء قراءة قواعد الدعم. فإن هذا سيمكن خبراءنا من تقديم المساعدة بشكل أسرع.


الحصول على الدعم الفني من خلال حسابي في Kaspersky

يعتبر حسابي في Kaspersky عبارة عن منطقتك الشخصية على موقع خدمة الدعم الفني على الويب.

للحصول على حق الوصول إلى حسابي في Kaspersky، يجب تنفيذ إجراءات التسجيل الموجودة على صفحة التسجيل. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة مرور لتسجيل الدخول في حسابي في Kaspersky.

في حسابي في Kaspersky، يمكنك تنفيذ الإجراءات التالية:

  • الاتصال بخدمة الدعم الفني ومعمل مكافحة الفيروسات؛
  • الاتصال بخدمة الدعم الفني بدون استخدام البريد الإلكتروني؛
  • تتبع حالة الطلبات الخاصة بك في الوقت الحقيقي.
  • عرض التاريخ المفصل للطلبات الخاصة بك الموجهة إلى خدمة الدعم الفني؛
  • استلام نسخة من ملف المفتاح في حالة فقده أو إزالته.

الدعم الفني باستخدام البريد الإلكتروني

يمكنك إرسال طلب عبر الإنترنت إلى خدمة الدعم الفني باللغة الروسية أو الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية أو الإسبانية.

يجب تحديد البيانات التالية في الحقول الخاصة بنموذج الطلب عبر الإنترنت:

  • نوع الطلب؛
  • اسم التطبيق ورقم الإصدار؛
  • وصف الطلب؛
  • معرف العميل وكلمة المرور؛
  • عنوان البريد الإلكتروني.

سيقوم أحد المتخصصين في خدمة الدعم الفني بإرسال إجابة إلى طلبك إلى حساب Kaspersky الخاص بك وإلى عنوان البريد الإلكتروني الذي حددته في طلبك المقدم عبر الإنترنت.

طلب عبر الإنترنت إلى معمل الفيروسات

يجب إرسال بعض الطلبات إلى معمل مكافحة الفيروسات بدلاً من خدمة الدعم الفني.

يمكنك إرسال طلبات الأنواع التالية إلى معمل الفيروسات:

  • برنامج خبيث غير معروف – تشك في أن الملف يحتوي على فيروس ولكن لم يقم Kaspersky PURE بتحديده كملف مصاب.

    يقوم المتخصصين في معمل مكافحة الفيروسات بتحليل الرمز الخبيث المرسل. إذا اكتشفوا فيروسًا مجهولاً من قبل، فإنهم يقومون بإضافة وصف متطابق إلى قاعدة البيانات والذي يصبح متاحًا عند تحديث تطبيقات مكافحة الفيروسات.

  • إنذار زائف – يقوم Kaspersky PURE بتصنيف الملف على أنه فيروس ولكنك متأكدًا من أن هذا الملف ليس فيروسًا.
  • طلب وصف البرنامج الخبيث – أنت تريد استقبال وصف لفيروس اكتشفه Kaspersky PURE باستخدام اسم الفيروس.

يمكنك أيضًا إرسال طلبات إلى معمل مكافحة الفيروسات من الصفحة التي تحتوي على نموذج الطلب بدون التسجيل في حسابي في Kaspersky. من هذه الصفحة، ليس عليك تحديد رمز تنشيط التطبيق.


استخدام ملف التتبع وبرنامج AVZ النصي

بعد أن تقوم بإخطار المتخصصين في الدعم الفني بالمشكلة، قد يطالبونك بإنشاء تقرير يضم معلومات حول نظام التشغيل الخاص بك وإرسال التقرير إلى الدعم الفني. كما قد يطلب منك المتخصصين في الدعم الفني أيضًا إنشاء ملف تتبع. يساعد ملف التتبع على تتبع تنفيذ أوامر التطبيق خطوة بخطوة واكتشاف مرحلة عمليى التطبيق عند حدوث الخطأ.

بعد أن يقوم المتخصصين في الدعم الفني بتحليل البيانات التي قمت بإرسالها، يمكنهم إنشاء برنامج AVZ النصي وإرساله إليك. يسمح لك تشغيل برامج AVZ النصية بتحليل العمليات النشطة للرمز الخبيث وفحص النظام بحثًا عن الرمز الخبيث وتنظيف/حذف الملفات المصابة وإنشاء تقارير تضم نتائج عمليات فحص النظام.

في هذا القسم

إنشاء تقرير حالة النظام

إنشاء ملف تتبع

إرسال ملفات البيانات

تنفيذ البرنامج النصي لـ AVZ


إنشاء تقرير حالة النظام

لإنشاء تقرير حالة النظام:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. انقر فوق الارتباط الدعم الموجود أسفل النافذة الرئيسية لفتح النافذة الدعم وانقر فوق الارتباط ملفات التتبع في هذه النافذة.
  3. في النافذة ملفات التتبع التي ستفتح، انقر فوق الزر إنشاء تقرير حالة النظام.

يتم إنشاء تقرير حالة النظام بالتنسيقين HTML وXML ويتم حفظه في الأرشيف sysinfo.zip. وبمجرد الانتهاء من عملية جمع المعلومات، بإمكانك عرض التقرير.

لعرض التقرير، قم بتنفيذ ما يلي:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. انقر فوق الارتباط الدعم الموجود أسفل النافذة الرئيسية لفتح النافذة الدعم وانقر فوق الارتباط ملفات التتبع في هذه النافذة.
  3. في النافذة ملفات التتبع التي تفتح، انقر فوق الزر التالي.
  4. قم بفتح الأرشيف sysinfo.zip، الذي يحتوى على ملفات التقرير.


إنشاء ملف تتبع

لإنشاء ملف تتبع:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. انقر فوق الارتباط الدعم الموجود أسفل النافذة الرئيسية لفتح النافذة الدعم وانقر فوق الارتباط ملفات التتبع في هذه النافذة.
  3. في النافذة ملفات التتبع التي تفتح، وفي القسم التتبعات، حدد مستوى التتبع المطلوب من القائمة المنسدلة.

    يوصى بالاتصال بمتخصص في الدعم الفني حول مستوى التتبع المطلوب. إذا لم تتوافر اقتراحات من الدعم الفني، ينصح بضبط مستوى التتبع إلى 500.

  4. لبدء عملية التتبع، انقر الزر تمكين.
  5. قم بإعادة تمثيل الحالة التي تسببت في حدوث المشكلة.
  6. لإنهاء عملية التتبع، انقر الزر تعطيل.

يمكنك التبديل إلى تحميل نتائج التتبع إلى خادم Kaspersky Lab.


إرسال ملفات البيانات

بعد إنشاء ملفات التتبع وتقرير حالة النظام، فإنك بحاجة إلى إرسالها إلى خبراء الدعم الفني في Kaspersky Lab.

وسوف تكون بحاجة إلى رقم طلب لرفع ملفات البيانات إلى خادم الدعم الفني. يوجد هذا الرقم في حسابي في Kaspersky على موقع الدعم الفني على الويب إذا كان طلبك نشطًا.

لتحميل ملفات البيانات إلى خادم الدعم الفني:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. انقر فوق الارتباط الدعم الموجود أسفل النافذة الرئيسية لفتح النافذة الدعم وانقر فوق الارتباط ملفات التتبع في هذه النافذة.
  3. في النافذة ملفات التتبع التي ستفتح، في القسم الإجراءات، انقر فوق الزر تحميل معلومات خدمة الدعم الفني لدى الخادم.

    سيتم فتح النافذة تحميل معلومات خدمة الدعم الفني لدى الخادم.

  4. حدد خانات الاختيار الموجودة بجوار ملفات التتبع التي ترغب في إرسالها إلى خدمة الدعم الفني وانقر فوق الزر إرسال.

    تفتح النافذة رقم الطلب.

  5. حدد الرقم الذي تم تحديده لطلبك عبر الاتصال بخدمة الدعم الفني من خلال حسابي في Kaspersky، ثم انقر فوق الزر موافق.

يتم حزم ملفات التتبع المحددة وإرسالها إلى خادم الدعم الفني.

إذا تعذر عليك الاتصال بالدعم الفني لأي سبب، فإنه يمكن تخزين ملفات البيانات على الكمبيوتر الخاص بك ومن ثم إرسالها بعد ذلك من حسابي في Kaspersky.

لحفظ ملفات البيانات على القرص:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. انقر فوق الارتباط الدعم الموجود أسفل النافذة الرئيسية لفتح النافذة الدعم وانقر فوق الارتباط ملفات التتبع في هذه النافذة.
  3. في النافذة ملفات التتبع التي ستفتح، في القسم الإجراءات، انقر فوق الزر تحميل معلومات خدمة الدعم الفني لدى الخادم.

    سيتم فتح النافذة تحميل معلومات خدمة الدعم الفني لدى الخادم.

  4. حدد خانات الاختيار الموجودة بجوار ملفات التتبع التي ترغب في إرسالها إلى خدمة الدعم الفني وانقر فوق الزر إرسال.

    تفتح النافذة رقم الطلب.

  5. انقر فوق الزر إلغاء الأمر وأكد حفظ الملفات الموجودة على القرص عن طريق النقر فوق الزر نعم الموجود في النافذة التي سيتم فتحها.

    ستفتح نافذة حفظ الأرشيف.

  6. حدد اسم الأرشيف ثم أكد الحفظ.

يمكن إرسال الأرشيف الذي تم إنشاؤه إلى الدعم الفني من حسابي في Kaspersky.


تنفيذ البرنامج النصي لـ AVZ

ننصح بعدم تغيير نص البرنامج النصي AVZ الذي استلمته من خبراء Kaspersky Lab. عند حدوث مشكلات أثناء تنفيذ البرنامج النصي، اتصل بخدمة الدعم الفني.

لتشغيل برنامج AVZ النصي:

  1. افتح نافذة التطبيق الرئيسية.
  2. انقر فوق الارتباط الدعم الموجود أسفل النافذة الرئيسية لفتح النافذة الدعم وانقر فوق الارتباط ملفات التتبع في هذه النافذة.
  3. في النافذة ملفات التتبع التي ستفتح، انقر فوق الزر تشغيل البرنامج النصي AVZ.

يؤدي التنفيذ الناجح للبرنامج النصي إلى إغلاق النافذة. في حالة حدوث خطأ خلال تنفيذ البرنامج النصي، يعرض المعالج رسالة مقابلة.


التطبيقات

يوفر هذا القسم معلومات مكملة لنص المستند.

في قسم التعليمات هذا

المجموعات الموثوقة

الأقنعة في قواعد الاستثناء


المجموعات الموثوقة

يقوم Kaspersky PURE بنشر المجموعات الموثوقة في كل التطبيقات التي تم تشغيلها على الكمبيوتر، تبعًا لمستوى الخطورة الذي يمثله كل تطبيق بالنسبة للنظام.

تتاح المجموعات الموثوقة التالية:

  • موثوق. هذه المجموعة تشمل التطبيقات التي تم توقيعها رقميًا من قِبل البائعين الموثوق بهم، وكذلك التطبيقات التي تم تسجيلها في قاعدة بيانات التطبيقات الموثوقة. وهذه التطبيقات لا تحتوي على أي قيود يتم تنفيذها على نشاطها في النظام. وتجري مراقبة نشاط مثل هذه التطبيقات من قِبل الدفاع الوقائي ومكون مكافحة فيروسات الملفات.
  • تقييد بشكل منخفض. وتشمل هذه المجموعة التطبيقات التي لا تملك توقيعًا رقميًا من بائع موثوق به، ولا تملك سجلات مقابلة في قاعدة بيانات التطبيقات الموثوقة، لكنها تقدم ميزة انخفاض معدل الخطر (وفقًا للبيانات من خدمة Kaspersky Security Network). ويُسمح لها بتنفيذ بعض العمليات؛ مثل الوصول إلى عمليات أخرى، والتحكم في النظام، والوصول إلى الشبكة من دون إخطار المستخدم. ويتم مطالبة المستخدم بالتصريح لمعظم العمليات.
  • مقيد بشكل عالٍ. تشمل هذه المجموعة التطبيقات التي لا تملك توقيعًا رقميًا ولا أي سجلات في قاعدة بيانات التطبيقات الموثوقة. يكون لهذه التطبيقات تقييم تهديد مرتفع. تحتاج التطبيقات التي من هذه المجموعة إلى الحصول على تأكيد المستخدم لكي تنفذ العديد من الإجراءات الممكنة في النظام.غير موثوق.
  • غير موثوق. تشمل هذه المجموعة التطبيقات التي لا تملك توقيعًا رقميًا ولا أي سجلات في قاعدة بيانات التطبيقات الموثوقة. تم تعيين تقييم تهديد عالٍ جدًا لهذه التطبيقات. ويمنع برنامج Kaspersky PURE أي نشاط تقوم به تلك التطبيقات.


الأقنعة في قواعد الاستثناء

يصف هذا القسم الأقنعة التي يمكنك استخدامها عند إنشاء قواعد استثناء. يمكنك استخدام قواعد الاستثناء لتحديد أنواع التهديدات أو الملفات أو المجلدات التي يجب تخطيها بواسطة Kaspersky PURE.

في هذا القسم

أقنعة استثناء الملفات والمجلدات المسموح بها

الأقنعة المسموحة لأنواع التهديدات


أقنعة استثناء الملفات والمجلدات المسموح بها

لاستثناء ملفات ومجلدات من الفحص، يمكنك استخدام أقنعة بالأنواع التالية:

  1. أقنعة بدون مسارات ملفات، مثل:
    • <span dir=ltr>*.exe</span> – كافة الملفات ذات ملحق <span dir=ltr>.exe</span>؛
    • *.ex? – كافة الملفات التي لها ملحق يبدأ بـ "ex"، حيث "?" يمكن أن تُمثل أي حرف فردي؛
    • test – كافة الملفات باسم "test".
  2. أقنعة بمسارات ملفات قديمة، مثل:
    • C:\dir\*.* أو C:\dir\* أو C:\dir\ – كل الملفات في المجلد C:\dir\؛
    • C:\dir\*.exe – كل الملفات ذات الامتداد exe في المجلد \C:\dir؛
    • C:\dir\*.ex? - كافة الملفات التي بملحق "ex" في المجلد C:\dir\، حيث يمكن أن يستبدل "?" أي حرف فردي؛
    • C:\dir\test – فقط ملف C:\dir\test.
  3. أقنعة مسارات الملفات، مثل:
    • dir\*.* أو dir\* أو dir\ – كافة الملفات الموجودة في مجلدات dir\؛
    • dir\test – كافة ملفات الاختبار الموجودة في مجلدات dir\؛
    • dir\*.exe – كافة الملفات التي لها ملحق exe في مجلدات dir\؛
    • dir\*.ex? - كافة الملفات التي بملحق يبدأ بـ "ex" في جميع مجلدات dir\، حيث يمكن أن يستبدل "?" أي حرف فردي.

لا يمكن استخدام أقنعة الاستثناء *.* و * إلا إذا قمت بتحديد نوع التصنيف للتهديد وفقًا لموسوعة الفيروسات. في هذه الحالة لن يتم اكتشاف التهديد المحدد في أي من الكائنات. إن استخدام هذه الأقنعة دون ما تحديد للتصنيف يعد مماثلا ً لتعطيل الحماية. عند ضبط استثناء، لا يُستحسن تحديد مسار متعلق بقرص ظاهري تم إنشاؤه اعتمادًا على مجلد نظام ملفات باستخدام الأمر "subst" أو مسار يشير إلى قرص يعكس مجلد شبكة. فالموارد المختلفة يمكن تسميتها بنفس اسم القرص لمستخدمين مختلفين، مما سيؤدي إلى تنشيط غير صحيح لقواعد الاستثناء.


الأقنعة المسموحة لأنواع التهديدات

عندما تقوم بإضافة تهديد إلى قاعدة استثناء وفقًا لتصنيف موسوعة الفيروسات، تتوفر الإعدادات التالية:

  • الاسم الكامل للتهديد كما هو وارد في موسوعة الفيروسات بالموقع www.viruslist.com: على سبيل المثال، ليس بفيروس:RiskWare.RemoteAdmin.RA.311 أو Flooder.Win32.Fuxx.
  • اسم التهديد حسب القناع، على سبيل المثال:
    • ليس فيروس* – الاستبعاد من التطبيقات المسموح بها التي يمكن استخدامها بواسطة مهاجم لإلحاق الضرر بالكمبيوتر أو البيانات، بالإضافة إلى البرامج الهزلية؛
    • *Riskware.* – الاستبعاد من التطبيقات المسموح بها التي يمكن استخدامها بواسطة مهاجم لإلحاق الضرر بالكمبيوتر أو البيانات؛
    • *RemoteAdmin.* - استثناء كل إصدارات برامج الإدارة عن بعد من الفحص.


المصطلحات

تنشيط التطبيق

تحويل التطبيق إلى وضع الوظائف الكاملة يتم تنفيذ تنشيط التطبيق بواسطة المستخدم أثناء التثبيت أو بعده. يجب أن تمتلك رمزًا للتنشيط أو ملف مفتاح لتنشيط التطبيق.

الوحدات النمطية للتطبيق

الملفات المضمنة في ملف إعداد التطبيق، والتي تشتمل على الوظائف الأساسية للتطبيق. وتتوافق وحدة نمطية منفصلة قابلة للتنفيذ مع كل نوع مهمة يتم تنفيذها بواسطة التطبيق (الحماية في الوقت الحقيقي، الفحص عند الطلب، التحديثات). وعند بدء تشغيل الفحص الكامل لجهاز الكمبيوتر من نافذة التطبيق الرئيسية، ستقوم ببدء تنفيذ وحدة المهمة النمطية هذه.

إعدادات التطبيق

إعدادات التطبيق العامة لجميع أنواع المهام والتي تنظم العمليات الخاصة به بوجه عام، على سبيل المثال، أداء التطبيق والتسجيل وإعدادات النسخ الاحتياطي.

التحديث المتاح

حزمة من التحديثات الخاصة بالوحدات النمطية لتطبيق Kaspersky Lab وتتضمن مجموعة من الحزم الطارئة التي يتم تحريرها أثناء فترة زمنية محددة، والتعديلات التي تتم على هيكل التطبيق.

مخزن النسخ الاحتياطي

مساحة على القرص أو محرك قابل للإزالة محدد لإنشاء نُسخ احتياطية من الملفات أثناء مهام النسخ الاحتياطي.

منع كائن

رفض الوصول إلى كائن من التطبيقات الخارجية. ولا يمكن قراءة أي كائن ممنوع أو تنفيذه أو تغييره أو حذفه.

ملف مضغوط

ملف أرشيف يحتوي على برنامج إلغاء ضغط وتعليمات لنظام التشغيل لتنفيذه.

حاوية

كائن مشفر مصمم لتخزين البيانات السرية. تعتبر الخاوية عبارة عن محرك ظاهري قابل للإزالة تتم حمايته باستخدام كلمة المرور لتخزين الملفات والمجلدات.

ويجب تثبيت تطبيق Kaspersky PURE على الكمبيوتر لكي تتوفر وظائف الحاوية.

كائن خطر

كائن يحتوي على فيروس. وينصح بعدم الوصول إلى هذه الكائنات، لأن ذلك قد يتسبب في إصابة الكمبيوتر. وبمجرد اكتشاف كائن مصاب، نوصي بتنظيفه باستخدام أحد تطبيقات Kaspersky Lab، أو حذفه إذا استحال تنظيفه.

قاعدة بيانات عناوين الويب الخبيثة

قائمة بعناوين ويب التي تشتمل على محتوى يمكن اعتباره خطرًا. ويتم إنشاء هذه القائمة بواسطة أخصائيي Kaspersky Lab. ويتم تحديثها بصفة منتظمة كما يتم تضمينها في حزمة توزيع تطبيق Kaspersky Lab.

قاعدة بيانات عناوين الويب الاحتيالية

قائمة تضم عناوين الويب التي حدد أخصائيو Kaspersky Lab وجود علاقة لها بالبرامج الاحتيالية. يتم تحديث قاعدة البيانات بانتظام بالإضافة لكونها جزءًا من حزمة توزيع تطبيق Kaspersky Lab.

قواعد البيانات

قواعد البيانات التي تحتوي على أوصاف لتهديدات الأمان الخاصة بالكمبيوتر والمعروفة لـ Kaspersky Lab منذ لحظة إصدار قاعدة البيانات. تسمح السجلات التي يتم تضمينها في قواعد البيانات باكتشاف الرموز البرمجية الخبيثة في الكائنات التي تم فحصها. يتم إنشاء قواعد البيانات بواسطة خبراء Kaspersky Lab ويتم تحديثها على مدار الساعة.

حذف كائن

طريقة معالجة الكائنات التي تنتهي بحذفها ماديًا من موقعها الأصلي (قرص ثابت، مجلد، مورد شبكة اتصال). ونوصي بتطبيق هذه الطريقة على الكائنات الخطرة التي يتعذر تنظيفها لأي سبب.

التوقيع الرقمي

كتلة مشفرة من البيانات في مستند أو تطبيق. يتم استخدام التوقيع الرقمي لتحديد مؤلف المستند أو التطبيق. لإنشاء توقيع رقمي، يجب أن يمتلك مؤلف المستند أو التطبيق شهادة رقمية تؤكد هوية المؤلف.

يسمح لك التوقيع الرقمي بالتحقق من صحة مصدر البيانات وتكامل البيانات بالإضافة إلى حمايتك من التزوير.

تنظيف الكائنات عند إعادة التشغيل

طريقة لمعالجة الكائنات المصابة التي تستخدم بواسطة التطبيقات الأخرى في لحظة التنظيف. وهي تتكون من إنشاء نسخة من كائن مصاب، وتنظيف النسخة التي تم إنشاؤها، واستبدال الكائن الأصلي المصاب بالنسخة النظيفة بعد إعادة تشغيل النظام التالية.

تنظيف

طريقة لمعالجة الكائنات المصابة التي ينتج عنها وجود استعادة كاملة أو جزئية للبيانات. لا يمكن تنظيف جميع الكائنات المصابة.

قطاع تمهيد القرص

قطاع التمهيد هو منطقة معينة على القرص الثابت لجهاز كمبيوتر، أو قرص مرن أو وسيط تخزين بيانات آخر. يتوي على معلومات حول نظام ملفات القرص وبرنامج تخميل تمهيد مسؤول عن بدء تشغيل نظام التشغيل.

وهناك عدد من الفيروسات التي تصيب قطاعات التمهيد، والتي يطلق عليها لذلك فيروسات التمهيد. ويسمح تطبيق Kaspersky Lab بفحص قطاعات التمهيد للبحث عن الفيروسات وتنظيفها في حالة العثور على إصابة.

خدمة اسم المجال (DNS)

نظام موزع لتحويل اسم مضيف (كمبيوتر أو جهاز شبكة آخر) إلى عنوان بروتوكول إنترنت. ويعمل DNS على شبكات TCP/IP. كحالة خاصة، يستطيع DNS تخزين ومعالجة الطلبات العكسية، من خلال تحديد اسم مضيف عن طريق عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص به (سجل PTR). يتم تنفيذ تحليل أسماء DNS عادة بواسطة تطبيقات الشبكة، وليس المستخدمين.

قواعد بيانات البريد الإلكتروني

قواعد بيانات تحتوي على رسائل بريد إلكتروني بتنسيق خاص محفوظة على جهاز الكمبيوتر. ويتم وضع كل بريد إلكتروني وارد/صادر في قاعدة بيانات البريد بعد استلامه/إرساله. ويتم فحص قواعد البيانات تلك أثناء الفحص الكامل للكمبيوتر.

يتم تحليل رسائل البريد الصادرة والواردة بحثًا عن الفيروسات في الوقت الحقيقي وقت إرسالها واستلامها، وذلك في حالة تمكين الحماية في الوقت الحقيقي.

خطورة الحدث

تمت مواجهة خاصية من خصائص الحدث أثناء تشغيل تطبيق Kaspersky Lab. هناك أربعة مستويات من الخطورة:

  • حدث حرج.
  • خطأ.
  • تحذير.
  • معلومات.

قد توجد أحداث بنفس النوع من مستويات الخطورة المختلفة تبعًا للموقف الذي وقع فيه الحدث.

استثناء

الاستثناء عبارة عن كائن تم استثناؤه من الفحص بواسطة تطبيق Kaspersky Lab. ويمكنك استثناء ملفات ذات تنسيق محدد من الفحص أو أقنعة الملف أو منطقة محددة (على سبيل المثال مجلد أو برنامج) أو عمليات التطبيق أو كائنات حسب نوع التهديد وفقًا لتصنيف موسوعة الفيروسات. ويمكن تعيين مجموعة الاستثناءات لكل مهمة.

إنذار خاطئ

يصدر إنذار زائف عندما يبلغ تطبيق Kaspersky Lab عن ملف غير مصاب نظرًا لتشابه توقيع الملف مع توقيع خاص بأحد الفيروسات.

قناع الملف

تمثيل لاسم الملف باستخدام أحرف البدل. أحرف البدل القياسية المستخدمة في أقنعة الملف هي * و ? حيث تمثل النجمة * أي عدد من الحروف بينما تشير علامة الاستفهام ? إلى أي حرف مفرد.

رأس

المعلومات في بداية ملف أو رسالة، والتي تتكون من بيانات منخفضة المستوى في حالة ملف (أو رسالة) ومعالجته. وعلى وجه الخصوص، يحتوي رأس رسالة البريد الإلكتروني على بيانات مثل المعلومات حول المرسل والمستلم والتاريخ.

المحلل المساعد على الاكتشاف

تقنية لاكتشاف معلومات التهديدات التي لم يتم إضافتها حتى الآن إلى قواعد بيانات Kaspersky Lab. يسمح لك المحلل المساعد على الاكتشاف باكتشاف الكائنات التي يتشابه سلوكها مع سلوك التهديدات التقليدية. يتم اعتبار الكائنات التي تم اكتشافها بواسطة المحلل المساعد على الاكتشاف على أنها محتملة الإصابة. على سبيل المثال، يمكن اعتبار أحد الكائنات محتملة الإصابة إذا كانت تحتوي على تسلسلات من الأوامر التي تتطابق مع الكائنات الخبيثة (فتح الملف، الكتابة إلى ملف).

تقنية iChecker

iChecker هي تقنية تزيد من سرعة عمليات الفحص لمكافحة الفيروسات من خلال استثناء الكائنات التي لم تتغير منذ آخر مرة تم فحصها، بشرط عدم تغير معلمات الفحص (إعدادات وقاعدة بيانات مكافحة الفيروسات). ويتم تخزين المعلومات الخاصة بكل ملف في قاعدة بيانات خاصة. يتم استخدام هذه التقنية في كل من وضع الحماية في الوقت الحقيقي ووضع الفحص عند الطلب.

على سبيل المثال، لديك ملف أرشيف تم فحصه بواسطة تطبيق Kaspersky Lab وتعيينه إلى الحالة غير مصاب. في المرة القادمة سيقوم التطبيق بتخطي هذا الأرشيف ما لم يتم تنبيه التطبيق أو ما لم يتم تغيير إعدادات الفحص. إذا قمت بتنبيه محتوى الأرشيف عن طريق إضافة كائن جديد إليه، أو تعديل إعدادات الفحص أو تحديث قاعدة بيانات مكافحة الفيروسات، ستتم إعادة فحص الأرشيف.

قيود تقنية iChecker:

  • لا تعمل هذه التقنية مع الملفات الكبيرة، حيث أنه من الأسرع فحص الملف بدلاً من التحقق مما إذا كان قد تم تعديله منذ آخر عملية فحص؛
  • تدعم التقنية عددًا محدودًا من التنسيقات (EXE، DLL، LNK، TTF، INF، SYS، COM، CHM، ZIP، RAR).
تطبيق غير متوافق

تطبيق مكافحة فيروسات من تطوير طرف ثالث أو تطبيق Kaspersky Lab لا يدعم الإدارة عبر Kaspersky PURE.

كائن مصاب

كائن جزء من الرمز البرمجي الخاص به يكمل جزءً من تهديد معروف. لا توصي Kaspersky Lab باستخدام مثل هذه الكائنات.

معترض

مكون فرعي للتطبيق المسئول عن فحص أنواع معينة من البريد الإلكتروني. وتتوقف مجموعة المعترضات المحددة لعملية التثبيت الخاصة بك على دور أو توليفة أدوار التطبيق التي يتم نشرها.

بروتوكول الإنترنت (IP)

البروتوكول الأساسي للإنترنت، يتم استخدامه بدون تغيير منذ وقت تطويره عام 1974. ويقوم بتنفيذ عمليات أساسية لنقل البيانات من كمبيوتر إلى آخر ويخدم كأساس للبروتوكولات الأعلى في المستوى مثل TCP و UDP. وهو يدير الاتصال ومعالجة الخطأ. وتتيح تقنيات مثل NST والتقنيع إخفاء عدد كبير من الشبكات الخاصة باستخدام عدد صغير من عناوين بروتوكول الإنترنت (أو حتى عنوان واحد)، مما يتيح الاستجابة لطلبات الإنترنت دائمة التزايد باستخدام مساحة عنوان IPv4 محدودة.

خوادم تحديث Kaspersky Lab

خوادم Kaspersky Lab التي يتم تحميل قواعد بيانات مكافحة الفيروسات المحدثة والوحدات النمطية للتطبيق إليها.

شبكة أمان Kaspersky (KSN)

بنية أساسية من خدمات الإنترنت التي توفر الوصول إلى قاعدة معلومات Kaspersky Lab عبر الإنترنت التي تحتوي على معلومات عن سمعة الملفات وموارد الويب والبرامج. ويضمن استخدام البيانات من شبكة أمان Kaspersky زيادة وقت الاستجابة من تطبيقات Kaspersky Lab عند مواجهة أنواع جديدة من التهديدات، كما يعمل ذلك على تحسين أداء بعض مكونات الحماية والتقليل من خطر الحالات الإيجابية الخاطئة.

فترة صلاحية الترخيص

تعتبر فترة صلاحية الترخيص عبارة عن فترة زمنية يمكنك خلالها الوصول إلى ميزات التطبيق والحقوق الخاصة به لاستخدام الخدمات الإضافية. وتعتمد الخدمات التي يمكنك استخدامها على نوع الترخيص.

قائمة المرسلين المسموح بهم

(معروفة أيضًا بالقائمة البيضاء للعناوين)

هي قائمة عناوين البريد الإلكتروني التي لا يجب فحص لرسائل الواردة منها بواسطة تطبيق Kaspersky Lab.

قائمة عناوين مواقع الويب المسموح بها

هي قائمة بأقنعة وعناوين موارد الويب، التي لا يُمنع الوصول إليها بواسطة تطبيق Kaspersky Lab. يتم إنشاء قائمة العناوين بواسطة المستخدم أثناء تكوين إعدادات التطبيق.

قائمة المرسلين الممنوعين

(معروفة أيضًا بالقائمة السوداء للعناوين)

هي قائمة بعناوين البريد الإلكتروني التي يتم منع كل الرسائل الواردة منها بواسطة تطبيق Kaspersky Lab، بغض النظر عن محتوى الرسالة.

قائمة عناوين مواقع الويب الممنوعة

هي قائمة بأقنعة وعناوين موارد الويب، التي يُمنع الوصول إليها بواسطة تطبيق Kaspersky Lab. يتم إنشاء قائمة العناوين بواسطة المستخدم أثناء تكوين إعدادات التطبيق.

قائمة عناوين مواقع URL الموثوقة

قائمة بأقنعة وعناوين موارد الويب، والتي يتم فحصها إجباريًا بواسطة تطبيق Kaspersky Lab للتأكد من عدم وجود كائنات خبيثة.

قائمة عناوين الويب الموثوقة

قائمة بأقنعة وعناوين موارد الويب التي يثق المستخدم في محتواها. لا يقوم تطبيق Kaspersky Lab بفحص صفحات الويب التي تتوافق مع أحد عناصر القائمة للبحث عن وجود كائنات خبيثة.

كلمة المرور الرئيسية

كلمة مرور واحدة تحمي قاعدة بيانات إدارة كلمات المرور وتوفر لك الوصول إلى البيانات.

حذف الرسائل

هي طريقة لمعالجة رسالة البريد الإلكتروني التي يتم خلالها حذف الرسالة ماديًا. نحن نوصي بتطبيق هذه الطريقة على الرسائل التي تحتوي على بريد إلكتروني غير مرغوب فيه بصورة واضحة أو برامج ضارة. قبل حذف أية رسالة، يتم حفظ نسخة منها في النسخ الاحتياطي (هذا ما لم يتم تعطيل هذا الخيار).

الكائن المراقب

ملف تم نقله بواسطة بروتوكولات HTTP أو FTP أو SMTP عبر جدار الحماية وتم إرساله إلى تطبيق Kaspersky Lab ليتم فحصه.

الرسالة غير المناسبة

هي رسالة بريد إلكتروني تحتوي على لغة مسيئة.

الاحتيال

نوع من الاحتيال عبر الإنترنت الذي يتكون من خلال إرسال رسائل البريد الإلكتروني بغرض سرقة المعلومات السرية، عادة في شكل بيانات مالية.

كائن يحتمل كونه قابلاً للإصابة

هو كائن، بالنظر لهيكله أو تنسيقه، يمكن للدخلاء استخدامه كـ "وعاء" لتخزين رمز خبيث وتوزيعه. وكقاعدة، تكون هذه ملفات تنفيذية تحمل ملحقات الملفات مثل .com و.exe, و.dll. ويكون هناك خطر عالٍ لاقتحام رمز خبيث في تلك الملفات.

كائن يحتمل كونه مصابًا

كائن يحتوي الرمز الخاص به على رمز برمجي خبيث من تهديد أو رمز برمجي معروف، مشابه لأحد التهديدات أو الرموز البرمجية، ويتم الحكم عليه وفقًا لسلوكه.

بريد إلكتروني يُحتمل أن يكون غير مرغوب فيه

هي رسالة لا يمكن اعتبارها دون غموض بريدًا إلكترونيًا غير مرغوب فيه، لكنها تبدو مريبة أثناء فحصها (على سبيل المثال بعض أنواع المراسلات والرسائل الإعلانية).

حالة الحماية

حالة الحماية الحالية، والتي تحدد مستوى أمان الكمبيوتر.

البروتوكول

مجموعة من القواعد القياسية المعرفة بوضوح التي تنظم التعامل بين أي عميل وأي خادم. تعتبر بروتوكولات HTTP (WWW) و FTP و NNTP (الإخباري) إحدى البروتوكولات والخدمات التي تتعلق بها المعروفة.

الخادم الوكيل

خدمة شبكية لأجهزة الكمبيوتر تسمح للمستخدمين بتوجيه طلبات غير مباشرة إلى خدمات الشبكة الأخرى. أولاً، يقوم المستخدم بالاتصال بالخادم الوكيل ويطلب الحصول على مورد (ملف مثلاً) موجود على خادم آخر. ثم يقوم الخادم الوكيل بالاتصال بالخادم المحدد ويحصل على المورد منه، أو يقوم بإرجاع المورد من مخزنه المؤقت (في حالة إذا كان للخادم الوكيل مخزن مؤقت خاص به). وفي بعض الحالات، يمكن تعديل طلب المستخدم أو استجابة الخادم بواسطة الخادم الوكيل لأغراض معينة.

العزل

مجلد يضع فيه تطبيق Kaspersky Lab الكائنات محتملة الإصابة التي تم اكتشافها. يتم تخزين الكائنات المعزولة في شكل مشفر لتجنب أي تأثير على الكمبيوتر.

عزل الكائنات

هي طريقة للتعامل مع الكائن المحتمل كونه مصابًا حيث يتم منع الوصول للكائن ثم يتم نقل الكائن من موقعه الأصلي إلى مجلد العزل، حيث يتم الاحتفاظ به في صورة مشفرة لإبعاد خطر العدوى.

الحماية في الوقت الحقيقي

هو وضع تشغيل النظام الذي يتم فيه فحص الكائنات للبحث عن وجود رمز خبيث في الوقت الحقيقي.

يعترض التطبيق جميع محاولات فتح أي كائن (للقراءة أو للكتابة أو للتنفيذ) ويفحص الكائن بحثًا عن تهديدات. ويتم تمرير الكائنات غير المصابة إلى المستخدم؛ بينما تتم معالجة الكائنات التي تحتوي على تهديدات أو التي يشتبه في احتوائها على تهديدات طبقًا لإعدادات المهمة (يتم تنظيفها أو حذفها أو عزلها).

الاستعادة

تغيير موقع الكائن الأصلي من العزل أو النسخ الاحتياطي إلى المجلد الأصلي الخاص به حيث كان يتم تخزين الكائن قبل أن يتم عزله أو تنظيفه أو حذفه، أو إلى مجلد معرف بواسطة المستخدم.

RootKit

برنامج أو مجموعة من البرامج لإخفاء تتبع مهاجم أو برنامج ضار في نظام التشغيل.

في أنظمة التشغيل التي تعتمد على Windows، عادة يعني فيروس الجذر برنامج يخترق نظام التشغيل ويقاطع وظائف النظام (Windows API). وقبل كل شيء، فإن اعتراض وظائف API ذات المستوى المنخفض وتعديلها يتيح لمثل هذا البرنامج إيجاد نفسه في نظام التشغيل بشكل متخفٍ تمامًا. بإمكان فيروس الجذر في الغالب أيضًا أن يخفي وجود عمليات ومجلدات وملفات مخزنة على محرك أقراص، بالإضافة إلى مفاتيح التسجيل، وذلك إذا ما تم وصف هذه الأشياء في تكوين فيروس الجذر. والعديد من فيروسات الجذور تقوم بتثبيت برامج تشغيل وخدمات خاصة بها هي على نظام التشغيل (حيث تكون هذه الخدمات أيضًا "غير مرئية").

البرنامج النصي

برنامج كمبيوتر صغير أو جزء مستقل من برنامج (وظيفة)، والذي يتم تطويره، كقاعدة، لتنفيذ مهمة محدودة مخصصة. ويستخدم غالباً مع البرامج المضمنة في النص التشعبي. وتعمل البرامج النصية عند فتح موقع ويب معين على سبيل المثال.

إذا تم تمكين الحماية في الوقت الحقيقي، يقوم التطبيق بتتبع بدء تشغيل البرامج النصية واعتراضها وفحصها للبحث عن الفيروسات. ووفقاً لنتائج الفحص، يمكنك منع تنفيذ برنامج نصي أو السماح بذلك.

مستوى الأمان

يتم تعريف مستوى الأمان على أنه تكوين محدد مسبقاً لمكون التطبيق.

البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه

غالباً ما تحتوي على كميات ضخمة من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها على رسائل دعائية.

كائنات بدء التشغيل

مجموعة التطبيقات المطلوبة لنظام التشغيل والبرامج التي تم تثبيتها على الكمبيوتر للبدء والتشغيل بشكل صحيح. حيث يقوم نظام التشغيل بتشغيل تلك الكائنات عند كل عملية بدء تشغيل. ويمكن للفيروسات أن تستهدف تلك الكائنات بدقة، وبذلك تحول دون بدء نظام التشغيل، على سبيل المثال.

قناع الشبكة الفرعية

يقوم قناع الشبكة الفرعية (الذي يعرف أيضًا بقناع الشبكة) وعنوان شبكة الاتصال بتحديد عناوين أجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة.

المهمة

الوظائف التي يقوم بها تطبيق Kaspersky Lab يتم تنفيذها كمهام، مثل: حماية في الوقت الحقيقي للملفات، وفحص كامل للكمبيوتر، وتحديث قاعدة البيانات.

إعدادات المهام

إعدادات التطبيق الخاصة بالمهمة

تقييم التهديد

مؤشر لمدى خطورة أحد التطبيقات على نظام التشغيل. يتم حساب التقييم باستخدام التحليل المساعد على الاكتشاف وفقًا لنوعين من المعايير:

  • ثابت (مثل معلومات حول الملف القابل للتنفيذ للتطبيق: الحجم وتاريخ الإنشاء وما إلى ذلك)؛
  • ديناميكي، يتم الاستخدام أثناء تحفيز تشغيل التطبيق في بيئة ظاهرية (تحليل طلبات التطبيق لوظائف النظام).

يسمح تقييم التهديد باكتشاف أي سلوك مطابق للبرامج الضارة. كلما انخفض تقدير التهديد، كلما زادت الإجراءات التي سيسمح للتطبيق القيام بها في النظام.

فحص الحركة

هو فحص في الزمن الحقيقي باستخدام معلومات أحدث إصدار من قواعد البيانات للكائنات المنقولة عبر جميع البروتوكولات (مثلاً HTTP و FTP ...إلخ)

العملية الموثوقة

هي أحد عمليات البرنامج التي لا يتم مراقبة عمليات الملف الخاص بها بواسطة تطبيق Kaspersky Lab في وضع الزمن الحقيقي. بعبارة أخرى، فلن يتم فحص أي كائن يتم تشغيله أو فتحه أو حفظه بواسطة العملية الموثوقة.

فيروس غير معروف

فيروس جديد لم يتم تسجيله حتى الآن في قواعد البيانات. عادة يكتشف التطبيق الفيروسات غير المعروفة في الكائنات باستخدام المحلل المساعد على الاكتشاف، ويتم تصنيف تلك الكائنات على أنها كائنات يحتمل كونه مصابًا.

تحديث

إجراء استبدال/إضافة ملفات جديدة (قواعد بيانات أو وحدات تطبيق) تم تنزيلها من خوادم تحديث Kaspersky Lab.

حزمة التحديث

حزمة ملف خاصة بتحديث الوحدات النمطية للتطبيق. أحد تطبيقات Kaspersky Lab يقوم بنسخ حزم التحديث من خوادم تحديث Kaspersky Lab وتثبيتها وتطبيقها بشكل تلقائي.

تحديث قواعد البيانات

وظيفة يقوم بها تطبيق Kaspersky Lab تتيح له الحفاظ على الحماية في حالة حديثة. أثناء التحديث، يقوم التطبيق بتنزيل التحديثات الخاصة بقواعد البيانات والحدات النمطية الخاصة به من خوادم تحديث Kaspersky Lab وتثبيتها وتطبيقها تلقائيًا.

تحديث عاجلة

تحديثات هامة لوحدات تطبيق Kaspersky Lab.

حد نشاط الفيروس

الحد الأقصى لعدد الأحداث من نوع محدد خلال فترة محدودة؛ وعندما يتم تجاوز هذا الحد، يتم التفسير على أن الأمر يتعلق بزيادة نشاط الفيروس وأنه يمثل تهديدًا بحدوث انتشار للفيروسات. تعتبر هذه الخاصية هامة خلال فترات انتشار الفيروسات حيث أنها تمكن المسؤولين من التفاعل السريع مع تهديدات انتشار الفيروسات.

انتشار الفيروسات

سلسلة من المحاولات المتعمدة لإصابة الكمبيوتر بفيروس.

عداد انتشار الفيروسات

قالب يتم على أساسه توليد إخطار باكتشاف تهديد بانتشار الفيروسات. ويتضمن عداد انتشار الفيروسات مجموعة الإعدادات التي توضح حد نشاط الفيروس، وطريقة الانتشار، ونص الرسائل التي سيتم إرسالها.


Kaspersky Lab ZAO

يمتلك برنامج Kaspersky Lab شهرة كبيرة عالمية لحمايتها ضد الفيروسات والبرامج الضارة والبريد غير المرغوب فيه وهجمات الشبكة والمهاجمين والتهديدات الأخرى.

في عام 2008، تم تصنيف Kaspersky Lab بين أعلى أربعة موردين على مستوى العالم متخصصين في توريد حلول برامج أمان المعلومات للمستخدمين النهائيين (IDC Worldwide Endpoint Security Revenue by Vendor). كما تعتبر Kaspersky Lab من المطورين المفضلين لأنظمة حماية الكمبيوتر بين المستخدمين في المنازل في روسيا، وذلك وفق استطلاع COMCON "TGI-Russia 2009".

تم تأسيس Kaspersky Lab في روسيا في عام 1997. وتتكون اليوم من مجموعة عالمية من الشركات التي اتخذت من موسكو مقرًا لها وتتألف من خمسة فروع إقليمية تقوم بإدارة أنشطة الشركة في روسيا، وأوروبا الشرقية والغربية، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، واليابان والصين والدول الأخرى في منطقة المحيط الهادي الأسيوية. ويعمل تحت إمرتها أكثر من 2000 موظف من المتخصصين المؤهلين.

المنتجات. توفر منتجات Kaspersky Lab الحماية لجميع الأنظمة - من أجهزة الكمبيوتر المنزلية إلى شبكات الشركات الكبيرة.

ويتضمن نطاق المنتجات الشخصي تطبيقات مكافحة الفيروسات لسطح المكتب والكمبيوتر المحمول وأجهزة الكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية وأجهزة الهواتف الجوالة الأخرى.

ويوفر Kaspersky Lab تطبيقات وخدمات لحماية محطات العمل والملفات وخوادم الويب وعبارات البريد وجدران الحماية. وعن طريق الاستخدام المشترك مع نظام الإدارة المركزية لـ Kaspersky Lab، فإن هذه الحلول تضمن وجود حماية فعالة تلقائية للشركات والمنظمات ضد التهديدات الموجهه لأجهزة الكمبيوتر. ولقد تم اعتماد منتجات Kaspersky Lab بواسطة كبرى معامل الاختبار وتتوافق مع البرامج الخاصة بالكثير من موردي تطبيقات الكمبيوتر كما تم تحسينها ليتم تشغيلها على الكثير من الأنظمة الأساسية للأجهزة.

ويعمل محللو الفيروسات في Kaspersky Lab على مدار الساعة. حيث يعثرون كل يوم على المئات من التهديدات الجديدة الموجهة لأجهزة الكمبيوتر، ويقومون بإنشاء أدوات لاكتشافها وتنظيفها، وإضافتها إلى قواعد البيانات التي تستخدمها تطبيقات Kaspersky Lab. يتم تحديث قاعدة بيانات Kaspersky Lab لمكافحة الفيروسات كل ساعة وقاعدة بيانات مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه – كل خمس دقائق.

التقنيات. لقد تم تطوير الكثير من التقنيات التي تعتبر الآن جزء لا يتجزأ من أدوات مكافحة الفيروسات الحديثة التي تم تطويرها في الأصل بواسطة Kaspersky Lab. ولا يعتبر الأمر صدفة أن الكثير من المطورين الآخرين يستخدمون مؤشر Kernel لمكافحة الفيروسات من Kaspersky في منتجاتهم، بما في ذلك: Safenet (الولايات المتحدة الأمريكية)، و Alt-N (الولايات المتحدة الأمريكية)، وBlue Coat Systems (الولايات المتحدة الأمريكية), Check Point Software Technologies (إسرائيل)، Clearswift (المملكة المتحدة)، وCommunigate Systems (الولايات المتحدة الأمريكية)، وCritical Path (أيرلندا)، D-Link (تايوان)، M86 Security (الولايات المتحدة الأمريكية)، وGFI (مالطا)، وIBM (الولايات المتحدة الأمريكية)، Juniper Networks (الولايات المتحدة الأمريكية), LANDesk (الولايات المتحدة الأمريكية)، Microsoft (الولايات المتحدة الأمريكية)، وNETASQ (فرنسا)، NETGEAR (الولايات المتحدة الأمريكية)، Parallels (روسيا)، وSonicWALL (الولايات المتحدة الأمريكية)، WatchGuard Technologies (الولايات المتحدة الأمريكية)، ZyXEL Communications (تايوان). ولقد تم الحصول على براءات اختراع للكثير من التقنيات التي ابتكرتها الشركة.

الإنجازات. عبر سنوات طويلة، فازت شركة Kaspersky Lab بمئات الجوائز نظير خدماتها في مكافحة تهديدات الكمبيوتر. على سبيل المثال، ففي عام 2010 فازت Kaspersky لمكافحة الفيروسات بالعديد من الجوائز المتقدمة في اختبار تم تحت إشراف AV-Comparatives، وهو معمل شهير معتمد في النمسا متخصص في مكافحة الفيروسات. ولكن ما تنظر إليه Kaspersky Lab على أنه أهم إنجازاتها فهو إخلاص المستخدمين في جميع أنحاء العالم. حيث تحمي منتجات وتقنيات الشركة أكثر من 300 مليون مستخدم، ويزيد عدد عملاء الشركة عن 200000 عميل.

الموقع الرسمي لشركة Kaspersky Lab: | http://www.kaspersky.com
موسوعة الفيروسات: | http://www.securelist.com/
معمل مكافحة الفيروسات: | newvirus@kaspersky.com (مخصص فقط لإرسال الملفات محتملة الإصابة في تنسيق الأرشيف) http://support.kaspersky.com/virlab/helpdesk.html (للاستعلامات الموجهة إلى محللي الفيروسات)
منتدى ويب Kaspersky Lab: | http://forum.kaspersky.com


معلومات حول التعليمات البرمجية الخاصة بطرف ثالث

يتم تضمين المعلومات الخاصة بالطرف الخارجي في ملف باسم legal_notices.txt ويتم تخزينه في مجلد تثبيت التطبيق.


إشعار العلامة التجارية

العلامات التجارية المسجلة وعلامات الخدمة مملوكة لأصحابها.

يعتبر كل من Microsoft و Windows و Windows Vista و Internet Explorer و Visual Basic و Outlook علامات تجارية مملوكة لشركة Microsoft Corporation ومسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأخرى.

يعتبر كل من Intel و Pentium و Atom علامات تجارية مملوكة لشركة Intel Corporation ومسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأخرى.

يعتبر Google Chrome علامة تجارية مملوكة لشركة Google, Inc.

يعتبر كل من Mozilla و Thunderbird و Firefox علامات تجارية لشركة Mozilla.

ICQ هي علامة تجارية و/أو علامة خدمة مملوكة لشركة ICQ LLC.

تعتبر JABBER علامة تجارية مسجلة ويتم استخدامها بموجب ترخيص صادر عن مؤسسة مقاييس XMPP.

Mail.ru هي علامة تجارية مملوكة لشركة Mail.Ru LLC.


البحث عن تتبعات النشاط

إظهار الكل | إخفاء الكل

تقرير نشاط المعالج

تحتوي القائمة على حالات تتبع النشاط المكتشفة وطرق إزالتها. تحتوي القائمة على ثلاثة مجموعات لتنظيف حالات التتبع عبر الإنترنت:

  • إجراءات إضافية وهي الإجراءات التي تساعد على القضاء على تتبعات الأنشطة التي تعتبر غير خطرة.
  • إجراءات مستحسنة وهي الإجراءات التي تساعد على القضاء على تتبعات الأنشطة التي تمثل تهديداً محتملاً.
  • إجراءات موصى بها بشدة وهي الإجراءات التي تساعد على القضاء على تتبعات الأنشطة التي تمثل خطراً شديداً على الأمان.

بكل افتراضي، يقوم Kaspersky PURE بتنفيذ جميع الإجراءات الموصى بها والمستحسنة بشدة.

في حالة تحديد خانة الاختيار الموجودة في صف الإجراء، سيقوم Kaspersky PURE بتنفيذ هذا الإجراء.

في حالة مسح خانة الاختيار الموجودة في صف الإجراء، لن يقوم Kaspersky PURE بتنفيذ هذا الإجراء.

إذا حددت التراجع عن التغييرات في الخطوة الأولى، ستظهر قائمة بالتغييرات التي تم القيام بها من قبل والتي يمكنك التراجع عنها.


تم إصلاح المشكلات بنجاح

تنظيف تتبعات النشاط عند تنظيف تتبعات النشاط في كل مرة خروج من برنامج Kaspersky PURE

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين / تعطيل الحذف التلقائي للمعلومات عن نشاط المستخدم قبل إغلاق برنامج Kaspersky PURE.

يتم عرض خانة الاختيار هذه فقط عند إزالة تتبعات النشاط؛ ولا يتم عرضها عند التراجع عن التغييرات السابقة.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

مكتمل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى الخروج من معالج منظف الخصوصية.


بدء تشغيل المعالج

تشغيل تشخيصات تتبعات نشاط المستخدم

يبدأ Kaspersky PURE بالبحث عن المعلومات المرتبطة بنشاط المستخدم على الإنترنت وتحليلها.

التراجع عن التغييرات

يقوم Kaspersky PURE بالتراجع عن التغييرات التي تمت مسبقًا بواسطة معالج منظف الخصوصية.

يتوفر هذا الخيار في حالة إزالة تتبعات النشاط بواسطة المعالج من قبل.


البحث عن تتبعات النشاط

تعرض هذه النافذة تقدم عملية البحث عن تتبعات النشاط على الكمبيوتر الخاص بك. وقد يستغرق الفحص بعض الوقت.

إذا قمت بتحديد التراجع عن التغييرات في الخطوة الأولى، سيقوم معالج منظف الخصوصية بالبحث عن التغييرات التي تمت من قبل.


منظف الخصوصية

تعرض هذه النافذة تقدم القضاء على المشاكل المكتشفة أثناء تحليل تتبعات النشاط. قد يستغرق القضاء على المشاكل بعض الوقت. لإزالة بعض تتبعات النشاط، قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الكمبيوتر.

إذا قمت بتحديد التراجع عن التغييرات في الخطوة الأولى، يقوم معالج منظف الخصوصية بالتراجع عن الإجراءات المحددة في الخطوة السابقة.


قائمة الكائنات التي يتم فحصها حسب الملحق

إذا قمت بتحديد فحص الملفات حسب الملحق ليكن خيارًا للكائنات التي سيتم فحصها، فإن برنامج مكافحة فيروسات الملفات أو مهمة الفحص للبحث عن الفيروسات ستفحص الملفات التي تحمل الملحقات المسردة أدناه للبحث عن الفيروسات.

يتعامل Kaspersky PURE مع الملفات عديمة الامتدادات بوصفها ملفات تنفيذية. ويقوم Kaspersky PURE بفحصها دائمًا، بصرف النظر عن أنواع الملفات التي حددتها للفحص.

ملحقات الملفات

الملحق

نوع الملف

ASP

برنامج نصي فعال لصفحات الخادم.

BAT

ملف دفعي.

BIN

ملف ثنائي.

CHM

ملف HTML مجمع.

CLA

فئة Java.

CMD

ملف الأوامر الخاص بنظام التشغيل Microsoft Windows NT (يشبه ملف bat الخاص بنظام DOS)، ونظام التشغيل OS/2

COM

ملف قابل للتنفيذ لبرنامج لا يزيد حجمه عن 64 كيلو بايت.

CPL

وحدة لوحة تحكم Microsoft Windows.

DLL

مكتبة الارتباطات الديناميكية.

DOC*

مستندات Microsoft Office Word، مثل:

  • DOC- مستند Microsoft Office Word؛
  • DOCX – مستند Microsoft Office Word 2007 مع دعم XML؛
  • DOCM – مستند Microsoft Office Word 2007 مع دعم الماكرو؛

DOT*

قالب مستند Microsoft Office Word، مثل:

  • DOT - قالب مستند Microsoft Office Word؛
  • DOTX - قالب مستند Microsoft Office Word 2007؛
  • DOTM – قالب مستند Microsoft Office Word 2007 مع دعم الماكرو؛

DPL

مكتبة Borland Delphi المضغوطة.

DRV

برنامج تشغيل الجهاز.

DWG

قاعدة بيانات رسم AutoCAD.

EMF

ملف تنسيق بيانات التعريف المحسن. ملفات تعريف الجيل الجديد من Microsoft Windows OS. لا يدعم نظام التشغيل Microsoft Windows من نوع 16 بت ملفات EMF.

EML

رسالة بريد إلكتروني Microsoft Outlook Express.

EXE

ملف تنفيذي أو أرشيف ذاتي الاستخراج.

FPM

برنامج قاعدة بيانات وملف بدء تشغيل لبرنامج Microsoft Visual FoxPro

HLP

ملف تعليمات Win Help.

HTA

برنامج ارتباط تشعبي لبرنامج Microsoft Internet Explorer

HTM

مستند ارتباط تشعبي.

HTT

عنوان النص التشعبي لـ Microsoft Windows.

ICO

ملف رمز الكائن.

INI

ملف التهيئة.

JPG، JPEG

تنسيق الرسومات والصور المضغوط

JS، JSE

نص مصدر JavaScript.

LNK

ملف ارتباط Microsoft Windows.

MBX

ملحق رسائل البريد الإلكتروني المحفوظة بتطبيق Microsoft Office Outlook.

MD*

مستندات وملفات Microsoft Office Access، مثل:

  • MDA – مجموعة عمل Microsoft Office Access؛
  • MDB – قاعدة بيانات.

MSG

رسالة بريد إلأكتروني لـ Microsoft Mail.

MSI

حزمة Microsoft Windows Installer 2.0.

NWS

رسالة بريد إلكتروني Microsoft Outlook Express جديدة.

OCX

كائن Microsoft OLE (ارتباط وتضمين الكائن)

OTM

مشروع VBA الخاص بتطبيق Microsoft Office .Outlook

ov?

ملفات MS Word التنفيذية.

PDF

مستند Adobe Acrobat.

PHP

برنامج نصي مضمن في ملف HTML.

PHT

ملف HTML مع برامج PHP نصية مضمنة.

PIF

ملف معلومات البرنامج.

PLG

رسالة البريد الإلكتروني.

PNG

ملف رسومات صور نقطية بعد الضغط بدون فقدان البيانات.

PP*

مستندات وملفات Microsoft Office PowerPoint، مثل:

  • PPS – شريحة Microsoft Office PowerPoint؛
  • PPT – عرض تقديمي؛
  • PPTX – عرض تقديمي لـ Microsoft Office PowerPoint 2007؛
  • PPTM – عرض تقديمي لـ Microsoft Office PowerPoint 2007 مع دعم الماكرو؛
  • POTX – قالب عرض تقديمي لـ Microsoft Office PowerPoint 2007؛
  • POTM – قالب عرض تقديمي لـ Microsoft Office PowerPoint 2007 مع دعم الماكرو؛
  • PPSX – عرض شرائح Microsoft Office PowerPoint 2007؛
  • PPSM – عرض شرائحMicrosoft Office PowerPoint 2007 مع دعم الماكرو؛
  • PPAM – مكون إضافي لـ Microsoft Office PowerPoint 2007 مع دعم الماكرو.

PRG

نص خاص ببرامج dBase أو Clipper أو Microsoft Visual FoxPro أو WAVmaker.

reg

ملف تسجيل مفتاح سجل نظام Microsoft Windows.

RTF

مستند بتنسيق نص منسق.

SCR

ملف شاشة البداية لـ Microsoft Windows.

SLDX

شريحة Microsoft Office PowerPoint 2007.

SLDM

شريحة Microsoft PowerPoint 2007 مع دعم الماكرو.

SHS

جزء معالجة كائن Shell Scrap.

SWF

كائن حزمة Shockwave Flash.

SYS

ملف النظام.

THEME

ملف صورة خلفية سطح مكتب Microsoft Windows 95.

THMX

سمة Microsoft Office 2007.

TSP

برنامج جاري تشغيله في وضع تقسيم الوقت.

VBE

امتداد فيديو BIOS.

VBS

برنامج Visual Basic النصي.

VXD

برنامج تشغيل جهاز Microsoft Windows الظاهري.

WSF

برنامج Microsoft Windows والنصي.

WSH

ملف استضافة البرنامج النصي لنظام Microsoft Windows

XL*

مستندات وملفات Microsoft Office Excel، مثل:

  • XLA – امتداد Microsoft Office Excel؛
  • XLC – رسك بياني، XLT – قالب المستند؛
  • XLSX – مصنف Microsoft Office Excel 2007؛
  • XLTM – عرض تقديمي لـ Microsoft Office Excel 2007 مع دعم الماكرو؛
  • XLSB – مصنف Microsoft Office Excel 2007 في تنسيق ثنائي (ليس XML)؛
  • XLTX – قالب Microsoft Office Excel 2007؛
  • XLSM – قالب Microsoft Office Excel 2007 مع دعم الماكرو؛
  • XLAM – مكون إضافي لـ Microsoft Office Excel 2007 مع دعم الماكرو.

قد يختلف التنسيق الفعلي للملف عن التنسيق المحدد في امتداد هذا الملف (على سبيل المثال، في حالة تغيير امتداد الملف يدويًا).


نسخ / تنزيل صورة القرص

المسار إلى الملف (.iso)

يحتوي حقل الإدخال على المسار المؤدي إلى ملف صورة ISO لقرص الإنقاذ. يمكنك كتابة المسار يدويًا أو تحديده عن طريق النقر فوق زر استعراض.

يتاح هذا الحقل إذا قمت بتحديد الخيار نسخ صورة ISO من قرص محلي أو قرص على شبكة الاتصال في الخطوة السابقة من المعالج.

استعراض

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة تحديد ملف صورة قرص إنقاذ Kaspersky. يمكنك في هذه النافذة تحديد ملف صورة قرص الإنقاذ.

يتاح هذا الزر إذا قمت بتحديد الخيار نسخ صورة ISO من قرص محلي أو قرص على شبكة الاتصال في الخطوة السابقة من المعالج

تقدم تنزيل الصورة من الخادم

تقدم عملية تنزيل الصورة من خادم Kaspersky Lab.

خطوات المعالج

تحديث ملف الصورة

تم إصلاح المشكلات بنجاح


تحديث ملف الصورة

تعرض هذه النافذة تقدم تحديث صورة ISO لقرص الإنقاذ.

التالي

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء Kaspersky PURE في تحديث صورة قرص الإنقاذ.

خطوات المعالج

تم إصلاح المشكلات بنجاح


تم إصلاح المشكلات بنجاح

مكتمل

زر يؤدي إلى إغلاق نافذة "معالج إنشاء قرص إنقاذ Kaspersky.

إذا كنت قد حددت حفظ صورة ISO الخاصة بالقرص في أحد الملفات على جهاز الكمبيوتر أو على شبكة محلية، فسيقوم معالج إنشاء قرص الإنقاذ من Kaspersky بفتح المجلد، والذي يخزن صورة ISO الخاصة بالقرص، في نافذة جديدة بعد أن تنتهي من ذلك.


تكوين المستعرض

تنفيذ التشخيص لبرنامج Microsoft Internet Explorer

يقوم Kaspersky PURE بتحليل إعدادات مستعرض Microsoft® Internet Explorer®.

التراجع عن التغييرات

يقوم Kaspersky PURE بالتراجع عن التغييرات التي تمت مسبقًا بواسطة معالج تكوين المستعرض.

يتوفر هذا الخيار إذا كان معالج تكوين المستعرض قد أدخل أي تغييرات سابقة على إعدادات المستعرض.


البحث عن المشكلات

تعرض هذه النافذة تقدم تحليل إعدادات برنامج Microsoft® Internet Explorer®. قد يستغرق البحث عن المشكلات بعض الوقت.

إذا حددت التراجع عن التغييرات في الخطوة الأولى، فإن معالج تكوين المستعرض سيبحث عن التغييرات التي قام بها من قبل.


اكتمال البحث عن المشكلات

قائمة عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قائمة الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها بواسطة Kaspersky PURE في الخطوة السابقة. يقوم برنامج Kaspersky PURE بتجميع الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها أثناء الخطوة السابقة وذلك وفقًا لنوع الخطر الذي تشكله.

يقدم برنامج Kaspersky PURE مجموعة الإجراءات التالية لإصلاح كل مجموعة من الثغرات الأمنية في إعدادات المستعرض:

  • إجراءات إضافية. مصمم لإصلاح الثغرات الأمنية الخاصة بالمستعرض التي لا تمثل تهديداً حالياً، إلا أنها قد تمثل تهديداً لأمان الكمبيوتر في المستقبل.
  • تساعد الإجراءات المستحسنة على التخلص من المشكلات التي تمثل تهديداً محتملاً.
  • إجراءات موصى بها بشدة وهي الإجراءات التي تساعد على القضاء على المشكلات التي تمثل خطراً شديداً على الأمان.

بكل افتراضي، يقوم Kaspersky PURE بتنفيذ جميع الإجراءات الموصى بها والمستحسنة بشدة.

إذا تم تحديد خانة الاختيار المقترنة بالمشكلة، فإن برنامج Kaspersky PURE يحاول إصلاح المشكلة.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار المقترنة بالمشكلة، فإن برنامج Kaspersky PURE لا يقوم بإصلاح المشكلة.

إذا حددت التراجع عن التغييرات في الخطوة الأولى من معالج تكوين المستعرض، ستظهر قائمة بالتغييرات التي تم القيام بها من قبل والتي يمكنك التراجع عنها.


إزالة المشكلات

تعرض هذه النافذة تقدم القضاء على المشاكل المكتشفة أثناء تحليل إعدادات المستعرض. وقد يستغرق التخلص من المشكلات بعض الوقت.

إذا حددت التراجع عن التغييرات في الخطوة الأولى، فسيقوم معالج تكوين المستعرض بالتراجع عن الإجراءات التي تم تحديدها في الخطوة السابقة.


تم إصلاح المشكلات بنجاح

مكتمل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إنهاء معالج تكوين المستعرض.


استكشاف أخطاء Microsoft Windows وإصلاحها

البحث عن المشكلات الناتجة عن نشاط البرمجيات الخبيثة

يبدأ Kaspersky PURE في البحث عن المشاكل المتعلقة بنشاط البرامج الضارة.

التراجع عن التغييرات

يقوم Kaspersky PURE بالتراجع عن التغييرات التي تمت مسبقًا بواسطة المعالج.

يتوفر هذا الخيار إذا قام المعالج في السابق بتنفيذ إجراءات تهدف إلى التخلص من الضرر الموجود في النظام.


البحث عن المشكلات

تعرض هذه النافذة تقدم البحث عن أي ضرر في النظام. وقد يستغرق الفحص بعض الوقت.

إذا حددت التراجع عن التغييرات في الخطوة الأولى، فإن معالج استكشاف أخطاء Microsoft Windows وإصلاحها سيبحث عن التغييرات التي قمت بها من قبل.


اكتمال المسح الضوئي

تقرير نشاط المعالج

تحتوي القائمة على أنواع الضرر الذي تم العثور عليه في النظام. يقوم برنامج Kaspersky PURE بتجميع كل الأضرار التي تم العثور عليها في الخطوة السابقة وذلك وفقًا لنوع الخطر الذي تشكله. وبالنسبة لكل مجموعة من الأضرار، يوصي برنامج Kaspersky PURE باتخاذ سلسلة من الإجراءات لإصلاح تلك الأضرار. وتوجد ثلاث مجموعات من الإجراءات:

  • تهدف الإجراءات الإضافية إلى إصلاح تلف النظام الذي لا يمثل تهديداً حالياً، إلا أنه قد يمثل تهديداً لأمان الكمبيوتر في المستقبل.
  • تهدف الإجراءات المستحسنة إلى إصلاح تلف النظام الذي يهدد أمان الكمبيوتر حاليًا. وينصح بتنفيذ جميع الإجراءات في هذه المجموعة.
  • تهدف الإجراءات المستحسنة بشدة إلى إصلاح تلف النظام الحرج الذي يهدد أمان الكمبيوتربشدة. وينصح كذلك بقوة بتنفيذ جميع الإجراءات الموجودة في هذه المجموعة.

بكل افتراضي، يقوم Kaspersky PURE بتنفيذ جميع الإجراءات الموصى بها والمستحسنة بشدة.

إذا تم تحديد خانة الاختيار المقترنة بالمشكلة، فإن برنامج Kaspersky PURE يحاول إصلاح المشكلة.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار المقترنة بالمشكلة، فإن برنامج Kaspersky PURE لا يقوم بإصلاح المشكلة.

إذا حددت التراجع عن التغييرات في الخطوة الأولى، ستظهر قائمة بالتغييرات التي تم القيام بها من قبل والتي يمكنك التراجع عنها.


إكمال

مكتمل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بإغلاق معالج استكشاف أخطاء Microsoft Windows وإصلاحها.


موقع الويب الخاص بالدعم

يحتوي القسم الموجود في الجزء العلوي من النافذة على التفاصيل اللازمة للاتصال بخدمة الدعم الفني الخاصة ببرنامج Kaspersky Lab: إصدار Kaspersky PURE، وتاريخ ووقت إصدار قاعدة بيانات التطبيق، وإصدار نظام التشغيل، وتفاصيل الترخيص.

الترخيص: <مفتاح>

يؤدي النقر فوق الارتباط <مفتاح> إلى فتح النافذة معلومات الترخيص التي تحتوي على تفاصيل الترخيص الحالي.

دعم FastTrack

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح مستعرض الويب على صفحة خدمة دعم FastTrack. توفر هذه الخدمة إجابات لمعظم الأسئلة المتداولة للمتخصصين في الدعم الفني لـ Kaspersky Lab.

قاعدة المعارف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح المستعرض على صفحة الدعم الفني على الويب مع وصف كيف يمكنك شراء Kaspersky PURE وتثبيته واستخدامه.

منتدى المستخدم

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح مستعرض الويب على صفحة منتدى Kaspersky Lab، حيث يمكنك عرض التهديدات المنشورة وترك تعليقاتك وإنشاء موضوعات جديدة والبحث عن المعلومات.

اتفاقية الترخيص

يؤدي النقر فوق هذا الزر غلى فتح نافذة تعرض نص اتفاقية الترخيص.

ملفات التتبع

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح النافذة ملفات التتبع حيث يمكنك إنشاء ملفات التتبع وتقرير حالة النظام.


نافذة مشكلات الأمان

قائمة مشاكل الأمان

تحتوي هذه القائمة على المشاكل التي تؤثر على حماية الكمبيوتر، مع أوصافها وطرق حلها.

تتكون قائمة مشكلات الأمان من الأقسام التالية:

  • الترخيص – المشاكل المتعلقة بالترخيص (على سبيل المثال، انتهاء صلاحية الترخيص).
  • التهديدات – التهديدات النشطة التي يجب معادلتها.
  • قواعد البيانات – المشاكل المرتبطة بحالة قواعد بيانات مكافحة الفيروسات والوحدات النمطية للبرنامج (على سبيل المثال، لم يتم تحديث قواعد البيانات منذ وقت طويل).
  • مكونات الحماية – المشاكل التي تؤثر على مكونات الحماية، مثل مكافحة فيروسات الملفات أو مكافحة فيروسات الويب.
  • النسخ الاحتياطي – المشاكل التي تؤثر على النسخ الاحتياطي (مثل الأخطاء التي تحدث عند إنشاء نُسخ احتياطية).
  • المراقبة الأبوية – المشاكل المتعلقة بالتحكم في استخدام الكمبيوتر (على سبيل المثال، إعدادات المراقبة الأبوية غير المحمية بكلمات المرور).
  • التوصيات – التوصيات الخاصة بالتكوين الأمثل لـ Kaspersky PURE.

المشاكل الموجودة ضمن الأقسام المسردة حسب ترتيب الأولوية: المشاكل الحرجة أولاً، متبوعة بالمشاكل الأقل حرجًا ورسائل المعلومات.

يحتوي القسم الترخيص على قائمة بالمشاكل المتعلقة بالترخيص (مثل ترخيص منتهي الصلاحية).

التفاصيل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة الترخيص. تشتمل هذه النافذة على وصف للمشكلة وطرق إصلاحها.

يتوفر هذا الزر في حالة وجود مشكلة تتعلق بالترخيص (على سبيل المثال، تاريخ إصدار قاعدة البيانات لا يطابق شرط تنشيط الترخيص).

يوضح القسم التهديدات قائمة تضم التهديدات المكتشفة بواسطة Kaspersky PURE.

إصلاح الكل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE ببدء تشغيل تنظيف التهديدات النشطة.

تجاهل الكل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بعدم تنظيف التهديدات النشطة.

تم الحل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة تقرير تفصيلي للقسم التهديدات المكتشفة. في هذه النافذة، يمكنك عرض قائمة بالتهديدات المكتشفة ومعالجتها.

معالجة الكل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE ببدء تشغيل معادلة التهديدات النشطة.

مسح القائمة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى حذف جميع سجلات التهديدات من القائمة.

لا يعني حذف التهديدات من القائمة أنه قد تم إبطالها. يبقى التهديدات نشطًة.

العملية

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى أن يقوم برنامج Kaspersky PURE بإبطال التهديد (مثلاً، تنظيف ملف مصاب).

يؤدي النقر فوق الزر سهم لأسفل إلى فتح قائمة بها مجموعة من العمليات الإضافية:

  • الحذف من القائمة – سيتسبب تحديد هذا العنصر في حذف السجل من قائمة المشكلات.

لا يعني حذف التهديد من القائمة أنه قد تم إبطاله. يبقى التهديد نشطًا.

  • الإضافة إلى الاستثناءات – يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح نافذة قاعدة الاستثناء. يمكنك من خلال هذه النافذة إنشاء قاعدة استثناء لنوع التهديدات المحددة.
  • فتح المجلد المحدد – يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح المجلد الذي يحتوي على الملف الذي يضم التهديد المكتشف.
  • وصف التهديد – يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح نافذة المستعرض مع عرض صفحة ويب تصف التهديد.

إعادة التمهيد

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إعادة تشغيل الكمبيوتر لإكمال تنظيف الكائن الخبيث.

يتوفر هذا الزر في وجود تهديدات تتطلب إعادة تمهيد النظام لتتم الإزالة بالكامل.

عرض التقرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة تقرير تفصيلي للقسم التهديدات المكتشفة.

يتوفر هذا الزر في وجود تهديدات تتطلب إعادة تمهيد النظام لتتم الإزالة بالكامل.

يسرد القسم قواعد البيانات المشاكل المرتبطة بحالة قواعد بيانات مكافحة الفيروسات والوحدات النمطية للبرنامج (على سبيل المثال، لم يتم تحديث قواعد البيانات منذ وقت طويل).

تحديث

إعادة التمهيد

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إعادة بدء تشغيل الكمبيوتر لإكمال عملية التحديث.

يتوفر هذا الزر في حالة الحاجة لإعادة تمهيد النظام لإكمال عملية التحديث.

إعادة تشغيل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إعادة تشغيل Kaspersky PURE لإكمال عملية التحديث.

يتوفر هذا الزر في حالة الحاجة لإعادة تشغيل التطبيق لإكمال عملية التحديث.

إيقاف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إيقاف جلسة التحديث الجاري تشغيلها.

يتوفر هذا الزر في حالة بدء عملية تحديث لحل مشكلة حالية.

يؤدي النقر فوق الزر سهم لأسفل إلى فتح قائمة تسمح لك بتحديد عملية إضافية:

  • عرض التقرير – يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح النافذة تقرير تفصيلي في القسم تحديث.

يسرد القسم مكونات الحماية المشاكل التي تؤثر على مكونات الحماية، مثل مكافحة فيروسات الملفات أو مكافحة فيروسات الويب.

تغيير/تثبيت التطبيق

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء تشغيل معالج تثبيت التطبيق. يمكنك استخدامه لإعادة تثبيت برنامج Kaspersky PURE.

يتوفر هذا الزر في حالة إمكانية حل مشاكل مكونات الحماية عن طريق إعادة تثبيت التطبيق.

معلومات الفشل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح مستعرض الويب على صفحة الدعم الفني التي تصف المشكلة والحلول الممكنة لها.

يتوفر هذا الزر في حالة عدم قدرة Kaspersky PURE على تمكين مكون حماية واحد أو أكثر بشكل تلقائي.

تمكين

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بتمكين مكونات الحماية أو وظائف التطبيق التي تم تعطيلها مسبقًا.

يتوفر هذا الزر في حالة تعطيل جميع أو بعض مكونات الحماية أو وظائف التطبيق.

يؤدي النقر فوق الزر سهم لأسفل إلى فتح قائمة تسمح لك بتحديد عملية إضافية:

  • الإعدادات – يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح نافذة إعدادات التطبيق. من هذه النافذة، يمكنك تكوين مكون حماية أو وظيفة تطبيق تعاني من مشكلة.

استئناف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بمتابعة حماية الكمبيوتر.

يتوفر هذا الزر في حالة الإيقاف المؤقت لحماية الكمبيوتر.

تعطيل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إلغاء منع حركة مرور الشبكة.

يتوفر هذا الزر في حالة قيام Kaspersky PURE بمنع حركة مرور الشبكة على الكمبيوتر.

إعادة التمهيد

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إعادة تشغيل الكمبيوتر.

يتوفر هذا الزر إذا كان الكمبيوتر يعمل في الوضع الآمن. لاستعادة التطبيق لوظائفه الكاملة، يجب إعادة تمهيد الكمبيوتر في الوضع العادي.

يوضح القسم النسخ الاحتياطي المشاكل المرتبطة بأداء النسخ الاحتياطي للبيانات على الكمبيوتر.

تكوين

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة النسخ الاحتياطي. في هذه النافذة، يمكنك إنشاء مهمة نسخ احتياطي وتشغيلها.

يعكس القسم المراقبة الأبوية المشاكل المتعلقة بالتحكم في الكمبيوتر واستخدام الإنترنت بواسطة المستخدمين.

بدء

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء التحكم في استخدام الكمبيوتر والإنترنت بواسطة المستخدمين.

يوضح القسم التوصيات أفضل الغعدادات الموصى بها لـ Kaspersky PURE.

تمكين

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى أن يبدأ برنامج Kaspersky PURE في تمكين تحديثات قاعدة البيانات التلقائية.

يتوفر هذا الزر في حالة تعطيل التحديثات التلقائية.

يؤدي النقر فوق الزر سهم لأسفل إلى فتح قائمة تسمح لك بتحديد عملية إضافية:

  • إعدادات التحديث – يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح نافذة إعدادات التطبيق في قسم إعدادات التحديث. يمكنك من خلال هذه النافذة تكوين تحديثات الوحدة النمطية للتطبيق وقواعد البيانات.

تدريب

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء معالج التدريب على مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

يتوفر هذا الزر إذا تم تمكين مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه ولكن دون تدريب وإذا كان قد تم تمكين خوارزمية تحليل نص التدريب الذاتي iBayes في برنامج Kaspersky PURE. يتوقف توفر هذه الوظيفة على لغة ترجمة التطبيق.

يؤدي النقر فوق الزر سهم لأسفل إلى فتح قائمة تسمح لك بتحديد عملية إضافية:

  • الإعدادات – يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح نافذة إعدادات التطبيق في قسم مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه. يمكنك في هذه النافذة تهيئة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.


تقرير

الفترة

الفترة الزمنية التي يتم إنشاء تقرير حولها.

يمكنك إنشاء تقارير للفترات التالية:

  • يوم؛
  • أسبوع؛
  • شهر؛
  • سنة؛
  • الفترة الزمنية بأكملها.

يؤدي النقر فوق الزر [image] إلى السماح لك بعرض تقرير للفترات السابقة والتالية.

كائنان خطرة

يقدم إحصائيات عن الكائنات الخطرة التي اكتشفها التطبيق خلال الفترة المحددة.

التطبيقات

عدد مرات تشغيل التطبيقات المتنوعة خلال الفترة المحددة.

الإنترنت

عدد الكانات الخطرة والمريبة وهجمات الشبكة ومحاولات تجاوز البيانات الشخصية التي تم اكتشافها بواسطة التطبيق خلال الفترة المحددة من نشاط المستخدم على الإنترنت.

الزر تهيئة إخطارات الانتهاء من التقارير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة الإخطارات. في هذه النافذة، يمكنك تكوين معدل تكرار إرسال إخطارات التقارير المكتملة.

تقرير تفصيلي

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تقرير تفصيلي. يمكنك في هذه النافذة عرض التقارير التفصيلية المتعلقة بتشغيل المكونات وتأدية المهام في برنامج Kaspersky PURE.


الترخيص

اتفاقية الترخيص

يؤدي النقر فوق هذا الزر غلى فتح نافذة تعرض نص اتفاقية الترخيص.

يوفر القسم الموجود في الجزء العلوي من النافذة معلومات حول الترخيص:

  • المفتاح (يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح النافذة معلومات الترخيص التي توفر معلومات حول الترخيص الحالي)؛
  • الحالة الرئيسية؛
  • نوع الترخيص؛
  • عدد المضيفين؛
  • تاريخ التنشيط وتاريخ انتهاء الصلاحية للترخيص؛

    للمشتركين، يمكن توفير معلومات إضافية حول حالة الاشتراك.

يؤدي النقر فوق الزر حذف كائن إلى حذف المفتاح.

حسب نوع الترخيص أو الاشتراك وحسب مواصفات إصدار التطبيق، قد تعرض هذه النافذة مجموعة أزرار مختلفة لبدء أنشطة متعلقة بالترخيص أو الاشتراك. فيما يلي وصف للأزرار الافتراضية.

تنشيط التطبيق / إدخال رمز التنشيط

الزر الذي يؤدي إلى بدء تشغيل معالج تنشيط التطبيق.

يتم عرض هذا الزر في حالة عدم تنشيط التطبيق أو في حالة إمكانية إدخال رمز تنشيط احتياطي.

شراء رمز التنشيط

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى نقلك إلى متجر من متاجر الإنترنت في المستعرض الخاص بك عندما تقوم بشراء الترخيص.

لا يتم عرض الزر في حالة تعيين رمز التنشيط الاحتياطي بالإضافة غلى الترخيص الحالي.

التنشيط الآن

الزر الذي يمكن استخدامه لتنشيط التطبيق مع رمز تنشيط احتياطي. أو بدلاً من ذلك، سيتم استخدام كود التنشيط الاحتياطي تلقائيًا بعد انتهاء صلاحية الترخيص الحالي.

يتم عرض هذا الزر في حالة توفر رمز تنشيط احتياطي عندما يكون الترخيص على وشك انتهاء الصلاحية.

إزالة رمز التنشيط

ازر الذي يقوم بحذف رمز التنشيط الاحتياطي. لا يؤثر ذلك في الترخيص الحالي.

يتم عرض هذا الزر في حالة تحديد رمز تنشيط احتياطي.

تحديث قواعد البيانات

الزر الذي يؤدي إلى بدء تشغيل تحديث قواعد بيانات التطبيق.

يتوفر هذا الزر في حالة إمكانية حل المشاكل المتعلقة بالترخيص الحالي بواسطة تحديث قواعد البيانات (على سبيل المثال، تاريخ إصدار قواعد البيانات غير مطابق لتاريخ انتهاء صلاحية الترخيص).

الأسباب والحلول الممكنة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة مستعرض الويب التي تعرض صفحة على موقع الدعم الفني على الويب مع وجود معلومات حول المشكلة التي تمت مواجهتها.

يتوفر هذا الزر في حالة مواجهة مشاكل مع الترخيص الحالي أو رمز التنشيط الاحتياطي.

التحقق من رمز التنشيط

الزر الذي يؤدي إلى بدء تشغيل معالج تنشيط التطبيق للتحقق من صحة رمز التنشيط الاحتياطي.

يتوفر هذا الزر في حالة وجود محاولة فاشلة للتحقق التلقائي من الرمز الاحتياطي.

تحديث حالة الاشتراك

الزر الذي يؤدي إلى تنزيل أحدث المعلومات حول حالة الاشتراك من خادم موفر الخدمة.

يتوفر هذا الزر إذا كان هناك اشتراك نشط.

زيارة موقع الويب للموفر

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تعرض نص اتفاقية الترخيص.

يتوفر هذا الزر إذا كان هناك اشتراك نشط.


نافذة "الحماية"

تمكين حماية كلمة المرور (مستحسن)

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل حماية الوصول إلى البيانات في مخزن النسخ الاحتياطي.

إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، فسيكون من الضروري إدخال كلمة مرور من أجل استرداد البيانات من التخزين. إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار، فإن جميع المستخدمين يتمكنون من استرجاع البيانات من التخزين.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

كلمة المرور

كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى البيانات الموجودة في مخزن النسخ الاحتياطي.

يكون الحقل قابلاً للتحرير إذا تم تحديد خانة الاختيار تمكين الحماية بكلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور المكتوبة في حقل كلمة المرور.


نافذة إصدارات الملف

تقييد عدد نسخ الملف

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين /تعطيل الميزة التي تحدد عدد إصدارات الملف المخزنة في النسخ الاحتياطي. عند تمكين هذه الميزة، تقوم ميزة النسخ الاحتياطي بتخزين عدد إصدارات الملف المحددة في حقل عدد الإصدارات المراد تخزينها.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، فستتم كتابة أحدث نسخة فوق أقدم نسخة احتياطية أثناء مهمة النسخ الاحتياطي.

في حالة عدم تغيير الملف منذ آخر عملية نسخ احتياطي له، فلن يتم إنشاء نسخة احتياطية منه أثناء مهمة النسخ الاحتياطي.

سيتم حفظ جميع النسخ الاحتياطية في حالة إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه.

يتم تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي، وتكون القيمة الموجودة في الحقل عدد الإصدارات المطلوب تخزينها هي 1.

النسخ التي سيتم تخزينها

الحد الأأقصى لعدد الإصدارات المختلفة لنفس الملف المخزنة في النسخ الاحتياطي.

يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي على 1.

يكون هذا الحقل قابلًا للتحرير في حالة تحديد خانة الاختيار تقييد عدد إصدارات الملف.

تقييد فترة تخزين نسخ الملف

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل الميزة التي تقوم بإزالة الإصدارات القديمة للملف من النسخ الاحتياطي. عند تمكين هذه الميزة، فستتم إزالة إصدارات الملف القديمة من النسخ الاحتياطي بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة في حقل فترة تخزين الإصدار القديم.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، فستتم إزالة النسخ الاحتياطية من التخزين بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة.

إذا تم مسح خانة الاختيار، فسيتم تخزين النسخ الاحتياطية لأجل غير مسمى.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

الاحتفاظ بالنسخ الأقدم من الملفات لمدة

فترة عند انتهائها تتم إزالة النُسخ الاحتياطية من المخزن.

يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي على 60 أيام.

يمكن تحرير هذا الحقل إذا تم تحديد مربع اختيار تقييد فترة تخزين إصدارات الملف.


نافذة الملخص

اسم المخزن

يحتوي هذا الحقل على اسم مخزن النسخ الاحتياطي.


المحتوى

يعرض قسم فئات الملف فئات الملفات التي يمكن عمل نسخ احتياطية منها بالإضافة إلى حجم الملفات وعددها في كل فئة.

إظهار الكل | إخفاء الكل

في قسم موقع الملف، يمكنك إضافة أو إزالة المجلدات التي تشتمل على الملفات التي تريد عمل نسخ احتياطية منها.

سطح المكتب

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح النافذة عرض الملفات المحددة على علامة التبويب موقع الملف، والتي تسمح لك بعرض ملفات سطح المكتب التي تم تحديدها للنسخ الاحتياطي.

مستنداتي

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح النافذة عرض الملفات المحددة على علامة التبويب موقع الملف، والتي تسمح لك بعرض الملفات الموجودة في المجلد "مستنداتي" التي تم تحديدها للنسخ الاحتياطي.

الزر حذف

يؤدي النقر فوق الزر حذف بجوار اسم المجلد إلى إزالة المجلد والملفات التي تحتوي عليه لتتم إزالتها من مهمة النسخ الاحتياطي.

إضافة مجلد

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تحديد مجلد. في القسم تحديد المجلد، يمكنك تحديد المجلد الذي يحتوي على الملفات التي ترغب في نسخها احتياطيًا.

يعرض قسم فئات الملف فئات الملفات التي يمكن عمل نسخ احتياطية منها بالإضافة إلى حجم الملفات وعددها في كل فئة.

قائمة فئات الملفات

قائمة بفئات الملف تشتمل على فئات الملفات المراد عمل نسخ إحتياطية منها أثناء مهمة النسخ الاحتياطي.

يتم عرض المعلومات التالية لكل فئة:

  • اسم الفئة؛
  • عدد الملفات الموجودة في هذه الفئة المطلوب نسخها احتياطيًا؛
  • الحجم المجمع للملفات الموجودة في هذه الفئة.

<عدد الملفات>

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح النافذة عرض الملفات المحددة، التي تسمح لك بعرض الملفات المحددة للنسخ الاحتياطي حسب الموقع والفئة.

محرر الفئة

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح النافذة محرر الفئة حيث يمكنك إضافة فئات الملفات المطلوب نسخها احتياطيًا أو تحريرها.

إضافي

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح قائمة تضم أنواع الملفات (الملفات المخفية وملفات النظام) التي يمكن تضمينها في مهمة النسخ الاحتياطي أو استبعادها منها.

إذا تم تحديد خانة الاختيار الموجود بجوار نوع الملف، فسيتم إنشاء نسخ احتياطية من ملفات هذا النوع أثناء مهمة النسخ الاحتياطي.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار الموجود بجوار نوع الملف، فلن يتم إنشاء نسخ احتياطية من ملفات هذا النوع أثناء مهمة النسخ الاحتياطي.

ويتم تحديد مربعات الاختيار هذه بصورة افتراضية.


نافذة التخزين

إنشاء

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء تشغيل معالج إنشاء مخزن النسخ الاحتياطي.

اتصال

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة مخزن الاتصال، حيث يمكنك الاتصال بمخزن نسخ احتياطي تم إنشاؤه مسبقًا.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء تشغيل معالج إنشاء مخزن نسخ احتياطي، والذي يسمح لك بتحرير إعدادات المخزن التي تم تكوينها مسبقًا.

مسح

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة مسح المخزن، حيث يمكنك إزالة النُسخ الاحتياطية من مخزن النسخ الاحتياطي.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء تشغيل معالج إزالة المخزن.

قائمة المخازن

سرد مخازن النسخ الاحتياطي التي تم إنشاؤها. يتم عرض معلومات مساحة التخزين الإجمالية والمستعملة في كل مخزن.

تشتمل هذه القائمة بشكل افتراضي على مخزن قياسي في محرك الأقراص C:\.


نافذة الجدولة

تشغيل المهمة عند الاتصال بمحرك الأقراص

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل الخيار الذي يؤدي إلى بدء تشغيل مهمة نسخ احتياطي بشكل تلقائي عندما يتم توصيل محرك قابل للإزالة بالكمبيوتر.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، فإن برنامج Kaspersky PURE سيقوم بتنفيذ المهمة عند توصيل محرك الأقراص القابل للخلع بالكمبيوتر.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار، فإن برنامج Kaspersky PURE لن يقوم بتنفيذ المهمة عند توصيل محرك الأقراص القابل للخلع بالكمبيوتر.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

التشغيل حسب الجدولة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل الخيار الخاص بتشغيل مهمة النسخ الاحتياطي بشكل دوري وفقًا للجدول المكون.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

التكرار

يعرّف الفاصل الزمني بين الفحوصات المجدولة.

يكون هذا الإعداد متوفرًا في حالة تحديد خانة الاختيار تشغيل المهمة حسب الجدولة.

يمكن تطبيق خيارات الجدولة التالية:

  • دقائق. الطول الزمني بين عمليات تشغيل مهمة الفحص هو دقائق معدودة.

    يتاح الإعداد التشغيل كل N دقيقة لهذه القيمة. حيث يحدد الفاصل بالدقائق. يجب ألا تزيد القيمة عن 59 دقيقة. يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي إلى 5 دقائق.

  • ساعات. الفاصل الزمني بين عمليات الفحص هو بضع ساعات.

    يتاح الإعداد التشغيل كل N ساعة لهذه القيمة. حيث يحدد الفاصل بالساعات. يجب ألا تزيد القيمة عن 23 ساعة. يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي على 1 ساعة.

  • أيام. الطول الزمني بين عمليات تشغيل مهمة الفحص هو بضعة أيام.

    تتاح الإعدادات التالية لهذه القيمة:

    • تشغيل كل. تحديد الفترة الفاصلة مقدرة بالأيام. يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي على 7 أيام.
    • وقت التشغيل. يحدد الوقت الذي ستبدأ فيه المهمة. يتم تعيين الوقت الحالي لساعة الكمبيوتر بشكل افتراضي.
  • كل أسبوع. سيتم تشغيل المهمة في أيام محددة خلال الأسبوع.

    تتاح الإعدادات التالية لهذه القيمة:

    • التشغيل في أيام. تعمل خانات الاختيار هذه على تمكين / تعطيل بدء المهمة في الأيام المحددة من الأسبوع.
    • وقت التشغيل. يحدد الوقت الذي ستبدأ فيه المهمة. يتم تعيين الوقت الحالي لساعة الكمبيوتر بشكل افتراضي.
  • في الوقت المحدد. سيتم تشغيل المهمة في يوم محدد وفي وقت محدد.

    يتاح الإعداد تاريخ ووقت التشغيل لهذه القيمة. يحدد اليوم والتوقيت الذي يبدأ فيه برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا بمهمة الفحص. يتم تحديد التاريخ بتنسيق يوم / شهر / سنة، بينما التنسيق الوقت ثانية:دقيقة:ساعة. يتم تحديد التاريخ والوقت الحالي بشكل افتراضي.

  • كل شهر. سيتم تشغيل المهمة مرة في الشهر في يوم محدد وفي وقت محدد.

    تتاح الإعدادات التالية لهذه القيمة:

    • التشغيل كل س يوم من الشهر. ويحدد اليوم الذي يبدأ فيه برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا بمهمة الفحص. يتم بشكل افتراضي ضبط القيمة إلى التشغيل في كل أول يوم من الشهر.
    • وقت التشغيل. يحدد الوقت الذي ستبدأ فيه المهمة. يتم تعيين الوقت الحالي لساعة الكمبيوتر بشكل افتراضي.
  • بعد بدء تشغيل التطبيق. يتم تشغيل الفحص في كل مرة يعمل فيها برنامج Kaspersky PURE.

    يتوفر الإعداد البدء بعد لهذه القيمة. حيث يحدد المدى الزمني بالدقائق منذ بدء تشغيل برنامج Kaspersky PURE، والذي بعد مروره سيبدأ برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا في بدء مهمة الفحص. يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي على 0 دقيقة.

تشغيل المهام التي تم تخطيها

أحيانًا لا يمكن بدء المهمة (على سبيل المثال، عندما يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر). تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل البدء التلقائي للمهمة بمجرد أن يصبح ذلك ممكنًا.

في حالة إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، لن يبدأ برنامج Kaspersky PURE في تشغيل المهام التي تم تخطيها. بدلاً من ذلك، يقوم بتشغيل المهمة التالية في الجدول الزمني.

تتوفر هذه الميزة لجميع خيارات الجدولة، باستثناء خيارات الساعات والدقائق وبعد بدء تشغيل التطبيق.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.


ملخص

اسم المهمة

يحتوي هذا الحقل على اسم مهمة النسخ الاحتياطي.

تشغيل المهمة عند اكتمال المعالج

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل خيار بدء تشغيل مهمة النسخ الاحتياطي بمجرد أن يقوم المعالج بإكمال التسلسل الخاص به.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، فإن برنامج Kaspersky PURE يقوم بتشغيل المهمة بمجرد أن يكمل المعالج تسلسله.

إذا لم يتم تحديد خانة الاختيار، فإن برنامج Kaspersky PURE يقوم بتشغيل المهمة حسب الجدولة المحددة بعد أن يكمل المعالج تسلسله. يمكنك أيضا تشغيل المهمة يدويًا في أي وقت:

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.


نافذة الاستعادة

المجلد المصدر

وضع استعادة يقوم برنامج Kaspersky PURE من خلاله باستعادة الملفات إلى المجلد الذي كانت الملفات موجودة فيه عندما تم عمل نسخ احتياطية منها.

وهذا هو وضع الاستعادة الافتراضي.

المجلد المحدد

وضع استعادة يقوم من خلاله Kaspersky PURE باستعادة الملفات إلى المجلد المحدد في الحقل تحديد مجلد.

يتم تحديد الوضع إلى المجلد المصدر بشكل افتراضي.

تحديد مجلد

يحتوي الحقل على المسار المؤدي إلى المجلد الذي ستتم الاستعادة به.

استعراض

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تحديد مجلد. يمكنك في هذه النافذة تحديد المجلد الذي تتم استعادة البيانات إليه.


قسم النسخ الاحتياطي

إنشاء مهمة نسخ احتياطي

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء تشغيل معالج إنشاء مهمة نسخ احتياطي.

قائمة بمهام النسخ الاحتياطي

تحتوي على مهام النسخ الاحتياطي الموجودة. يتم عرض معلومات مساحة تخزين النسخ الاحتياطي المستعملة في كل مهمة بالإضافة إلى وضع التشغيل والعمليات المتاحة.

تكون هذه القائمة فارغة بشكل افتراضي.

بدء

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء إنشاء نسخ احتياطية من الملفات المحددة في إعدادات مهمة النسخ الاحتياطي، في مخزن النسخ الاحتياطي المحدد للمهمة الخاصة.

يتوفر هذا الزر إذا لم تكن مهمة النسخ الاحتياطي قيد التشغيل.

إيقاف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إيقاف مهمة النسخ الاحتياطي الجاري تشغيلها.

يتوفر هذا الزر إذا كانت مهمة النسخ الاحتياطي قيد التشغيل.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء تشغيل معالج إنشاء مهمة نسخ احتياطي، والذي يسمح لك بتحرير إعدادات المهمة التي تم تكوينها مسبقًا.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى حذف مهمة النسخ الاحتياطي المحددة.

<اسم المخزن>

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح تكوين المخزن <اسم المخزن>، حيث يمكنك تقييد عدد إصدارات الملفات والمدة الزمنية لتخزين إصدارات الملفات، وتغيير اسم المخزن.

<وضع التشغيل>

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح معالج إنشاء مهمة النسخ الاحتياطي، والتي تتيح لك تحرير جدول تشغيل مهمة خاصة.


تحديد البيانات حسب الفئات

قائمة فئات الملفات

تحتوي على فئات الملفات التي سيتم إنشاء نسخ احتياطية لها. يؤدي تحديد فئة في القائمة إلى إظهار قائمة الملفات المضمنة في الفئة المحددة في الجزء الأيسر من النافذة.

قائمة الملفات

تحتوي على ملفات من الفئة المحددة التي تم تحديدها للنسخ الاحتياطي.

تقوم خانة الاختيار الموجودة بجوار اسم الملف بإدراج أو استبعاد الملف الموجود في مهمة النسخ الاحتياطي.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، فإن برنامج Kaspersky PURE سيقوم بعمل نسخ احتياطية من الملف أثناء مهمة النسخ الاحتياطي.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار، فإن برنامج Kaspersky PURE لن يقوم بعمل نسخ احتياطية من الملف أثناء مهمة النسخ الاحتياطي.


نافذة "تحديد المجلد"

المجلد

يحتوي الحقل على المسار إلى المجلد الذي يحتوي على الملفات المطلوب نسخها احتياطيًا.


قسم محرك الأقراص القابل للإزالة

قائمة المحركات القابلة للإزالة

سرد المحركات القابلة للإزالة المتصلة بالكمبيوتر (مثل بطاقات الذاكرة والأقراص المضغوطة). يظهر إجمالي المساحة ومعلومات المساحة المستخدمة لكل محرك.

نسخ أداة Kaspersky لاستعادة النسخ الاحتياطية إلى المخزن

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل ميزة النسخ الاحتياطي للأداة المساعدة على استعادة Kaspersky إلى مخزن المحركات القابلة للإزالة. تسهل هذه الأداة المساعدة على استعادة البيانات من المخزن في أي جهاز كمبيوتر حتى في حالة عدم تثبيت برنامج Kaspersky PURE.


نافذة استعادة البيانات من المخزن

مهمة النسخ الاحتياطي

سرد مهام النسخ الاحتياطي التي نتج عنها إنشاء نُسخ احتياطية في المخزن.

التاريخ

تحديد تاريخ ووقت كل مهمة محددة في قائمة مهام النسخ الاحتياطي.

الفئة

سرد فئات الملفات التي تم نسخها احتياطيًا في المخزن.

بحث

حقل للبحث عن ملف عن طريق إدخال الأحرف الأولى من اسم الملف.

يتوفر الحقل عندما تظهر الملفات في القائمة.

فتح

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح أحدث إصدار من الملف المحدد.

النسخ

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة الإصدارات، التي تسمح لك بعرض جميع الإصدارات القابلة للاستعادة من الملف المحدد.

عرض كقائمة / عرض هيكل المجلد

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى تبديل طريقة عرض قائمة الملفات (شجرة المجلد أو قائمة الملفات مرتبة أبجديًا).

بشكل افتراضي، يتم تمكين طريقة عرض الشجرة، ويتوفر الزر عرض كقائمة.

قائمة الملفات

سرد الملفات التي يمكن استعادتها.

تقوم خانة الاختيار الموجودة بجوار اسم الملف بإدراج أو استبعاد الملف الموجود في عملية الاستعادة.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، فستتم استعادة أحدث إصدار من هذا الملف أثناء استعادة البيانات.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار، لا يقوم برنامج Kaspersky PURE باستعادة هذا الملف.

استعادة البيانات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة استعادة، حيث يمكنك تكوين إعدادات الاستعادة.


نافذة مسح المخزن

إصدارات الملفات التي تم إنشاؤها قبل

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل الميزة التي تؤدي إلى إزالة الملفات التي تم إنشاؤها قبل التاريخ المحدد من النسخ الاحتياطي.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

تحدد إصدارات الملفات السابقة عدد الإصدارات التي تريد الاحتفاظ بها، بما في ذلك أحدث إصدار

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل الميزة التي تقوم بتخزين النُسخ الاحتياطية السابقة، بدايًة من الأحدث.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

إنشاء نسخ احتياطية من الملفات التي يتم حذفها من جهاز الكمبيوتر

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل الميزة التي تقوم بإزالة النُسخ الاحتياطية للملفات التي تم حذفها من الكمبيوتر من النسخ الاحتياطي.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.


نافذة المحتويات

حفظ

طريقة لإزالة التخزين حيث تظل بيانات التخزين على المحرك الأصلي. تتم إزالة المخزن من القائمة ولكن يمكن توصيله مجددًا.

ويتم تحديد طريقة إزالة التخزين هذه بصورة افتراضية.

حذف

طريقة لإزالة التخزين حيث يتم حذف بيانات التخزين ولا يمكن استعادتها.


نافذة المهام

لا تحذف

طريقة لإزالة المخزن والتي يتم من خلالها حفظ مهام التخزين الاحتياطي التي تستخدم هذا المخزن ولكن يجب تحديد مخزن مختلف لهذه المهام.

ويتم تحديد طريقة إزالة التخزين هذه بصورة افتراضية.

حذف

طريقة لإزالة التخزين حيث يتم حذف مهام النسخ الاحتياطي التي تستخدم هذا المخزن.


نافذة الملخص

مكتمل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بحذف مخزن النسخ الاحتياطي وفقًا للإعدادات المحددة.


نافذة إصدارات الملف

استعادة إصدار الملف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة استعادة، حيث يمكنك تكوين إعدادات الاستعادة.

فتح إصدار الملف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح إصدار الملف المحدد.

قائمة إصدارات الملفات

تحتوي على إصدارات الملفات. يظهر تاريخ ووقت التخزين لكل إصدار.


نافذة محرر الفئة

إضافة فئة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة فئة جديدة، حيث يمكنك إضافة فئة جديدة للملف.

إضافة ملحق

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة امتداد جديد. في هذه النافذة، يمكنك إضافة امتدادات الملفات التي ترغب في نسخها احتياطيًا.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذه الزر إلى فتح النافذة تحرير الفئة أو تحرير الامتداد، حيث يمكنك تحرير إعدادات الفئة أو الامتداد الذي تم إنشائها من قبل.

لا يتم عرض هذا الزر للفئات والامتدادات التي تم إنشاؤها في محرر الفئة بشكل افتراضي.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إزالة الفئة المحددة أو الامتداد المحدد من القائمة.

لا يتم عرض هذا الزر للفئات والامتدادات التي تم إنشاؤها في محرر الفئة بشكل افتراضي.

افتراضيًا

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إعادة تعيين الفئات والامتدادات الموجودة في محرر الفئات إلى القيم الافتراضية الخاصة بها.

قائمة فئات الملفات

تحتوي على فئات الملفات التي سيتم إنشاء نسخ احتياطية لها. يؤدي تحديد فئة في القائمة إلى إظهار قائمة امتدادات الملفات المضمنة في الفئة المحددة في الجزء الأيسر من النافذة.

قائمة امتدادات الملفات

تحتوي على امتدادات الملفات المضمنة في الفئة المحددة.

إذا تم تحديد خانة الاختيار الموجودة بجوار الامتداد، فسيتم عمل نسخ احتياطية من الملفات التي تنتمي إلى هذا النوع.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار الموجودة بجوار الامتداد، فلن يتم عمل نسخ احتياطية من الملفات التي تنتمي إلى هذا النوع.


تحديد البيانات حسب الموقع

المسار

تحديد مواقع الملفات التي ترغب في نسخها احتياطيًا.

الزر رجوع

يؤدي النقر فوق الزر رجوع إلى إظهار الموقع المحدد مسبقًا في القائمة المسار.

الزر الزر المتجه إلى أعلى

يؤدي النقر فوق الزر الزر المتجه إلى أعلى إلى إظهار مجلد المستوى الأعلى في القائمة المسار.

في القسم موقع الملف، يمكنك تحديد موقع الملفات التي ترغب في نسخها احتياطيًا.

قائمة الملفات

تحتوي القائمة على الملفات المحددة للنسخ الاحتياطي في الموقع المحدد.

تقوم خانة الاختيار الموجودة بجوار اسم الملف بإدراج أو استبعاد الملف الموجود في مهمة النسخ الاحتياطي.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، فإن برنامج Kaspersky PURE سيقوم بعمل نسخ احتياطية من الملف أثناء مهمة النسخ الاحتياطي.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار، فإن برنامج Kaspersky PURE لن يقوم بعمل نسخ احتياطية من الملف أثناء مهمة النسخ الاحتياطي.


استخدام الإنترنت

في القسم التحكم في استخدام الإنترنت، يمكنك تقييد وقت استخدام الإنترنت لمستخدم محدد.

تمكين التحكم

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل التحكم في وقت استخدام الإنترنت للحساب المحدد.

في حالة تحديد المربع، يتم عرض المعلومات المتعلقة بجلسات الإنترنت للحساب المحدد في تقرير استخدام الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعداد جدول زمني باستخدام الإنترنت (محددًا فيه أيام الأسبوع والتوقيتات اليومية المطلوب منح أو رفض الوصول فيها للإنترنت)، وتقييد إجمالي زمن استخدام الإنترنت كل 24 ساعة. للقيام بذلك، استخدم التقويم وخانة اختيار تحديد الاستخدام في الأيام المحددة.

في حالة إلغاء تحديد خانة الاختيار، لا يتم الاحتفاظ بإحصائيات استخدام الإنترنت للحساب المحدد، بحيث يستطيع المستخدم الوصول إلى الإنترنت دون تحديد مدة لذلك.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

تحديد الاستخدام على الأيام المحددة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل القيود المفروضة على استخدام الإنترنت في أيام الأسبوع المحددة وعند الساعات المحددة.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، يمكنك إعداد جدول زمني لاستخدام الإنترنت: قم بتحديد فترة فاصلة واحدة أو عدة فترات فاصلة لكل يوم من أيام الأسبوع، مع تحديد السماح باستخدام الإنترنت أو منعه ومراعاة الحد المفروض على إجمالي وقت استخدام الإنترنت في كل يوم.

يمكنك إعداد جدول زمني لاستخدام الإنترنت باستخدام جدول. صفوف الجدول تقابل أيام الأسبوع، في حين تقابل أعمدة الجدول فترة ساعة واحدة في مقياس الزمن. وحسب الإعدادات الإقليمية في نظام التشغيل، قد يكون المخطط الزمني بنظام 24 ساعة أو 12 ساعة. وتعكس ألوان خلايا الجدول القيود المفروضة: يشير اللون الرمادي إلى منع الوصول إلى الإنترنت بينما يشير الأخضر إلى السماح بالوصول إلى الإنترنت.

إذا تم مسح خانة الاختيار، لن تتم مراعاة الجدول الزمني للقيود.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

تحديد وقت الاستخدام اليومي

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل قيود الوقت المفروضة على استخدام الإنترنت كل 24 ساعة.

في حالة تحديد المربع، يمكنك تحديد الحد الأقصى المسموح به من الوقت لاستخدام الإنترنت كل 24 ساعة. ويتم إدخال الوقت الكلي للاستخدام بالتنسيق ساعات: دقائق.

عند إلغاء تحديد المربع، لا يتم تسجيل الوقت الكلي لاستخدام التطبيق كل 24 ساعة.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.


التحكم في تصفح الويب

يتيح لك القسم التحكم في تصفح الويب تقييد الوصول إلى مواقع الويب وفقًا لمحتواها.

تمكين البحث الآمن

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل وضع البحث الآمن أثناء استخدام محركات البحث.

تمكين التحكم

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل التحكم في مواقع الويب التي يتم زيارتها لحساب محدد.

في حالة تحديد المربع، يتم عرض المعلومات المتعلقة بمواقع الويب التي تمت زيارتها للحساب المحدد في تقرير تصفح الويب. ويمكنك أيضًا منع الوصول إلى مواقع الويب لفئة معينة أو السماح بذلك، وتكوين قائمة الاستثناءات.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

في قسم منع مواقع الويب يمكنك تحديد فئات موقع الويب التي يجب حظر الوصول إليها وإنشاء قائمة بالاستثناءات.

منع مواقع الويب من الفئات التالية

منع الوصول إلى مواقع الويب الموجودة في الفئات المحددة.

تحديد الكل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى تحديد خانات الاختيار لجميع فئات مواقع الويب التي يجب منع الوصول غليها.

مسح الكل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إلغاء تحديد خانات الاختيار لجميع فئات مواقع الويب التي يجب منع الوصول غليها.

قائمة فئات مواقع الويب

إذا تم تحديد خانة الاختيار المقابلة لاسم الفئة، سيقوم برنامج Kaspersky PURE بمنع الوصول إلى مواقع الويب المدرجة في هذه الفئة.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

منع الوصول إلى جميع مواقع الويب باستثناء المواقع المسموح بها في قائمة الاستثناءات

منع الوصول إلى جميع مواقع الويب باستثناء المواقع المسموح بها في قائمة الاستثناءات

الاستثناءات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة منع مواقع الويب: الاستثناءات. في هذه النافذة، يمكنك إنشاء وتحرير قائمة بمواقع الويب المسموح / المحظور الوصول إليها، بغض النظر عن الإعدادات الحالية المحددة للتحكم في محتوى الويب.


التقارير

في القسم إحصائيات التحكم العام في الحساب يمكنك عرض تقرير عام حول عمليات المراقبة الأبوية.

الفترة

الفترة الزمنية التي يتم إنشاء تقرير حولها.

يمكنك إنشاء تقارير للفترات التالية:

  • يوم؛
  • أسبوع؛
  • شهر؛
  • سنة؛
  • الفترة الزمنية بأكملها.

يؤدي النقر فوق الزر [image] إلى السماح لك بعرض تقرير للفترات السابقة والتالية.

الإنترنت

يحتوي هذا القسم على إحصائيات حول مواقع الويب التي تم استعراضها والملفات التي تم تنزيلها من الإنترنت، مجمعة حسب موارد وفئات الويب الأكثر شيوعًا، على التوالي. يمكنك أيضًا عرض العدد الإجمالي للمحاولات الممنوعة لزيارة موارد الويب المحظورة والملفات التي تم تحميلها.

المراسلات

يحتوي هذا القسم على إحصائيات حول مراسلات المستخدم عبر عملاء المراسلة الفورية وفي الشبكات الاجتماعية لفترة زمنية محددة؟

يحتوي على المعلومات التالية:

  • العدد الإجمالي للرسائل؛
  • عدد الرسائل الممنوعة؛
  • عدد حالات البيانات الشخصية التي تم اكتشافها في الرسائل؛
  • عدد الكلمات الرئيسية التي تم اكتشافها في الرسائل.

الكمبيوتر

يعرض هذا القسم إجمالي عدد التطبيقات الممنوعة ووقت استخدام الكمبيوتر لفترة زمنية محددة.


مستخدمو الكمبيوتر

توضح هذه النافذة قائمة تضم مستخدمي الكمبيوتر. يمكنك عرض تفاصيل المستخدم التالية:

  • صورة حساب المستخدم المكوننة في إعدادات المراقبة الأبوية؛
  • اسم المستخدم المستعار.

تحديد مستوى التحكم

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة يمكنك من خلالها تحديد مستوى المراقبة الأبوية للمستخدم.

يتم عرض الزر عندما يتم تعطيل المراقبة الأبوية.

تجميع البيانات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح قائمة تحتوي على العناصر التالية:

  • تعطيل التحكم. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى تعطيل المراقبة الأبوية للمستخدم.
  • تحديد مستوى التحكم. يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة يمكنك من خلالها تحديد مستوى المراقبة الأبوية للمستخدم.

يظهر هذا الزر عندما يعمل المكون المراقبة الأبوية في وضع تجميع البيانات.

ملف تعريف الطفل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح قائمة تحتوي على العناصر التالية:

  • تعطيل التحكم. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى تعطيل المراقبة الأبوية للمستخدم.
  • تحديد مستوى التحكم. يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة يمكنك من خلالها تحديد مستوى المراقبة الأبوية للمستخدم.

يظهر هذا الزر عندما يتم تحديد قالب مراقبة الطفل للمستخدم.

ملف تعريف المراهقين

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح قائمة تحتوي على العناصر التالية:

  • تعطيل التحكم. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى تعطيل المراقبة الأبوية للمستخدم.
  • تحديد مستوى التحكم. يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة يمكنك من خلالها تحديد مستوى المراقبة الأبوية للمستخدم.

يظهر هذا الزر عندما يتم تحديد قالب مراقبة المراهق للمستخدم.

الإعدادات والتقارير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة يمكنك منها تكوين قيود المراقبة الأبوية المخصصة وعرض التقارير التي توثق نشاط المستخدم على الكمبيوتر وعلى الإنترنت.


المراسلة الفورية

في القسم التحكم في المراسلة الفورية، يمكنك تقييد مراسلات المستخدم عبر عملاء المراسلة الفورية (IM).

تمكين التحكم

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل التحكم في المراسلة الفورية للحساب المحدد.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، يتم عرض المعلومات حول جميع الرسائل المستلمة والمرسلة في تقرير المراسلة الفورية للحساب المحدد. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء قوائم بجهات الاتصال المسموح بها والمحظورة.

إذا تم مسح خانة الاختيار، لن يتم الاحتفاظ بالإحصائيات حول الرسائل المحظورة، وتكون للمستخدم الحرية في مراسلة جميع جهات الاتصال فوريًا.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

قائمة جهات الاتصال

تحتوي على جهات الاتصال الذين تم سماح/حظر المراسلة الفورية معهم. عند تحديد جهة اتصال، يمكنك إدخال رقم المعرف الخاص بحساب المستخدم في عميل المراسلة الفورية أو عنوان بريد إلكتروني للمستخدم.

إضافة جهة اتصال

يسمح لك هذا الزر بفتح النافذة جهة اتصال جديدة لإضافة جهة اتصال جديدة.

منع / سماح

يقوم هذا الزر بمنع / السماح بمراسلة جهة اتصال ما.

كإعداد افتراضي، يسمح التطبيق بمراسلة كل جهات الاتصال.

عرض الرسائل

يتيح لك هذا الزر إمكانية فتح النافذة المراسلة لعرض نص المراسلة مع المستخدم المحدد.

حذف

يتيح لك هذا الزر إزالة جهة الاتصال المحددة من القائمة.

منع الرسائل من/إلى جهات الاتصال غير المدرجة بالقائمة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل منع المراسلة مع كل جهات الاتصال، باستثناء الجهات المسموح بها.

إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، فسيكون بإمكان المستخدم مراسلة جهات الاتصال المسموح بمراسلتهم فقط.

إذا تم مسح خانة الاختيار تلك، فسيكون بإمكان المستخدم التواصل مع جهات الاتصال المسموح بها فقط.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.


البيانات الخاصة

في القسم التحكم في مشاركة البيانات الخاصة يمكنك تقييد نقل المستخدم للبيانات الخاصة عبر عملاء المراسلات الفورية والشبكات الاجتماعية وعند إرسال بيانات إلى مواقع ويب.

تمكين التحكم

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل التحكم في نقل البيانات الخاصة للحساب المحدد.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، يتم عرض المعلومات حول جميع الرسائل الصادرة والواردة التي تحتوي على البيانات الخاصة في تقرير مشاركة البيانات الخاصة. كما يمكنك أيضًا إنشاء قائمة بالسجلات التي تحتوي على البيانات السرية، مثل عنوان المنزل ورقم الهاتف.

إذا تم مسح خانة الاختيار، لن يتم حفظ إحصائيات محاولات نقل البيانات الخاصة، وسيتمكن المستخدم من إرسال البيانات الشخصية بدون قيود.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

البيانات الخاصة

تحتوي القائمة على سجلات بالمعلومات السرية التي لا يمكن إعادة توجيهها. يمكنك تحرير السجلات الموجودة في القائمة.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة البيانات الخاصة، حيث يمكنك إضافة سجل جديد يحتوي على بيانات خاصة إلى القائمة.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة البيانات الخاصة، حيث يمكنك تحرير سجل يحتوي على بيانات خاصة.

حذف

يسمح لك النقر فوق هذا الزر بإزالة سجل البيانات الخاصة المحدد من القائمة.


استخدام الكلمات

في القسم التحكم في استخدام الكلمات يمكنك مراقبة استخدام كلمات معينة أو مجموعات كلمات محددة في رسائل المستخدم عبر عملاء المراسلة الفورية والشبكات الاجتماعية وعند إرسال بيانات إلى مواقع الويب.

تمكين التحكم

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل التحكم في الكلمات الرئيسية للحساب المحدد.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، يتم عرض المعلومات حول الكلمات الرئيسية التي تم الكشف عنها في تقرير استخدام الكلمات للحساب المحدد. وبالإضافة لذلك، يمكنك إنشاء قائمة بالكلمات الرئيسية والتركيبات اللغوية التي يجب تتبعها في رسائل المستخدم.

إذا تم مسح خانة الاختيار، لن يتم الاحتفاظ بالإحصائيات حول الكلمات الرئيسية التي تم الكشف عنها في رسائل الحساب المحدد.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

استخدام الكلمات

تحتوي القائمة على كلمات أساسية ومجموعات من الكلمات التي يجب تتبعها في المراسلة. يمكنك تحرير الكلمات ومجموعات الكلمات المضمنة في القائمة.

إضافة

يسمح لك هذا الزر بفتح النافذة الكلمة الأساسية لإضافة كلمة أساسية جديدة أو مجموعة كلمات جديدة.

تحرير

يسمح لك هذا الزر بفتح النافذة الكلمة الأساسية لتحرير كلمة أساسية أو مجموعة كلمات محددة من القائمة.

حذف

يسمح لك هذا الزر بإزالة الكلمة أو مجموعة الكلمات المحددة من القائمة.


استخدام الكمبيوتر

في القسم التحكم في وقت تشغيل الكمبيوتر، يمكنك تقييد وقت استخدام الكمبيوتر لمستخدم محدد.

تمكين التحكم

يتيح هذا المربع تمكين / تعطيل التحكم في زمن استخدام الكمبيوتر للحساب المحدد.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، يتم عرض المعلومات حول وقت استخدام الكمبيوتر للحساب المحدد في تقرير استخدام الكمبيوتر.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إعداد جدول زمني لدخول المستخدم إلى جهاز الكمبيوتر (تحديد أيام الأسبوع والوقت من اليوم)، وحدد إجمالي زمن استخدام الكمبيوتر خلال 24 ساعة. للقيام بذلك، استخدم التقويم وخانة اختيار تحديد الاستخدام في الأيام المحددة.

إذا تم مسح خانة الاختيار، لن يتم الاحتفاظ بالإحصائيات حول استخدام الكمبيوتر للحساب المحدد، ويمكن للمستخدم العمل على الكمبيوتر بدون حدود لزمن الاستخدام.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

تحديد الاستخدام على الأيام المحددة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل القيود المفروضة على استخدام الكمبيوتر في أيام الأسبوع المحددة وعند الساعات المحددة.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، يمكنك إعداد جدول زمني لاستخدام الكمبيوتر: قم بتعيين فاصل (فواصل) زمني لكل يوم من أيام الأسبوع عند السماح باستخدام الكمبيوتر أو منعه، مع مراعاة الحد الأقصى المفروض على الزمن الكلي لاستخدام الكمبيوتر في 24 ساعة.

يمكنك إعداد جدول زمني لاستخدام الكمبيوتر باستخدام جدول. صفوف الجدول تقابل أيام الأسبوع، في حين تقابل أعمدة الجدول فترة ساعة واحدة في مقياس الزمن. وحسب الإعدادات الإقليمية في نظام التشغيل، قد يكون المخطط الزمني بنظام 24 ساعة أو 12 ساعة. تعكس ألوان خلايا الجدول القيود المفروضة: يعني اللون الرمادي حظر الوصول إلى الكمبيوتر، في حين يعني اللون الأخضر السماح بالوصول.

إذا تم مسح خانة الاختيار، لن تتم مراعاة الجدول الزمني للقيود.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

تحديد وقت الاستخدام اليومي

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل تقييد الوقت المفروض على استخدام الكمبيوتر كل 24 ساعة.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، يمكنك تحديد الحد الأقصى للوقت المسموح به لاستخدام الكمبيوتر خلال 24 ساعة. ويتم إدخال الوقت الكلي للاستخدام بالتنسيق ساعات: دقائق.

إذا تم مسح خانة الاختيار، فلن يتم تسجيل إجمالي وقت استخدام الكمبيوتر لكل 24 ساعة.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.


استخدام التطبيقات

في القسم التحكم في استخدام التطبيق يمكنك تقييد تشغيل التطبيقات.

تمكين التحكم

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل التحكم في بدء تشغيل التطبيقات للحساب المحدد.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، يتم عرض المعلومات حول التطبيقات التي تم تشغيلها للحساب المحدد في تقرير استخدام التطبيقات. كما يمكنك أيضا حظر أو السماح بتشغيل تطبيقات محددة أو تحديد مهلة زمنية لتشغيل التطبيقات المسموح بها، باستخدام قائمة التطبيقات.

إذا تم مسح خانة الاختيار، فلن يتم الاحتفاظ بإحصائيات البرامج المشغلة للحساب المحدد، ويمكن للمستخدم تشغيل جميع التطبيقات بدون قيود.

ويتم تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

التطبيقات

يمكنك استخدام هذه القئامة للسماح ببدء تشغيل التطبيقات أو منعها، أو تعيين حد لوقت التشغيل المسموح به للتطبيقات.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة التحكم في تشغيل التطبيق، حيث يمكنك إضافة تطبيقات إلى القائمة التطبيقات أو تعيين حدود أوقات تشغيل التطبيقات.

منع / سماح

يسمح هذا الزر بمنع تشغيل التطبيق المحدد أو السماح بتشغيله.

يكون مسموحًا بتشغيل التطبيق كإعداد افتراضي.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة التحكم في تشغيل التطبيق، حيث يمكنك تبديل إعدادات استخدام التطبيق المحدد.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إزالة التطبيق المحدد من القائمة التطبيقات.

لا تتوفر هذه الوظيفة في نظام تشغيل Microsoft Windows 8.


قناع العنوان (عنوان موقع)

قناع العنوان (عنوان موقع)

عنوان URL / قناع عنوان URL للمورد (على سبيل المثال، عنوان URL www.virus.com).


معلومات جهة الاتصال

من قائمة جهات الاتصال

تم تصميم هذا الخيار لإضافة جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال في حالة تسجيل المراسلة مع جهة الاتصال هذه في التقارير.

تتوفر الحقول التالية لهذا الخيار:

  • بحث. في هذا الحقل، يمكنك إدخال مزيج من الحروف لعرض جهات الاتصال التي تحتوي أسماؤهم على تركيبة معينة من الأحرف.قائمة بجهات الاتصال.
  • قائمة جهات الاتصال. هذه القائمة تحتوي على أرقام الحسابات أو عناوين البريد الإلكتروني لجهات الاتصال مع تسجيل الرسائل في التقارير.المراسلة.
  • المراسلات. يعرض هذا الحقل محتوى المراسلة مع جهة الاتصال المحددة من قائمة جهات الاتصال.

يدويًا

تم تصميم هذا الخيار لإضافة جهة اتصال يدويًا. إذا قمت بتحديد هذا الخيار، يتوفر حقل إدخال يطالبك بإدخال رقم الحساب أو عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال التي تقوم بإضافتها.

لا يتم عرض سجلات المراسلة لجهات الاتصال التي تمت إضافتها يدويًا.


البيانات الشخصية

البيانات

البيانات الشخصية التي يتم منع أو السماح بالإرسال لها.

الوصف

الوصف المعروض في قائمة سجلات البيانات الشخصية (على سبيل المثال، الهاتف المنزلي، هاتف العمل، الرمز البريدي).


الكلمة الرئيسية

الكلمة الرئيسية

كلمة رئيسية أو مجموعة كلمات يجب تتبعها في رسائل المستخدم.


استخدام الإنترنت

في القائمة تقرير استخدام الإنترنت، يمكنك عرض معلومات حول استخدام الإنترنت أثناء فترة زمنية محددة لحساب محدد. كما يمكنك أيضًا عرض رسم بياني يمثل توزيع زمن استخدام الانترنت لفترة زمنية محددة.

الفترة

الفترة الزمنية التي يتم إنشاء تقرير حولها.

يمكنك إنشاء تقارير للفترات التالية:

  • يوم؛
  • أسبوع؛
  • شهر؛
  • سنة؛
  • الفترة الزمنية بأكملها.

يؤدي النقر فوق الزر [image] إلى السماح لك بعرض تقرير للفترات السابقة والتالية.

قائمة استخدام الإنترنت

تحتوي هذه القائمة على جلسات عمل استخدام الإنترنت للفترة المحددة في التقرير.

هام

هو عمود يعرض رمز خطورة الحدث.

  • حدث المعلومات [image] – يتم العرض عند بدء التشغيل الناجح وإكمال جلسة عمل بالإنترنت.
  • حدث حرج [image] – يتم العرض في حالة منع استخدام الإنترنت أو مقاطعته (على سبيل المثال، في حالة انتهاك القيود الزمنية الخاصة باستخدام الإنترنت).

بدء الجلسة

عمود يعرض زمن بدء جلسة استخدام الإنترنت. ويمكنك فرز الأحداث الموجودة في القائمة حسب هذا العمود.

المدة

عمود يعرض مدة استخدام الإنترنت من لحظة تأسيس الاتصال. ويمكنك فرز الأحداث الموجودة في القائمة حسب هذا العمود.

النتيجة

عمود يعرض نتيجة معالجة المعلومات الخاصة بجلسات عمل الإنترنت. يمكنك فرز الأحداث في القائمة حسب هذا العمود.

يمكن أن يعرض عمود النتيجة القيم التالية:

  • مسموح؛
  • ممنوع – منع وصول المستخدم إلى المورد المحدد بواسطة إعدادات المراقبة الأبوية؛
  • إحباط – انتهاء صلاحية الوقت المحدد لاستخدام الإنترنت المعين للمستخدم.

التصفية:

  • حدث معلومات

    بنقر هذا الزر، يمكنك فرز القائمة حسب أحداث المعلومات.

  • حدث هام

    بنقر هذا الزر، يمكنك فرز القائمة حسب الأحداث المهمة.

  • حدث حرج

    بنقر هذا الزر، يمكنك فرز القائمة حسب الأحداث الحرجة.

توزيع وقت استخدام الإنترنت

الرسم البياني الخاص بتوزيع وقت استخدام الإنترنت لفترة محددة.


تصفح الويب

في القائمة تقرير استعراض الويب، يمكنك عرض معلومات حول مواقع الويب التي تمت زيارتها أثناء فترة زمنية محددة لحساب محدد. أيضًا، يمكنك عرض رسم بياني يبين مواقع الويب التي تمت زيارتها في معظم الأوقات.

الفترة

الفترة الزمنية التي يتم إنشاء تقرير حولها.

يمكنك إنشاء تقارير للفترات التالية:

  • يوم؛
  • أسبوع؛
  • شهر؛
  • سنة؛
  • الفترة الزمنية بأكملها.

يؤدي النقر فوق الزر [image] إلى السماح لك بعرض تقرير للفترات السابقة والتالية.

الوصول إلى قائمة مواقع الويب

تحتوي هذه القائمة على مواقع الويب التي قام المستخدم بزيارتها أثناء الفترة المحددة.

هام

هو عمود يعرض رمز خطورة الحدث.

  • حدث معلومات [image] –يتم تعيين هذه الحالة إلى الأحداث في حالة زيارة مواقع الويب المسموح بها.
  • حدث هام [image] – يتم تعيين هذه الحالة إلى الأحداث في حالة زيارة مواقع ويب غير معروفة.
  • حدث حرج [image] – يتم تعيين هذه الحالة للأحداث في حالة الوصول لموقع ويب ممنوع (على سبيل المثال، في حالة القيام بمحاولة فتح عنوان ويب ممنوع، أو في حالة وجود موقع ويب ينتمي إلى فئة ممنوعة).

عنوان موقع الويب

عمود يعرض عنوان موقع الويب الذي قام المستخدم بزيارته. ويمكنك فرز قائمة عناوين الويب حسب هذا العمود.

الوقت

عمود يعرض وقت زيارة المستخدم لموقع الويب. يمكنك فرز عناوين موقع الويب الموجودة في القائمة حسب هذا العمود.

النتيجة

عمود يوضح نتيجة معالجة محتوى موقع الويب الذي تمت زيارته بواسطة المستخدم (مسموح / ممنوع). ويمكنك فرز قائمة عناوين الويب حسب هذا العمود.

التصفية:

يمكنك تصفية الأحداث في القائمة طبقًا لأهميتها، من خلال النقر على الأزرار التالية:

  • حدث معلومات. يتيح لك فرز القائمة حسب أحداث المعلومات.
  • حدث هام. يتيح لك تصفية القائمة حسب الأحداث الهامة.
  • حدث حرج. يتيح لك تصفية القائمة حسب الأحداث الحرجة.

منع موقع الويب / السماح بموقع الويب

يتيح لك هذا الارتباط إمكانية منع / السماح بالوصول إلى موقع الويب المحدد.

عدد مرات الزيارة

عدد مرات زيارة مواقع الويب أثناء الفترة المحددة.

مواقع ويب شهيرة

رسم بياني بمواقع الويب الشهيرة حسب عدد مرات الزيارة.


تنزيلات الملفات

في القائمة تقرير تنزيلات الملف، يمكنك عرض معلومات حول الملفات التي تم تنزيلها من الإنترنت أثناء فترة زمنية محددة لحساب محدد. أيضًا، يمكنك عرض رسم بياني يبين مواقع الويب التي تم تنزيل الملفات منها في معظم الأوقات.

الفترة

الفترة الزمنية التي يتم إنشاء تقرير حولها.

يمكنك إنشاء تقارير للفترات التالية:

  • يوم؛
  • أسبوع؛
  • شهر؛
  • سنة؛
  • الفترة الزمنية بأكملها.

يؤدي النقر فوق الزر [image] إلى السماح لك بعرض تقرير للفترات السابقة والتالية.

قائمة تنزيلات الملفات

تحتوي هذه القائمة على الملفات التي قام المستخدم بتنزيلها من الإنترنت أثناء الفترة المحددة.

هام

هو عمود يعرض رمز خطورة الحدث.

  • حدث معلومات [image] – يتم تعيين هذه الحالة للأحداث إذا تم تحميل ملف ما بنجاح.
  • حدث حرج [image] – يتم تعيين هذه الحالة للأحداث إذا تم تحميل ملف ما ممنوع.

الملف

عمود يعرض اسم الملف الذي قام المستخدم بتنزيله من الإنترنت. ويمكنك فرز قائمة الملفات حسب هذا العمود.

إذا قمت بالنقر فوق الرمز "+"، سيتم عرض معلومات تفصيلية حول الملف الذي تم تنزيله: اسم الملف ونوعه.

الوقت

عمود يعرض وقت تنزيل الملف من الإنترنت. يمكنك فرز القائمة حسب هذا العمود.

النتيجة

عمود يعرض نتيجة معالجة الملف الذي تم تنزيله. ويمكنك فرز قائمة الملفات حسب هذا العمود.

القيم المتاحة:

  • مسموح
  • الممنوع

التصفية:

يمكنك تصفية الأحداث في القائمة طبقًا لأهميتها، من خلال النقر على الأزرار التالية:

  • حدث معلومات. يتيح لك فرز القائمة حسب أحداث المعلومات.
  • حدث هام. يتيح لك تصفية القائمة حسب الأحداث الهامة.
  • حدث حرج. يتيح لك تصفية القائمة حسب الأحداث الحرجة.

منع فئة / السماح بفئة

يسمح هذا الزر بمنع / السماح بتنزيل الملفات في الفئة المحددة.

منع موقع الويب / السماح بموقع الويب

يتيح لك هذا الارتباط إمكانية منع / السماح بالوصول إلى موقع الويب المحدد.

عدد التحميلات

عدد الملفات التي تم تحميلها من الإنترنت خلال الفترة المحددة.

مواقع ويب شهيرة

رسم بياني بمواقع الويب الشهيرة حسب عدد تحميلات الملفات.


المراسلة الفورية

في القائمة تقرير المراسلة الفورية، يمكنك عرض معلومات حول جميع الرسائل التي يتم تسليمها وإرسالها أثناء فترة زمنية محددة لحساب محدد. أيضًا، يمكنك عرض سجلات مراسلة أي جهة اتصال ورسم بياني يوضح جهات الاتصال التي تم تبادل معظم الرسائل معها.

الفترة

الفترة الزمنية التي يتم إنشاء تقرير حولها.

يمكنك إنشاء تقارير للفترات التالية:

  • يوم؛
  • أسبوع؛
  • شهر؛
  • سنة؛
  • الفترة الزمنية بأكملها.

يؤدي النقر فوق الزر [image] إلى السماح لك بعرض تقرير للفترات السابقة والتالية.

قائمة المراسلة الفورية

تحتوي على تقرير حول المراسلات الفورية للمستخدم عبر عملاء المراسلة الفورية لفترة زمنية محددة.

هام

هو عمود يعرض رمز خطورة الحدث.

  • حدث معلومات [image] – يتم تعيين مستوى الخطورة هذا للأحداث المتعلقة بتواصل المستخدم مع جهات الاتصال المسموح بها.
  • حدث هام [image] – يتم تعيين هذه الحالة للأحداث إذا قام المستخدم بمراسلة جهات اتصال غير معروفة و/أو في حالة اكتشاف كلمات رئيسية في الرسائل.
  • حدث حرج [image] – يتم تعيين هذه الحالة للأحداث إذا تم منع المراسلة (على سبيل المثال، إذا حاول المستخدم القيام بمراسلة جهة اتصال ممنوعة).

الاتجاه

هو عمود يعرض الرمز الذي يشير إلى اتجاه الرسالة (المستلمة أو المرسلة).

جهة الاتصال

عمود يعرض مرسل الرسالة أو مستلمها. ويمكنك فرز قائمة الرسائل حسب هذا العمود..

المراسلات

عمود يوضح نص الرسالة المرسلة أو المستلمة. ويمكنك فرز قائمة الرسائل حسب هذا العمود..

الوقت

هو عمود يعرض الوقت الذي تم إرسال أو استلام الرسالة فيه. ويمكنك فرز قائمة الرسائل حسب هذا العمود..

النتيجة

عمود يعرض حالة الرسالة (ممنوعة / مسموح بها) اعتمادًا على ما إذا كانت المراسلة مع المرسل / المستقبل قد تم منعها / السماح بها. ويمكنك فرز قائمة الرسائل حسب هذا العمود..

السبب

عمود يعرض سبب منع الرسالة أو السماح بها. ويمكنك فرز قائمة الرسائل حسب هذا العمود..

البيانات الخاصة

عمود يعرض معلومات من قائمة البيانات الخاصة المكتشفة في الرسالة.

استخدام الكلمات

عمود يعرض الكلمات والعبارات من قائمة الكلمات الرئيسية التي تم اكتشافها في الرسالة.

التصفية:

يمكنك تصفية الأحداث في القائمة طبقًا لأهميتها، من خلال النقر على الأزرار التالية:

  • حدث معلومات. يتيح لك فرز القائمة حسب أحداث المعلومات.
  • حدث هام. يتيح لك تصفية القائمة حسب الأحداث الهامة.
  • حدث حرج. يتيح لك تصفية القائمة حسب الأحداث الحرجة.

منع / سماح

يقوم هذا الزر بمنع / السماح بمراسلة المستخدم المحدد. عليك ملاحظة أنه ستتم إضافة جهات اتصال المستخدم تلقائيًا إلى قائمة جهات الاتصال في نافذة تكوين المراسلة.

عرض الرسائل

إذا قمت بالنقر فوق هذا الزر، يتم فتح النافذة المراسلة. من خلال هذه النافذة، يمكنك عرض سجلات مراسلات المستخدم المحددة.

عدد الرسائل

العدد الإجمالي للرسائل التي تم تلقيها خلال الفترة المحددة.

جهات الاتصال الشهيرة

رسم بياني بجهات الاتصال الشهيرة وفقًا لعدد الرسائل المستلمة والمرسلة.


البيانات الشخصية

في القائمة مشاركة تقرير البيانات الخاصة، يمكنك عرض معلومات عن محاولات إرسال بيانات خاصة خلال فترة زمنية محددة لحساب محدد، بالإضافة إلى معلومات عن عدد المحاولات المحظورة لإرسال البيانات الخاصة.

الفترة

الفترة الزمنية التي يتم إنشاء تقرير حولها.

يمكنك إنشاء تقارير للفترات التالية:

  • يوم؛
  • أسبوع؛
  • شهر؛
  • سنة؛
  • الفترة الزمنية بأكملها.

يؤدي النقر فوق الزر [image] إلى السماح لك بعرض تقرير للفترات السابقة والتالية.

قائمة البيانات الخاصة

تحتوي هذه القائمة على إدخالات اليانات الخاصة التي حاول المستخدم إرسالها خلال الفترة المحددة.

هام

هو عمود يعرض رمز خطورة الحدث.

إذا تم الكشف عن بيانات المستخدم الخاصة في رسالة، يتم تعيين الحالة "حرج" لهذا الحدث. سيقوم العمود هام بعد ذلك بعرض الرمز [image].

البيانات الخاصة

عمود يعرض اسم إدخال في قائمة البيانات الشخصية والذي يمجي منعه عند محاولة إرساله. يمكنك فرز البيانات الخاصة حسب هذا العمود.

المرسل إليه

عمود يعرض اسم جهة الاتصال التي قام المستخدم بإرسال رسالة تحتوي على بيانات خاصة إليها. يمكنك فرز البيانات الخاصة حسب هذا العمود.

الوقت

عمود يعرض الوقت الذي تم فيه إرسال الرسالة التي تحتوي على بيانات خاصة يمكنك فرز البيانات الخاصة حسب هذا العمود.

النتيجة

عمود يعرض نتيجة المعالجة التي تم إجراؤها على الرسالة التي تحتوي على بيانات خاصة.

إذا تم الكشف عن بيانات المستخدم الخاصة في رسالة، يتم حظر إرسال الرسالة. سيقوم العمود النتيجة بعد ذلك بعرض القيمة ممنوع.

التصفية:

يمكنك تصفية الأحداث في القائمة طبقًا لأهميتها، من خلال النقر على الأزرار التالية:

  • حدث معلومات. يتيح لك فرز القائمة حسب أحداث المعلومات.
  • حدث هام. يتيح لك تصفية القائمة حسب الأحداث الهامة.
  • حدث حرج. يتيح لك تصفية القائمة حسب الأحداث الحرجة.

عدد الإرسالات الممنوعة

العدد الإجمالي لمحاولات إرسال البيانات الخاصة الممنوعة خلال الفترة المحددة.


استخدام الكمبيوتر

في القائمة تقرير استخدام الكمبيوتر، يمكنك عرض معلومات حول استخدام الكمبيوتر اثناء فترة محددة من الوقت لحساب محدد. كما يمكنك أيضًا عرض رسم بياني يمثل توزيع زمن استخدام الكمبيوتر لفترة زمنية محددة.

الفترة

الفترة الزمنية التي يتم إنشاء تقرير حولها.

يمكنك إنشاء تقارير للفترات التالية:

  • يوم؛
  • أسبوع؛
  • شهر؛
  • سنة؛
  • الفترة الزمنية بأكملها.

يؤدي النقر فوق الزر [image] إلى السماح لك بعرض تقرير للفترات السابقة والتالية.

قائمة استخدام الكمبيوتر

تحتوي على معلومات حول جلسات استخدام الكمبيوتر لفترة محددة.

هام

هو عمود يعرض رمز خطورة الحدث:

  • حدث معلومات [image] – يتم تعيين مستوى الخطورة هذا للأحداث التي تسمح إعدادات مكون المراقبة الأبوية للمستخدم بتشغيلها.
  • حدث حرج [image] – يتم تعيين مستوى الخطورة هذا في حالة منع استخدام الكمبيوتر أو مقاطعته (على سبيل المثال، في حالة انتهاك قيود الوقت المفروضة على استخدام الكمبيوتر).

بدء الجلسة

عمود يعرض زمن بدء جلسة استخدام الكمبيوتر. ويمكنك فرز الأحداث الموجودة في القائمة حسب هذا العمود.

المدة

عمود يعرض مدة استخدام الكمبيوتر من لحظة تشغيله. ويمكنك فرز الأحداث الموجودة في القائمة حسب هذا العمود.

النتيجة

عمود يعرض نتيجة تحليل جلسة استخدام الكمبيوتر. القيم المتاحة:

  • مسموح؛
  • ممنوع؛
  • تم إحباطه.

ويمكنك فرز الأحداث الموجودة في القائمة حسب هذا العمود.

التصفية:

يمكنك تصفية الأحداث في القائمة طبقًا لأهميتها، من خلال النقر على الأزرار التالية:

  • حدث معلومات. يتيح لك فرز القائمة حسب أحداث المعلومات.
  • حدث هام. يتيح لك تصفية القائمة حسب الأحداث الهامة.
  • حدث حرج. يتيح لك تصفية القائمة حسب الأحداث الحرجة.

توزيع وقت استخدام الكمبيوتر

الرسم البياني الخاص بتوزيع وقت استخدام الكمبيوتر لفترة محددة.


استخدام التطبيقات

في القائمة تقرير استخدام التطبيق، يمكنك عرض معلومات حول حالات بدء تشغيل التطبيقات أثناء فترة زمنية محددة لحساب محدد. أيضًا، يمكنك عرض رسم بياني يبين التطبيقات التي تم تشغيلها في معظم الأوقات.

الفترة

الفترة الزمنية التي يتم إنشاء تقرير حولها.

يمكنك إنشاء تقارير للفترات التالية:

  • يوم؛
  • أسبوع؛
  • شهر؛
  • سنة؛
  • الفترة الزمنية بأكملها.

يؤدي النقر فوق الزر [image] إلى السماح لك بعرض تقرير للفترات السابقة والتالية.

تقرير استخدام التطبيق

تحتوي هذه القائمة على التطبيقات التي قام المستخدم بتشغيلها أثناء الفترة المحددة.

هام

هو عمود يعرض رمز خطورة الحدث.

  • حدث معلومات [image] – يتم تعيين هذه الحالة للحدث إذا تم تشغيل التطبيقات المسموح بها بنجاح ثم قيام هذه التطبيقات بإتمام نشاطها.
  • حدث هام [image] – يتم تعيين هذه الحالة للأحداث إذا تم تشغيل تطبيقات غير معروفة.
  • حدث حرج [image] – يتم تعيين هذه الحالة للأحداث إذا تم منع أو إحباط نشاط تطبيق ما (على سبيل المثال، في حالة القيام بمحاولة لتشغيل تطبيق ممنوع، أو في حالة انتهاك القيود الزمنية المفروضة على استخدام التطبيق).

التطبيق

عمود يعرض اسم التطبيق الذي حاول المستخدم تشغيله. ويمكنك فرز قائمة التطبيقات حسب هذا العمود.

إذا قمت بالنقر فوق الرمز "+"، سيتم عرض معلومات تفصيلية حول التطبيق الذي تم بدء تشغيله: اسم ومسار الملف التنفيذي للتطبيق.

المدة

عمود يعرض مدة استخدام التطبيق منذ وقت بدء تشغيله.

النتيجة

عمود يعرض نتيجة معالجة بدء تشغيل التطبيق.

القيم المتاحة:

  • مسموح؛
  • ممنوع؛
  • تم إحباطه.

التصفية:

يمكنك تصفية الأحداث في القائمة طبقًا لأهميتها، من خلال النقر على الأزرار التالية:

  • حدث معلومات. يتيح لك فرز القائمة حسب أحداث المعلومات.
  • حدث هام. يتيح لك تصفية القائمة حسب الأحداث الهامة.
  • حدث حرج. يتيح لك تصفية القائمة حسب الأحداث الحرجة.

منع / سماح

يسمح لك هذا الزر بمنع / السماح ببدء تشغيل التطبيق المحدد.

تكوين

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة التحكم في تشغيل التطبيق. في هذه النافذة، يمكنك تكوين بدء تشغيل التطبيق المحدد.

عدد مرات الانتهاك

عدد مرات انتهاك جدول تشغيل التطبيقات خلال الفترة المحددة.

التطبيقات الشهيرة

رسم بياني بالتطبيقات الشهيرة حسب تكرار استخدامهم.

لا تتوفر هذه الوظيفة في نظام تشغيل Microsoft Windows 8.


استخدام الكلمات

في القائمة تقرير استخدام الكلمات، يمكنك عرض معلومات حول جميع الرسائل المكتشفة التي يتم تسليمها وإرسالها أثناء فترة زمنية محددة لحساب محدد. كما يمكنك أيضًا عرض إجمالي عدد الأحداث المتصلة بالكلمات الرئيسية التي تم الكشف عنها في الرسائل خلال فترة زمنية محددة.

الفترة

الفترة الزمنية التي يتم إنشاء تقرير حولها.

يمكنك إنشاء تقارير للفترات التالية:

  • يوم؛
  • أسبوع؛
  • شهر؛
  • سنة؛
  • الفترة الزمنية بأكملها.

يؤدي النقر فوق الزر [image] إلى السماح لك بعرض تقرير للفترات السابقة والتالية.

تقرير استخدام الكلمات

تحتوي هذه القائمة على الكلمات الرئيسية أو مجموعة الكلمات المكتشفة في رسائل المستخدم خلال الفترة المحددة.

هام

عمود يعرض رمز خطورة الحدث.

هام [image] – يتم تعيين مستوى الخطورة هذا في حالة اكتشاف وجود كلمة رئيسية في مراسلات المستخدم.

الكلمة الرئيسية

عمود يعرض الكلمة الرئيسية أو مجموعة الكلمات التي تم اكتشافها في رسائل المستخدم. ويمكنك فرز الكلمات الرئيسية حسب هذا العمود.

المستلم / المرسل

عمود يعرض مرسل الرسالة أو متلقيها التي تحتوي على كلمات رئيسية. ويمكنك فرز الكلمات الرئيسية حسب هذا العمود.

الوقت

عمود يعرض الوقت الذي تم فيه إرسال الرسالة التي تحتوي على الكلمة الرئيسية أو استلامها. ويمكنك فرز الكلمات الرئيسية حسب هذا العمود.

التصفية:

يمكنك تصفية الأحداث في القائمة طبقًا لأهميتها، من خلال النقر على الأزرار التالية:

  • حدث معلومات. يتيح لك فرز القائمة حسب أحداث المعلومات.
  • حدث هام. يتيح لك تصفية القائمة حسب الأحداث الهامة.
  • حدث حرج. يتيح لك تصفية القائمة حسب الأحداث الحرجة.

العدد الكلي للأحداث

العدد الإجمالي للأحداث المتعلقة بالكلمات الرئيسية التي تم اكتشافها في المراسلة خلال الفترة المحددة.


تنزيلات الملفات

يتيح لك القسم التحكم في تنزيلات الملفات تقييد تنزيلات الملف من الإنترنت.

تمكين التحكم

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل التحكم في تنزيلات الملفات من الإنترنت للحساب المحدد.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، يتم عرض المعلومات عن الملفات المحظورة أو التي تم تنزيلها من الإنترنت في تقرير عمليات تنزيل الملفات للحساب المحدد. يمكنك أيضًا حظر تنزيلات الملفات من الويب أو السماح بذلك وفقًا للفئات التي تنتمي إليها هذه الملفات.

إذا تم مسح خانة الاختيار، لا يتم الاحتفاظ بإحصائيات تنزيل الملفات، ويمكن للمستخدم تنزيل الملفات من الإنترنت دون أي قيود.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

فئات الملف

تحتوي القائمة على فئات الملفات الآتية التي يقوم مكون المراقبة الأبوية بمنع تنزيلها من الإنترنت أو السماح بذلك:

  • الموسيقى؛
  • الفيديو؛
  • تطبيقات؛
  • الأرشيف.

منع / سماح

يؤدي هذا الزر إلى منع/السماح بتنزيل الملفات من الإنترنت إذا كانت تنتمي إلى الفئة المحددة.

يتيح التطبيق تنزيل الملفات من جميع الفئات افتراضيًا.


نافذة حذف المهمة

حذف ملفات النسخ الاحتياطي التي تم إنشاؤها بواسطة هذه المهمة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل الميزة التي تقوم بإزالة النُسخ الاحتياطية التي تم إنشاؤها أثناء مهمة النسخ الاحتياطي.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، يقوم Kaspersky PURE بحذف نسخ ملفات النسخ الاحتياطي التي تم إنشاؤها أثناء مهمة النسخ الاحتياطي.

إذا تم مسح خانة الاختيار، يقوم Kaspersky PURE بحفظ نسخ ملفات النسخ الاحتياطي التي تم إنشاؤها أثناء مهمة النسخ الاحتياطي.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.


نافذة التقارير

الفترة

الفترة الزمنية التي يتم إنشاء تقرير حولها.

يمكنك إنشاء تقارير للفترات التالية:

  • يوم؛
  • أسبوع؛
  • شهر؛
  • سنة؛
  • الفترة الزمنية بأكملها.

يؤدي النقر فوق الزر [image] إلى السماح لك بعرض تقرير للفترات السابقة والتالية.

عرض

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح قائمة تسمح لك بتحديد طريقة لتجميع الأحداث على القائمة.

شريط البحث

البحث السريع عن السجلات الموجودة في قائمة الأحداث باستخدام كلمة رئيسية.

قائمة الأحداث

تحتوي على معلومات حول النسخ الاحتياطي للبيانات وعمليات الاستعادة. المعلومات المعروضة لكل حدث تتضمن وقت ونوع الحدث، وسبب العملية والمسار إلى الكائن الذي تم تنفيذ العملية عليه. يتم تجميع العمليات التي تم تنفيذها أثناء مهمة نسخ احتياطي أو استعادة واحدة في مجموعة بالقائمة.

في القسم الموجود في الجزء السفلي من النافذة ضمن قائمة الأحداث، يمكنك عرض معلومات حول الحدث المحدد في قائمة الأحداث أو مجموعة الأحداث. إذا لم يتم تحديد أي من الأحداث، فلا يعرض القسم أي معلومات على الإطلاق.


نافذة اتصال المخزن

نوع محرك الأقراص

نوع المحرك الذي تم إنشاء مخزن النسخ الاحتياطي عليه.

فيما يلي أنواع محركات الأقراص:

  • محرك أقراص محلي. محرك منطقي للكمبيوتر.

    تتوفر قائمة بالمحركات المحلية لهذه القيمة. يظهر إجمالي المساحة ومعلومات المساحة المستخدمة لكل محرك.

  • محرك أقراص قابل للإزالة. محرك قابل للإزالة متصل بالكمبيوتر (مثل بطاقة ذاكرة أو قرص مضغوط).

    تتوفر قائمة بالمحركات القابلة للإزالة لهذه القيمة. يظهر إجمالي المساحة ومعلومات المساحة المستخدمة لكل محرك.

  • محرك الشبكة. مجلد موجود على الشبكة المحلية.

    تتاح الإعدادات التالية لهذه القيمة:

    • المسار. مسار إلى مجلد شبكة.
    • اسم المستخدم. اسم الحساب الخاص بالوصول إلى مجلد الشبكة.
    • كلمة المرور. كلمة مرور الوصول إلى مجلد الشبكة.
  • خادم FTP. الخادم الذي يضمن تبادل الملف من خلال بروتوكول FTP.

    تتاح الإعدادات التالية لهذه القيمة:

    • الخادم. عنوان خادم FTP.
    • المنفذ. عدد المنافذ المستخدمة من قبل خادم FTP.
    • المجلد. مسار إلى مجلد على خادم FTP.
    • اسم المستخدم. اسم حساب الوصول إلى خادم FTP.
    • كلمة المرور. كلمة مرور للوصول إلى خادم FTP.
    • الوضع. وضع تشغيل خادم FTP. يمكن تطبيق أوضاع التشغيل التالية:
      • سلبي – وضع تشغيل يتم من خلاله قيام خادم FTP باستلام طلب للاتصال لنقل البيانات من العميل؛
      • نشط – وضع تشغيل يتم من خلاله قيام خادم FTP بإرسال طلب للاتصال لنقل البيانات إلى العميل؛

يتم تعيين القيمة الافتراضية إلى محرك محلي.


تشفير البيانات

إنشاء حاوية

الزر، الذي يفتح نافذة إنشاء حاوية مشفرة. يمكنك تكوين إعدادات الحاوية الجديدة في هذه النافذة.

الاتصال بالحاوية

يؤدي النقر على هذا الرابط إلى فتح نافذة قياسية يمكنك منها تحديد موقع الحاوية ذات الصلة.

قائمة الحاويات

تضم الحاويات المتصلة والجاهزة للاستخدام. يتم عرض تفاصيل موجزة عن الحاوية والعمليات المتاحة لكل حاوية.

تتضمن القائمة حاوية غير محمية بكلمة مرور افتراضيًا.

حدد كلمة مرور وافتح الحاوية

زر يفتح نافذة إعدادات الحاوية. في هذه النافذة يمكنك تعيين كلمة مرور للوصول إلى محتويات الحاوية وتحديد حرف محرك الأقراص الظاهري للحاوية.

بعد تعيين كلمة المرور، يتم فتح الحاوية تلقائيًا في Microsoft® Windows® Explorer.

يتم عرض هذا الزر للحاوية المدرجة في قائمة الحاويات افتراضيًا بعد تثبيت التطبيق.

يؤدي النقر على هذا الزر سهم لأسفل إلى فتح قائمة يمكنك منها تحديد عملية الحذف. يؤدي تحديد عنصر القائمة هذا إلى فتح نافذة حذف حاوية ، حيث يجب تأكيد حذف الحاوية عن طريق إدخال كلمة المرور.

فتح حاوية

زر يفتح الحاوية في Microsoft® Windows® Explorer.

يتم عرض هذا الزر عند عدم تشفير محتويات الجاوية.

تشفير البيانات

زر يحظر الوصول إلى محتويات الحاوية. ستتعين كتابة كلمة مرور الآن للوصول لمحتويات الحاوية.

يتم عرض هذا الزر عند عدم تشفير محتويات الجاوية.

فك تشفير البيانات

الزر الذي يفتح نافذة إدخال كلمة المرور.. تتوفر محتويات الحاوية عند إدخال كلمة المرور بنجاح.

يتم عرض هذا الزر عند تشفير محتويات الحاوية.

تكوين

زر يفتح نافذة إعدادات الحاوية. في هذه النافذة يمكنك إعادة تسمية الحاوية أو تغيير كلمة مرور وصول الحاويات بالإضافة إلى إنشاء اختصار سطح المكتب للوصول السريع إلى الحاوية.

يتم عرض هذا الزر عند تشفير محتويات الحاوية.

يؤدي النقر على الزر سهم لأسفل إلى فتح قائمة يمكنك منها تحديد عملية إضافية، حذف. يؤدي تحديد عنصر القائمة هذا إلى فتح نافذة <Container name> حيث يجب تأكيد حذف الحاوية عن طريق إدخال كلمة المرور.


نافذة كتابة كلمة المرور

كلمة المرور

كلمة المرور اللازمة للوصول إلى محتويات الحاوية.

حرف محرك الأقراص الظاهري

يمثل حرف محرك الأقراص الظاهري حاوية متصلة.

إنشاء اختصار على سطح المكتب

يؤدي النقر على هذا الرابط إلى إنشاء اختصار سطح المكتب تلقائيًا لسرعة الوصول للحاوية.


نافذة إعدادات الحاوية

كلمة المرور

كلمة المرور اللازمة للوصول إلى محتويات الحاوية.


إعدادات الحاوية

الاسم

يمكنك في هذا الحقل كتابة اسم الحاوية أو تغييره.

تشفير الحاوية عند الاتصال بمحرك الأقراص

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل الاتصال التلقائي لحاوية مخزنة على محرك أقراص قابل للنقل عند توصيلها بالكمبيوتر.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

وتكون خانة الاختيار هذه متوفرة عندما يتم تخزين ملف الحاوية على محرك أقراص قابل للنقل.

تغيير كلمة المرور

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح النافذة تغيير كلمة المرور، حيث يمكنك تغيير كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى محتويات الحاوية.

إنشاء اختصار على سطح المكتب

يؤدي النقر على هذا الرابط إلى إنشاء اختصار سطح المكتب تلقائيًا لسرعة الوصول للحاوية.


حذف الحاوية

كلمة المرور

كلمة المرور اللازمة للوصول إلى محتويات الحاوية.


إعدادت حساب المستخدم

يتيح القسم إعدادات حساب المستخدم تمكين / تعطيل المراقبة الأبوية الخاصة بالحساب الذي تم تحديده وتكوين إعدادات العرض الخاصة به في واجهة المراقبة الأبوية.

تمكين التحكم بالنسبة للمستخدم

يعمل هذا الزر على تمكين / تعطيل المراقبة الأبوية للحساب المحدد.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، يتم تمكين التحكم الرئيسي للحساب المحدد للمستخدم حسب إعدادات التحكم الرئيسي.

إذا تم مسح خانة الاختيار، فلن يتم تمكين التحكم الرئيسي للحساب المحدد للمستخدم لإعدادات التحكم الرئيسي.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

الاسم المستعار

يستخدم اسم الحساب في قائمة الحسابات وفي التقارير.

الصورة

قائمة صور حسابات المستخدمين. الصورة التي يتم تحديدها تظهر بجوار اسم الحساب في قائمة المستخدم وتقاريره.

يمكنك من خلال القسم إدارة الإعدادات حفظ أو تحميل إعدادات المراقبة الأبوية إلى ملف.

حفظ

يؤدي النقر على هذا الزر إلى حفظ إعدادات الرقابة الأسرية الخاصة بالحساب الذي تم تحديده إلى ملف ما.

تحميل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة تحميل إعدادات المراقبة الأبوية، حيث يمكنك تحميل إعدادات المراقبة الأبوية للحساب من المصادر التالية:

  • ملف تكوين؛
  • ملف تعريف مستخدم موجود؛
  • قالب قياسي (على سبيل المثال، طفل أو مراهق).


قسم استعادة البيانات

توصيل مخزن نسخ احتياطي مختلف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة مخزن الاتصال، حيث يمكنك الاتصال بمخزن نسخ احتياطي تم إنشاؤه مسبقًا.

قائمة المخازن

سرد مخازن النسخ الاحتياطي التي تم إنشاؤها. تشمل المعلومات المعروضة لكل مخزن إجمالي مساحة التخزين وحجم مساحة التخزين المستخدمة، وموقع المخزن، والمهام التي تقوم باستخدام هذا المخزن، والعمليات المتاحة.

تشتمل هذه القائمة بشكل افتراضي على مخزن قياسي في محرك الأقراص C:\.

استعادة البيانات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة استعادة البيانات من المخزن. في هذه النافذة، يمكنك اختيار البيانات التي سيتم استعادتها.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء تشغيل معالج إنشاء مخزن نسخ احتياطي، والذي يسمح لك بتحرير إعدادات المخزن التي تم تكوينها مسبقًا.

مسح

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة مسح المخزن، حيث يمكنك إزالة النُسخ الاحتياطية من مخزن النسخ الاحتياطي.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء تشغيل معالج إزالة المخزن.


التحكم في الشبكة المنزلية_قسم المعلومات

اسم الكمبيوتر

اسم الكمبيوتر في الشبكة المنزلية.

التطبيق

اسم تطبيق Kaspersky Lab المثبت على الكمبيوتر المحدد، والذي يمكن التحكم فيه عن بُعد.

إن قسم مكونات الحماية يوضح عملية تشغيل مكونات الحماية (مثل مكون مكافحة فيروسات الملفات أو جدار الحماية) وخيارات إدارة مكونات الحماية المتاحة.

القائمة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة مكونات الحماية. يمكنك في هذه النافذة عرض قائمة بالمكونات، وتمكين أو تعطيل مكونات الحماية وتكوين مكون حماية بعينه.

يعرض القسم المشاكل معلومات حول المشاكل المتعلقة بالحماية والتهديدات التي تمثل خطرًا على أمان جهاز الكمبيوتر.

القائمة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة مشاكل الأمان التي تحتوي على معلومات تفصيلية حول حالة الكمبيوتر وطرق معالجة المشاكل والتهديدات المكتشفة.

يعرض قسم الترخيص حالة الترخيص التي تسمح لك باستخدام Kaspersky PURE على الكمبيوتر الخاص بك.

إدارة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة الترخيص، حيث يمكنك إدارة تراخيص Kaspersky PURE التي تم تثبيتها على جهاز الكمبيوتر.


قسم المراقبة الأبوية

توضح هذه النافذة قائمة تضم مستخدمي الكمبيوتر. يمكنك عرض تفاصيل المستخدم التالية:

  • صورة حساب المستخدم المكوننة في إعدادات المراقبة الأبوية؛
  • اسم المستخدم المستعار.

تحديد مستوى التحكم

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة يمكنك من خلالها تحديد مستوى المراقبة الأبوية للمستخدم.

يتم عرض الزر عندما يتم تعطيل المراقبة الأبوية.

تجميع البيانات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح قائمة تحتوي على العناصر التالية:

  • تعطيل التحكم. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى تعطيل المراقبة الأبوية للمستخدم.
  • تحديد مستوى التحكم. يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة يمكنك من خلالها تحديد مستوى المراقبة الأبوية للمستخدم.

يظهر هذا الزر عندما يعمل المكون المراقبة الأبوية في وضع تجميع البيانات.

ملف تعريف الطفل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح قائمة تحتوي على العناصر التالية:

  • تعطيل التحكم. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى تعطيل المراقبة الأبوية للمستخدم.
  • تحديد مستوى التحكم. يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة يمكنك من خلالها تحديد مستوى المراقبة الأبوية للمستخدم.

يظهر هذا الزر عندما يتم تحديد قالب مراقبة الطفل للمستخدم.

ملف تعريف المراهقين

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح قائمة تحتوي على العناصر التالية:

  • تعطيل التحكم. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى تعطيل المراقبة الأبوية للمستخدم.
  • تحديد مستوى التحكم. يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة يمكنك من خلالها تحديد مستوى المراقبة الأبوية للمستخدم.

يظهر هذا الزر عندما يتم تحديد قالب مراقبة المراهق للمستخدم.

الإعدادات والتقارير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة يمكنك منها تكوين قيود المراقبة الأبوية المخصصة وعرض التقارير التي توثق نشاط المستخدم على الكمبيوتر وعلى الإنترنت.


قسم الفحص

قسم الفحص الكامل معد لتشغيل وإيقاف تشغيل الفحص الكامل.

الزر بدء الفحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء فحص كامل لجهاز الكمبيوتر. سيتم فحص الكائنات التالية افتراضيًا: ذاكرة النظام، والبرامج التي يتم تحميلها عند بدء التشغيل، والنسخة الاحتياطية للنظام، وقواعد بيانات البريد الإلكتروني، والأقراص الثابتة، ووسائط التخزين القابلة للإزالة، وأقراص شبكة الاتصال.

أثناء تقدم الفحص، سيعرض قسم فحص كامل المعلومات التالية:

  • نسبة إكمال الفحص الكامل؛
  • الوقت المتبقي حتى إكمال الفحص؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها.

الزر إيقاف الفحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إيقاف مهمة الفحص الكامل الجاري تشغيلها.

بعد إتمام الفحص الكامل، سيعرض قسم فحص كامل المعلومات التالية:

  • الوقت المنقضي منذ إيقاف الفحص الكامل أو إكماله؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها.

قسم فحص المناطق الحرجة معد لتشغيل وإيقاف تشغيل فحص المناطق الحرجة.

الزر بدء الفحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء فحص ذاكرة النظام، وكائنات بدء التشغيل، وقطاعات التمهيد.

أثناء تقدم الفحص، سيعرض قسم فحص المناطق الحرجة المعلومات التالية:

  • نسبة إكمال فحص المناطق الحرجة؛
  • الوقت المتبقي حتى إكمال الفحص؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها.

الزر إيقاف الفحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إيقاف فحص المناطق الحرجة الجاري تشغيلها.

بعد إيقاف فحص المناطق الحرجة، سيعرض قسم فحص المناطق الحرجة المعلومات التالية:

  • الوقت المنقضي منذ إيقاف فحص المناطق الحرجة أو إكماله؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها.

قسم فحص قابلية الاختراق معد لتشغيل وإيقاف تشغيل فحص قابلية الاختراق.

الزر بدء الفحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء فحص الثغرات الأمنية.

أثناء تقدم فحص قابلية الاختراق، سيعرض قسم فحص قابلية الاختراق المعلومات التالية:

  • نسبة إكمال فحص الثغرات الأمنية؛
  • الوقت المتبقي حتى إكمال فحص الثغرات الأمنية؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها.

الزر إيقاف الفحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إيقاف مهمة فحص الثغرات الأمنية الجاري تشغيلها.

بعد إيقاف فحص قابلية الاختراق، سيعرض قسم فحص قابلية الاختراق المعلومات التالية:

  • الوقت المنقضي منذ إيقاف فحص الثغرات الأمنية أو إكماله؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها.


قسم التحديث

مكتمل: <وقت آخر تحديث>، تقرير

يؤدي النقر فوق ارتباط تقرير إلى فتح نافذة تقرير تفصيلي، حيث يمكنك عرض معلومات حول تحديثات قاعدة البيانات المكتملة.

التوقيعات: <عدد التوقيعات>

يحدد هذا السطر عدد التوقيعات أو أجزاء البرامج الضارة مما يعمل على التمكن من اكتشافها.

وضع التشغيل: <اسم وضع التشغيل>، تحرير

يؤدي النقر فوق الارتباط تحرير إلى فتح قائمة يمكنك منها تحديد وضع تشغيل مهمة التحديث وتكوينها.

تحديث

الزر الذي يبدأ تحديث قواعد البيانات ووحدات التطبيق النمطية.

ولن يكون هذا الزر متاحًا إذا وجد تراجع إلى قواعد بيانات سابقة قيد التقدم، فمثلاً لو كانت قواعد بيانات التطبيق يجري تراجعها إلى حالة سابقة كانت موجودة عليها قبل إجراء آخر تحديث.

يؤدي النقر فوق الزر سهم لأسفل إلى فتح قائمة بها مجموعة من العمليات الإضافية:

  • التراجع إلى قواعد البيانات السابقة. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى بدء التراجع إلى إصدار قواعد البيانات السابق. يصبح هذا العنصر متاحًا بعد التحديث الأول.
  • إعدادات. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح النافذة تحديث، حيث يمكنك تحديد وضع التشغيل ومصدر التحديث.

إلغاء

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إلغاء أي تحديثات، مما يترك قواعد البيانات والوحدات النمطية للتطبيق في حالتهم السابقة.

مراجعة نشاط الفيروس

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة مستعرض الويب مع وجود صفحة تعرض نظرة عامة حول نشاط الفيروس.

في القسم مصدر التحديث، يمكنك تعيين كمبيوتر محدد كمصدر للتحديثات أو إيقاف استخدامه كمصدر للتحديث.

جعل هذا الكمبيوتر مصدرًا للتحديث

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى تعيين الكمبيوتر المحدد كمصدر للتحديث. يتم تنزيل تحديثات Kaspersky PURE إلى هذا الكمبيوتر ثم نسخها إلى أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة المنزلية.

يتوفر هذا الزر إذا لم يتم تحديد الكمبيوتر كمصدر للتحديث.

لا تستخدم هذا الكمبيوتر كمصدر تحديث

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إلغاء تعيين الكمبيوتر المحدد كمصدر للتحديث. يؤدي القيام بذلك إلى قيام كافة أجهزة الكمبيوتر المتبقية في الشبكة المنزلية بتنزيل تحديثات Kaspersky PURE من خادم تحديث Kaspersky Lab.

يتوفر هذا الزر إذا تم تحديد الكمبيوتر كمصدر للتحديث.


قسم النسخ الاحتياطي

قائمة بمهام النسخ الاحتياطي

تحتوي على مهام النسخ الاحتياطي الموجودة. يتم عرض معلومات مساحة تخزين النسخ الاحتياطي المستعملة في كل مهمة بالإضافة إلى وضع التشغيل والعمليات المتاحة.

تكون هذه القائمة فارغة بشكل افتراضي.

بدء

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء إنشاء نسخ احتياطية من الملفات المحددة في إعدادات مهمة النسخ الاحتياطي، في مخزن النسخ الاحتياطي المحدد للمهمة الخاصة.

يتوفر هذا الزر إذا لم تكن مهمة النسخ الاحتياطي قيد التشغيل.

إيقاف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إيقاف مهمة النسخ الاحتياطي الجاري تشغيلها.

يتوفر هذا الزر إذا كانت مهمة النسخ الاحتياطي قيد التشغيل.

<اسم المخزن>

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح تكوين المخزن <اسم المخزن>، حيث يمكنك تقييد عدد إصدارات الملفات والمدة الزمنية لتخزين إصدارات الملفات، وتغيير اسم المخزن.

<وضع التشغيل>

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح معالج إنشاء مهمة النسخ الاحتياطي، والتي تتيح لك تحرير جدول تشغيل مهمة خاصة.


البداية

التالي

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE ببدء تشغيل معالج إمسح البيانات غير المستخدمة.

خطوات المعالج

الخطوة 2. البحث عن بيانات غير مستخدمة

الخطوة 3. أداة مسح البيانات غير المُستخدمة

الخطوة 4. تم إصلاح المشكلات بنجاح


الخطوة 2. البحث عن بيانات غير مستخدمة

تعرض هذه النافذة تقدم عملية البحث عن الملفات غير المستخدمة على الكمبيوتر لديك (مثل ملفات السجل والمحفوظات، والملفات المؤقتة، ومحتويات سلة المحذوفات). وقد يستغرق الفحص بعض الوقت.

خطوات المعالج

البداية

الخطوة 3. أداة مسح البيانات غير المُستخدمة

الخطوة 4. تم إصلاح المشكلات بنجاح


الخطوة 3. أداة مسح البيانات غير المُستخدمة

تقرير نشاط المعالج

تحتوي القائمة على ثلاثة مجموعات من العمليات المطلوبة لتنظيف آثار النشاط:

  • الإجراءات المستحسنة بشدة وهي الإجراءات التي تساعد على التخلص من المشكلات التي تمثل تهديدًا خطيرًا بالنسبة لأمان النظام.
  • الإجراءات المستحسنة وهي الإجراءات التي تساعد على حذف الملفات التي تشكل تهديدًا محتملاً.
  • الإجراءات الإضافية وهي الإجراءات التي تم تصميمها لحذف البيانات الحالية غير المؤذية والتي قد تشكل تهديدًا أمنيًا لجهاز الكمبيوتر في المستقبل.

بكل افتراضي، يقوم Kaspersky PURE بتنفيذ جميع الإجراءات الموصى بها والمستحسنة بشدة.

في حالة تحديد خانة الاختيار الموجودة في صف الإجراء، سيقوم Kaspersky PURE بتنفيذ هذا الإجراء.

في حالة مسح خانة الاختيار الموجودة في صف الإجراء، لن يقوم Kaspersky PURE بتنفيذ هذا الإجراء.

إذا حددت التراجع عن التغييرات في الخطوة الأولى من المعالج، فإن القائمة ستعرض التغييرات السابقة التي يمكنك التراجع عنها.

خطوات المعالج

البداية

الخطوة 2. البحث عن بيانات غير مستخدمة

الخطوة 4. تم إصلاح المشكلات بنجاح


الخطوة 4. تم إصلاح المشكلات بنجاح

مكتمل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إنهاء عمل منظف البيانات غير المستخدمة.

خطوات المعالج

البداية

الخطوة 2. البحث عن بيانات غير مستخدمة

الخطوة 3. أداة مسح البيانات غير المُستخدمة


النافذة آلة التخلص من الملفات

الملف أو المجلد المطلوب حذفه

يحتوي حقل الإدخال على المسار إلى الملف أو المجلد الذي سيتم حذفه بشكل نهائي. يمكنك كتابة المسار يدويًا أو تحديده عن طريق النقر فوق زر استعراض. لتجنب أي حذف غير مقصود للملفات الهامة، يمكنك تحديد ملف أو مجلد واحد فقط للحذف.

استعراض

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تحديد ملف أو مجلد. يمكنك من خلال هذه النافذة تحديد الملف أو المجلد المطلوب حذفه بشكل نهائي.

طريقة حذف البيانات

يحتوي على طرق للحذف الدائم للبيانات.

القيم المتاحة:

  • الحذف السريع. تتكون عملية الحذف من دورتين من الكتابة فوق البيانات: كتابة الأصفار والأرقام العشوائية الزائفة. والميزة الأساسية لهذه الخوارزمية هي سرعة الأداء. يمنع الحذف السريع استعادة البيانات باستخدام أدوات الاستعادة القياسية.
  • المعيار الحكومي GOST P 50739-95، الاتحاد الروسي. تقوم هذه الخوارزمية بدورة كتابة فوقية واحدة باستخدام أعداد عشوائية زائفة وتحمي البيانات من أن يتم استردادها باستخدام الأدوات المعروفة. وتتوافق هذه الخوارزمية مع الحماية من الفئة 2 (من إجمالي 6)، وذلك طبقًا لتصنيف اللجنة الفنية الحكومية الروسية.
  • المعيار VSITR، ألمانيا. يتم أداء سبع دورات كتابة فوقية. وتعتبر هذه الخوارزمية موثوقًا بها إلا أنها تتطلب الكثير من الوقت لتنفيذها.
  • خوارزمية Bruce Schneier. تتكون هذه العملية من سبع دورات كتابة فوقية. وتختلف هذه الطريقة عن معيار VSITR الألماني بتسلسل الكتابة الفوقية الخاص بها. وتعتبر هذه الطريقة المحسنة لحذف البيانات من أكثر الطرق اعتمادية.
  • المعيار NAVSO P-5239-26 (MFM)، الولايات المتحدة الأمريكية والمعيار NAVSO P-5239-26 (RLL)، الولايات المتحدة الأمريكية. يتم استخدام ثلاث دورات كتابة فوقية. تختلف المعايير من معيار لآخر في تسلسل قيامها بكتابة المعلومات كتابة فوقية.
  • المعيار DoD 5250.22-M، الولايات المتحدة الأمريكية. تقوم هذه الخوارزمية بثلاث دورات لإعادة الكتابة. يتم استخدام هذا القياس بواسطة وزارة الدفاع الأمريكي.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تطلب منك تأكيد الحذف الدائم للبيانات. بعد التأكيد، يتم حذف الملف أو المجلد باستخدام طريقة التخلص من البيانات المختارة.


الحماية بكلمة مرور

كلمة المرور

كلمة مرور المسؤول الخاصة بحماية التحكم في الشبكة المنزلية.

تأكيد كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور المكتوبة في حقل كلمة المرور.

حفظ كلمة المرور للجلسة الحالية

في حالة تحديد خانة الاختيار هذه، يتذكر Kaspersky PURE كلمة المرور ولا يطالبك مرة أخرى بتوفيرها أثناء جلسة العمل.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

متابعة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة التحكم في الشبكة المنزلية. يستخدم Kaspersky PURE كلمة مرور المسؤول التي تم إدخالها لحماية إعدادات التحكم في الشبكة المنزلية.

إعدادات كلمة مرور المسئول

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة إعدادات في قسم إعدادات حماية كلمة مرور المسؤول. في قسم إعدادات حماية كلمة مرور المسؤول، يمكنك تعيين وظائف Kaspersky PURE التي تريد تقييد الوصول إليها باستخدام كلمة مرور المسؤول.

لا يمكن استعادة كلمة مرور منسية. إذا نسيت كلمة المرور، فاتصل بالدعم الفني لاستعادة الوصول إلى إعدادات Kaspersky PURE.


قائمة أجهزة الكمبيوتر

كلمة مرور المسؤول

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة إعدادات في قسم إعدادات حماية كلمة مرور المسؤول. في قسم إعدادات حماية كلمة مرور المسؤول، يمكنك تعيين وظائف Kaspersky PURE التي تريد تقييد الوصول إليها باستخدام كلمة مرور المسؤول.

معلومات

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح ملفات تعليمات Kaspersky PURE التي تصف وظائف التحكم في الشبكة المنزلية.

فحص للبحث عن الفيروسات

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة تشغيل جماعي للفحص. يمكنك استخدام هذه النافذة لتشغيل فحص للبحث عن فيروسات على عدة أجهزة كمبيوتر متصلة بالشبكة في نفس الوقت.

تحديث قواعد البيانات

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة تشغيل جماعي للتحديث. يمكنك استخدام هذه النافذة لتشغيل تحديث واحد لقواعد البيانات في آن واحد على عدة أجهزة كمبيوتر متصلة بنفس الشبكة.

قائمة أجهزة الكمبيوتر

تحتوي على أسماء وحالات أجهزة الكمبيوتر التي تم اكتشافها على الشبكة. فيما يلي حالات الكمبيوتر المحتملة:

  • خاضع للتحكم. يتم تثبيت Kaspersky PURE على الكمبيوتر، وتكون كلمة مرور المسؤول مطابقة لكلمة المرور التي تم تعيينها على هذا الكمبيوتر. إدارة Kaspersky PURE عن بُعد متوفرة.
  • برنامج Kaspersky PURE غير مثبت. لم يتم العثور على برنامج Kaspersky PURE على جهاز الكمبيوتر.
  • تم حظر الإدارة عن بُعد. تم تعطيل خيار إدارة خدمات برنامج Kaspersky PURE عن بعد على جهاز الكمبيوتر.

إضافة كمبيوتر يدويًا

بالنقر على الزر يفتح النافذة كمبيوتر جديد. يمكنك استخدامه لإدخال عنوان IP أو اسم الكمبيوتر الذي تريد إضافته إلى القائمة.

حذف من القائمة

يقوم هذا الزر بإزالة الكمبيوتر المحدد من القائمة.

مسح القائمة

يقوم هذا الزر بإزالة كل أجهزة الكمبيوتر المحددة من القائمة.

البحث عن أجهزة الكمبيوتر

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء بحث عن أجهزة الكمبيوتر في الشبكة.

تكوين تحديث مجموعة

بالنقر على الزر، تفتح النافذة تكوين تحديث مجموعة. يمكنك استخدام هذا الزر لتحديد طريقة تحديث قواعد البيانات على أجهزة كمبيوتر الشبكة.

إخفاء أجهزة الكمبيوتر غير الخاضعة للتحكم

تقوم خانة الاختيار هذه بإخفاء/عرض أجهزة كمبيوتر الشبكة التي لا يتوفر لها تحكم عن بُعد في Kaspersky PURE.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.


تكوين تحديث مجموعة

حدد جهاز كمبيوتر واحدًا كمصدر تحديث لأجهزة الكمبيوتر الأخرى (مستحسن)

طريقة للتحديث حيث يتم تنزيل التحديثات إلى أحد أجهزة كمبيوتر الشبكة المنزلية ثم نسخه إلى أجهزة الكمبيوتر الأخرى.

ويتم تحديد وضع التحديث هذا بصورة افتراضية.

مصدر التحديث

يمكنك تحديد كمبيوتر من القائمة المنسدلة ليكون مصدرًا للتحديث لأجهزة الكمبيوتر الأخرى الموجودة على الشبكة.

تتوفر القائمة في حالة تحديد الخيار تحديد كمبيوتر واحد كمصدر للتحديث لأجهزة الكمبيوتر الأخرى (مستحسن).

اسمح لكل جهاز كمبيوتر على شبكتي بتحديث قاعدة بياناته من الإنترنت

طريقة للتحديث حيث يتم تنزيل التحديثات من خادم تحديث Kaspersky Lab لكل كمبيوتر بشكل منفصل.


تشغيل جماعي للفحص

تشغيل الفحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء تشغيل مهمة الفحص على أجهزة الكمبيوتر المحددة.

لا يتوفر الزر في حالة وجود مهمة فحص أخرى قيد التقدم.

إيقاف الفحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إيقاف مهمة فحص الجاري تشغيلها.

لا يتوفر هذا الزر في حالة عدم وجود مهمة فحص قيد التقدم.

قائمة أجهزة الكمبيوتر

تحتوي على أسماء وحالات الفحص لأجهزة الكمبيوتر التي تم اكتشافها على الشبكة.

إذا تم تحديد خانة الاختيار التي بجانب اسم الكمبيوتر، فإن Kaspersky PURE يفحص هذا الكمبيوتر بحثاً عن فيروسات.

أما إذا تم مسح خانة الاختيار التي بجانب اسم الكمبيوتر، فإن Kaspersky PURE يستثني هذا الكمبيوتر من الفحص.

بشكل افتراضي، يقوم Kaspersky PURE بفحص الفيروسات على جميع أجهزة الكمبيوتر التي يتم اكتشافها على الشبكة.

تقرير

يؤدي النقر فوق الارتباط إلى فتح نافذة تقرير تفصيلي، حيث يمكنك عرض معلومات حول مهام الفحص المكتملة.


تشغيل جماعي للتحديث

تشغيل التحديث

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء تشغيل التحديث على أجهزة الكمبيوتر المحددة.

لا يتوفر هذا الزر في حالة وجود مهمة تحديث أخرى قيد التشغيل.

إيقاف التحديث

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إيقاف مهمة التحديث الجاري تشغيلها.

لا يتوفر هذا الزر في حالة عدم وجود مهمة تحديث أخرى قيد التشغيل.

قائمة أجهزة الكمبيوتر

تحتوي على أسماء وحالات أجهزة الكمبيوتر التي تم اكتشافها على الشبكة.

إذا تم تحديد خانة الاختيار التي بجانب اسم الكمبيوتر، فإن Kaspersky PURE يقوم بتحديث قواعد البيانات على هذا الكمبيوتر.

أما إذا تم مسح خانة الاختيار التي بجانب اسم الكمبيوتر، فإن Kaspersky PURE لا يقوم بتحديث قواعد البيانات على هذا الكمبيوتر.

بشكل افتراضي، يقوم Kaspersky PURE بتحديث قواعد البيانات على جميع أجهزة الكمبيوتر التي يتم اكتشافها على الشبكة.

تقرير

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة تقرير تفصيلي، حيث يمكنك عرض معلومات حول تحديثات قاواعد البيانات المكتملة.


تحميل إعدادات الرقابة الأسرية

يتيح القسم مصدر الإعدادات تحديد مصدر إعدادات الرقابة الأبوية الذي يجب تطبيقه على الحساب المحدد.

ملف التكوين

يتم استخدام ملف التكوين الذي يحتوي على إعدادات المراقبة الأبوية المحفوظة مسبقا كمصدر إعدادات.

المستخدم الآخر

يتم تحميل إعدادات مخصصة للمراقبة الأبوية للمستخدم المحدد وتطبيقها.

قالب

يتم استخدام مجموعة معرفة مسبقا من الإعدادات كمصدر إعدادات، مع وضع عمر المستخدم في الاعتبار.

القيم المتاحة:

  • الطفل.
  • المراهق.


نافذة إعدادات اتصال التخزين

كلمة المرور

كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى البيانات الموجودة في مخزن النسخ الاحتياطي.


نافذة مشكلات أمان الشبكة

قائمة مشاكل الأمان

تحتوي هذه القائمة على المشاكل التي تؤثر على حماية الكمبيوتر، مع أوصافها وطرق حلها.


الإخطارات

قائمة الإخطارات

تحتوي على الأحداث التي سيخطر Kaspersky PURE المستخدم بشأنها.

الحدث

العمود الذي يتم فيه تحديد نوع الحدث. الأحداث مرتبة حسب مستوى الخطورة.

تمت مواجهة خاصية من خصائص الحدث أثناء تشغيل تطبيق Kaspersky Lab. هناك أربعة مستويات من الخطورة:

  • حدث حرج.
  • خطأ.
  • تحذير.
  • معلومات.

قد توجد أحداث بنفس النوع من مستويات الخطورة المختلفة تبعًا للموقف الذي وقع فيه الحدث.

يقوم برنامج Kaspersky PURE أثناء عمله بإرسال إخطارات من الأنواع التالية:

  • إخطارات حرجة. إخطارات بالأحداث الحرجة، والتي تشير إلى مشاكل في عمل برنامج Kaspersky PURE أو مواطن اختراق (ثغرات أمنية) في حماية الكمبيوتر (على سبيل المثال، قواعد بيانات التطبيق تالفة أو مفتاح الترخيص انتهت صلاحيته).
  • فشل وظيفي. إخطارات الأحداث التي تجعل التطبيق يتعذر تشغيله (على سبيل المثال، عدم توفر أي ترخيص سارية صلاحيته أو قواعد بيانات مكافحة فيروسات سارية).
  • إخطارات هامة. إخطارات حول أحداث ينبغي الاهتمام بها والنظر في حلها دون فشل، نظرًا لكونها تعكس مواقف هامة في تشغيل برنامج Kaspersky PURE (على سبيل المثال، تعطل الحماية).
  • إخطارات ثانوية. إخطارات مرجعية (على سبيل المثال، كافة الكائنات الخطرة التي تم تنظيفها).

الشاشة

يتيح خانة الاختيار في هذا العمود تمكين/تعطيل استخدام الرسائل المنبثقة عبر أيقونة Kaspersky PURE في منطقة إخطارات شريط مهام ®Microsoft® Windows.

الصوت

يتيح خانة الاختيار في هذا العمود تمكين/تعطيل الإخطارات الصوتية للأحداث.

البريد الإلكتروني

يتيح خانة الاختيار في هذا العمود تمكين/تعطيل إخطارات البريد الإلكتروني للأحداث.

لإرسال إخطارات بواسطة البريد الإلكتروني، عليك تكوين إعدادات إخطار البريد الإلكتروني في Kaspersky PURE.


مسح التقارير

تقرير الحماية العامة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل حذف المعلومات العامة حول نشاط كل مكونات المنتج (باستثناء معالجة قواعد جدار الحماية).

يتم عرض المساحة التي يشغلها التقرير على القرص الثابت بين قوسين.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

تقرير مهام الفحص

تتيح خانة الاختيار تمكين/تعطيل حذف المعلومات عن مهام الفحص المكتملة.

يتم عرض المساحة التي يشغلها التقرير على القرص الثابت بين قوسين.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

تقرير التحديث

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/ تعطيل حذف المعلومات حول تحديثات Kaspersky PURE.

يتم عرض المساحة التي يشغلها التقرير على القرص الثابت بين قوسين.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

تقرير معالجة قواعد جدار الحماية

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل حذف المعلومات حول نشاط جدار الحماية.

يتم عرض المساحة التي يشغلها التقرير على القرص الثابت بين قوسين.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

تقرير الرقابة الأسرية

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل حذف المعلومات حول نشاط المراقبة الأبوية.

يتم عرض المساحة التي يشغلها التقرير على القرص الثابت بين قوسين.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

بيانات مراقب النظام

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل حذف المعلومات عن نشاط مراقب النظام.

يتم عرض المساحة التي يشغلها التقرير على القرص الثابت بين قوسين.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.


نافذة تغيير كلمة المرور

كلمة المرور القديمة

كلمة المرور القديمة للوصول إلى محتويات الحاوية.

كلمة المرور الجديدة

كلمة المرور اللازمة للوصول إلى محتويات الحاوية.

تأكيد كلمة المرور

تتم كتابة تأكيد كلمة المرور في الحقل كلمة المرور الجديدة.


تحديد مصدر تحديث

المصدر

في هذا الحقل تحتاج إلى تعيين مصدر يدويًا أو تحديد مجلد في الشجرة التي في الجزء العلوي من النافذة.

يمكنك تحديد موقع FTP أو HTTP أو مجلد محلي أو مجلد على الشبكة كمصدر للتحديث. إذا قمت بتحديد مصدر خارج نطاق شبكة الاتصال المحلية كمصدر للتحديث، ينبغي أن يكون لديك اتصال بالإنترنت لإجراء التحديث.

لتحديد مسارات إلى مصادر التحديث، يجري استخدام التنسيقات التالية:

  • لموقع FTP أو HTTP - وعنوان URL وعنوان IP.

بالنسبة لمورد FTP، يمكنك تحديد إعدادات المصادقة في عنوان URL، في التنسيق التالي: ftp://<user name>:<password>@<host>:<port> (على سبيل المثال، URL http://dnl-01.geo.kaspersky.com/، وIP 93.191.13.103).

  • بالنسبة للمجلد المحلي - المسار الكامل إلى المجلد.


العزل

قائمة العزل

تحتوي على قائمة الملفات التي تم نقلها إلى العزل بواسطة المستخدم.

نقل إلى العزل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة قياسية مصممة لنقل الملف المحدد إلى العزل.

فحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بفحص الملف المحدد من القائمة.

استعادة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE باستعادة الملف المحدد إلى المجلد الذي كان مخزنًا به قبل نقله إلى العزل.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بحذف الملف المحدد من القائمة.

مكتشف

يعرض هذا العمود نوع التهديد المكتشف، على سبيل المثال، هجوم الشبكة.

إذا قمت بوضع مؤشر الماوس فوق اسم العمود، فسوف تظهر الأيقونة أيقونة قائمة عامل التصفية. يؤدي النقر فوق هذه الأيقونة إلى فتح قائمة تسمح لك بتصفية السجلات على القائمة. تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • مخصص – يمكنك تحديد هذا العنصر لفتح النافذة تصفية مخصصة، الذي يمكنك استخدامها لتعيين شرط لعينة البيانات.
  • الكل – يلغي تصفية البيانات.
  • <قيمة العمود> – يسمح لك بتصفية عناصر البيانات الموجودة في القائمة حسب القيمة المحددة.

المسار

يعرض هذا العمود المسار المؤدي إلى الملف.

الكائن

يعرض هذا العمود اسم الملف الذي يتضمن التهديد المكتشف.

إذا قمت بوضع مؤشر الماوس فوق اسم العمود، فسوف تظهر الأيقونة أيقونة قائمة عامل التصفية. يؤدي النقر فوق هذه الأيقونة إلى فتح قائمة تسمح لك بتصفية السجلات على القائمة. تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • مخصص – يمكنك تحديد هذا العنصر لفتح النافذة تصفية مخصصة، الذي يمكنك استخدامها لتعيين شرط لعينة البيانات.
  • الكل – يلغي تصفية البيانات.
  • <قيمة العمود> – يسمح لك بتصفية عناصر البيانات الموجودة في القائمة حسب القيمة المحددة.


إنشاء حاوية مشفرة

الاسم

يمكنك في هذا الحقل كتابة اسم الحاوية أو تغييره.

كلمة المرور

كلمة المرور اللازمة للوصول إلى محتويات الحاوية.

تأكيد كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور المكتوبة في حقل كلمة المرور.

الحجم

أقصى حجم مسموح به لملف الحاوية.

وبشكل افتراضي، تكون القيمة المحددة 10 ميجابايت.

مكان ملف الحاوية

يمكنك في هذا الحقل تحديد المسار إلى المجلد الذي سيتم إنشاء ملف الحاوية الجديد فيه.

استعراض

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تحديد مجلد. يمكنك في هذه النافذة تحديد المجلد الوجهة لملف الحاوية الجديد.

تشفير البيانات عند الاتصال بمحرك الأقراص

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل الاتصال التلقائي لحاوية مخزنة على محرك أقراص قابل للنقل عند توصيلها بالكمبيوتر.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

وتكون خانة الاختيار هذه متوفرة عندما يتم تخزين ملف الحاوية على محرك أقراص قابل للنقل.

حرف محرك الأقراص الظاهري

يمثل حرف محرك الأقراص الظاهري حاوية متصلة.


مكونات الحماية

تسرد هذه النافذة المكونات التي يجري استخدامها لحماية الكمبيوتر.

الزر قائمة سياق Kaspersky PURE

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى تعطيل مكون الحماية المحدد.

يتم عرض هذا الزر عند تمكين مكون الحماية.

الزر قائمة سياق Kaspersky PURE

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى تمكين مكون الحماية المحدد.

يتم عرض هذا الزر عند تعطيل مكون الحماية.

الزر

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة الإعدادات الخاصة بمكون الحماية المحدد.


تحديد ملف أو مجلد

حقل الإدخال

يحتوي الحقل على المسار إلى الملف أو المجلد الذي سيتم حذفه بلا رجعة. يمكنك تحديد الملف أو المجلد في الشجرة أعلى حقل الإدخال أو كتابة المسار إليه يدويًا.


موارد المستخدم

الاسم

اسم البيانات الشخصية التي يتم فحص أنشطتها بواسطة مكون التحكم في التطبيق.

المسار

في هذا الحقل يمكنك تحديد موقع مورد يحتوي على بيانات شخصية.

استعراض

الزر الذي يفتح النوافذ التالية (حسب نوع المورد الجارية إضافته):

  • حدد الملف أو المجلد – للمجلدات والملفات. في هذه النافذة يمكنك تحديد المجلدات أو الملفات التي ينبغي تحديدها في الحقل المسار.
  • الرجاء تحديد كائن تسجيل – لمفاتيح التسجيل. في هذه النافذة يمكنك تحديد مفاتيح التسجيل وقيمها التي ينبغي تحديدها في الحقل المسار.


نافذة تحرير الفئة

حقل الإدخال

يحتوي هذا الحقل على أسماء فئات الملف.


نافذة تحرير الامتداد

حقل الإدخال

يحتوي هذا الحقل على أسماء فئات الملف.


نافذة فئة جديدة

حقل الإدخال

يحتوي هذا الحقل على أسماء فئات الملف.


نافذة امتداد جديد

حقل الإدخال

يحتوي هذا الحقل على أسماء فئات الملف.


خصائص

النوع

نوع اتصال الشبكة (مثل اتصال إنترنت، أو اتصال Ethernet أو اتصال لاسلكي).

الحالة

الحالة الحالية لاتصال الشبكة، إما متصلة أو غير متصلة.

تم الإنشاء

تاريخ ووقت إنشاء الاتصال.

الاسم

اسم اتصال الشبكة.

الحالة

القائمة المنسدلة يمكن استخدامها لتحديد حالة الشبكة.

لا يمكن تغيير الحالة للشبكات ذات حالة الإنترنت.

في قسم الشبكات الفرعية الإضافية، يمكنك توسيع نطاق العناوين في الشبكة. وهذا القسم غير متاح للإنترنت.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة عنوان IP. في هذه النافذة، يمكنك إضافة عنوان إلى القائمة.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة عنوان IP. في النافذة يمكنك تغيير العنوان المحدد في قائمة العناوين.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى حذف التطبيق المحدد من القائمة.


قاعدة شبكة الاتصال

الإجراء

القائمة المنسدلة التي يمكنك منها تحديد إجراء يجب أن يقوم به برنامج Kaspersky PURE عند اكتشاف اتصال شبكة. القيم المتاحة:

  • سماح. يسمح برنامج Kaspersky PURE بالاتصال.
  • منع. يمنع برنامج Kaspersky PURE الاتصال.
  • حسب قواعد التطبيق. لا يقوم برنامج Kaspersky PURE بمعالجة تدفق البيانات وفقًا لقاعدة حزمة. يقوم برنامج Kaspersky PURE بتنفيذ قاعدة تطبيق للاتصال. يتوفر هذا الخيار أثناء إنشاء قاعدة الحزمة فقط.

الاسم

اسم خدمة شبكة الاتصال. خدمة الشبكة هي مجموعة من الإعدادات التي تعرّف نشاط الشبكة التي لأجلها تقوم بإنشاء قاعدة.

يمكنك إدخال اسم خدمة الشبكة في حقل الإدخال أو النقر فوق الزر زر قائمة خدمات الشبكة وتحديد واحدة في القائمة.

البروتوكول

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل التحكم في نشاط الشبكة عبر البروتوكول المحدد.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، فسوف تتاح قائمة منسدلة بالبروتوكولات. يمكنك في القائمة تحديد نوع البروتوكول الذي ينبغي أن يتحكم فيه برنامج Kaspersky PURE (والبروتوكولات المتاحة هي: TCP وUDP وICMP وICMPv6 وIGMP وGRE).

الاتجاه

قائمة منسدلة تسمح لك بتحديد اتجاه نشاط الشبكة الذي سيتم التحكم فيه. تحتوي القائمة على الأنواع التالية من نشاط الشبكة:

  • الوارد. يقوم Kaspersky PURE بتطبيق القاعدة على حزم البيانات المستلمة بواسطة جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ولا تطبق في قواعد التطبيق.
  • الوارد (دفق). يطبق برنامج Kaspersky PURE القاعدة على اتصال الشبكة الذي تم بدؤه من قِبل جهاز كمبيوتر بعيد.
  • الوارد/ الصادر. يطبق برنامج Kaspersky PURE القاعدة على كلٍ من تدفق البيانات الوارد والصادر بغض النظر عن جهاز الكمبيوتر ـ سواء أكان محليًا أم بعيدًا ـ الذي بدأ اتصال الشبكة.
  • الصادر. يقوم Kaspersky PURE بتطبيق القاعدة على حزم البيانات المرسلة من الكمبيوتر الخاص بك. ولا تطبق في قواعد التطبيق.
  • الصادر (دفق). يطبق برنامج Kaspersky PURE القاعدة فقط على اتصال الشبكة الذي تم فتحه من قِبل الكمبيوتر الخاص بك.

المنافذ البعيدة

أرقام منافذ بعيدة مفصول بينها بفاصلة.

يكون الحقل قابلاً للتحرير إذا تم تحديد خانة الاختيار البروتوكول. هذا الحقل قابل للتحرير لكلا البروتوكولين TCP وUDP.

المنافذ المحلية

أرقام المنافذ المحلية المفصولة بفاصلة التي تجري مراقبتها.

يكون الحقل قابلاً للتحرير إذا تم تحديد خانة الاختيار البروتوكول. هذا الحقل قابل للتحرير لكلا البروتوكولين TCP وUDP.

نوع ICMP

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل فحص حزم ICMP حسب نوعها. يمكنك تحديد نوع حزم ICMP المراد فحصها، باستخدام القائمة المنسدلة على يمين خانة الاختيار.

تكون خانة الاختيار هذه متاحة إذا تم تحديد خانة الاختيار البروتوكول وكان البرتوكول المختار إما ICMP أو ICMPv6.

رمز ICMP

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل فحص حزم ICMP حسب الكود الخاص بها. يمكنك تحديد كود حزم ICMP المراد فحصها، باستخدام القائمة المنسدلة على يمين خانة الاختيار.

تكون خانة الاختيار هذه متاحة إذا تم تحديد خانة الاختيار البروتوكول وكان البرتوكول المختار إما ICMP أو ICMPv6.

العنوان

السماح لك بتعيين نطاق من العناوين يجب أن يقوم برنامج Kaspersky PURE بتطبيق القاعدة عليه. القيم المتاحة:

  • أي عنوان. يطبق برنامج Kaspersky PURE القاعدة على أي عنوان IP
  • عنوان الشبكة الفرعية. يطبق برنامج Kaspersky PURE القاعدة على عناوين IP من كل الشبكات الموصلة حاليًا وتتسم بالحالة المحددة. لهذا الإعداد، يمكنك تحديد حالة الشبكة التي يجب أن يطبق عليها برنامج Kaspersky PURE القاعدة (الشبكات الموثوقة، والشبكات المحلية، والشبكات العامة).
  • عناوين من القائمة. يطبق برنامج Kaspersky PURE القاعدة على عناوين IP الموجودة داخل النطاق المحدد. تتوفر قائمة العنوان البعيد والقائمة المنسدلة العنوان المحلي لهذا الإعداد.

قائمة العناوين البعيدة

تحتوي على عناوين بعيدة يراقبها برنامج Kaspersky PURE. يمكنك تحديد عناوين أو أقنعة عناوين من القائمة وتحريرها وحذفها.

سيقوم Kaspersky PURE بمحاولة تحويل أحد العناوين البعيدة المحددة على أنها اسم مجال إلى عنوان IP. وإذا كان ذلك التحويل ممكنًا، فسيتم إظهار إخطار متوافق.

تكون هذه القائمة متاحة إذا تم تحديد عنصر عناوين من القائمة في القائمة المنسدلة العنوان.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة عنوان IP أو اسم DNS. من هذه النافذة يمكنك إضافة عنوان IP أو اسم DNS إلى قائمة العناوين البعيدة.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة عنوان IP أو اسم DNS. من هذه النافذة يمكنك إضافة عنوان IP أو اسم DNS إلى قائمة العناوين البعيدة.

حذف

يؤدي هذا إلى حذف العنوان المحدد من القائمة.

العنوان المحلي

قائمة منسدلة يمكنك من خلالها تحديد نطاق العناوين المحلية التي سيتم التحكم فيها. القيم المتاحة:

  • أي عنوان؛
  • عناوين من القائمة.

    يؤدي تحديد هذا الإعداد إلى إظهار قائمة بالعناوين البعيدة تحت القائمة المنسدلة.

قائمة العناوين المحلية

تحتوي على العناوين المحلية التي تجري مراقبتها من قِبل Kaspersky PURE. يمكنك تحديد عناوين وأقنعة عناوين من القائمة وتحريرها وحذفها.

تتاح هذه القائمة عند قيامك بإنشاء أو تحرير قاعدة حزمة إذا ما تم تحديد العنصر عناوين من القائمة في القائمة المنسدلة العنوان المحلي.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة عنوان IP أو اسم DNS. من هذه النافذة يمكنك إضافة عنوان IP أو اسم DNS إلى قائمة العناوين البعيدة.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة عنوان IP أو اسم DNS. من هذه النافذة يمكنك إضافة عنوان IP أو اسم DNS إلى قائمة العناوين البعيدة.

حذف

يؤدي هذا إلى حذف العنوان المحدد من القائمة.

تسجيل الأحداث

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل تسجيل معلومات حول محاولات الاتصال والاستجابة المناظرة في تقرير Kaspersky PURE.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

لا تكون خانة الاختيار هذه متاحة إذا تم تحديد العنصر حسب قواعد التطبيق في القائمة المنسدلة الإجراء (فقط لقواعد الحزم).


نافذة اختيار الكائن للفحص

الكائن

المسار إلى الملف أو المجلد المحدد. عند تحديد الكائن، يمكنك تحديد ملف أو مجلد أو مجموعة ملفات تم تعريفها بواسطة قناع.

عند إدخال الأقنعة، قم بتحديد المسارات الكاملة إلى الملفات:

  • C:\dir\*.* أو C:\dir\* أو C:\dir\ – كل الملفات في المجلد C:\dir\؛
  • C:\dir\*.exe – كل الملفات ذات الامتداد exe في المجلد \C:\dir؛
  • C:\dir\*.ex? – جميع الملفات التي بالامتداد ؟ex في المجلد C:\dir\ folder حيث يمثل ? أي رمز مفرد؛
  • C:\dir\test – فقط ملف C:\dir\test.

إضافة

الزر الذي يضيف الكائن المحدد إلى قائمة الكائنات التي سيتم فحصها.

تضمين المجلدات الفرعية

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل فحص المجلدات الفرعية داخل المجلد المحدد. يقوم Kaspersky PURE بفحص المجلدات الفرعية على كل المستويات المتداخلة.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.


إيقاف مهمة مؤقتًا

إيقاف المهمة مؤقتًا في

الوقت المعين من اليوم الذي يجب فيه إيقاف مكافحة فيروسات الملفات مؤقتًا. ويتم تحديد الوقت بتنسيق ساعات: دقائق.

استئناف المهمة في

الوقت المعين من اليوم الذي يجب فيه استئناف مكافحة فيروسات الملفات. ويتم تحديد الوقت بتنسيق ساعات: دقائق.


قناع العنوان (عنوان موقع)

قناع العنوان (عنوان موقع)

عنوان URL / قناع عنوان URL للمورد (على سبيل المثال، عنوان URL www.virus.com).

عند إنشاء قناع، يمكنك استخدام أحرف البدل التالية:

  • * يحل محل أي تسلسل من الأحرف.

    على سبيل المثال، عند العمل مع قائمة العناوين الموثوقة، إذا أدخلت القناع*abc*، فلن تقوم مكافحة فيروسات الويب بفحص أي عنوان URL يحتوي على التركيبة abc. ومن أمثلة عناوين الويب الموثوقة التي يتجاهلها مكون مكافحة فيروسات الويب: www.virus.com/download_virus/page_0-9abcdef.html.

  • ? – أي حرف مفرد.

    على سبيل المثال، إذا قمت بإدخال القناع Patch_123?.com في قائمة عناوين URL الموثوقة، فإن مكون مكافحة فيروسات الويب لن يفحص عناوين URL التي تحتوي على التسلسل المحدد من الرموز وأي رمز آخر بعد الرقم 3. مثال على عنوان ويب موثوق به: Patch_1234.com. وعلى الرغم من ذلك، ستقوم مكافحة فيروسات الويب بفحص عناوين الويب التالية: patch_12345.com.

  • إذا كان الحرف * و ? جزء من عنوانURL فعلي مطلوب إضافته إلى القائمة، يجب أن يكون كل منهما متبوعًا بالحرف \. إنه رمز إلغاء خاص، يشير إلى أن الرمز الذي يليه تتعين ترجمته ليس كرمز خاص، بل كأي رمز عادي. إذا كان عنوان URL يشتمل على الرمز \، فيلزم أن يكون مسبوقًا بالرمز \ أيضًا.

    على سبيل المثال، ترغب في إضافة عنوان URL التالي إلى قائمة العناوين الموثوقة: www.virus.com/download_virus/virus.dll?virus_name=.

للتأكد من أن الرمز ? لا تتم ترجمته بواسطة مكون مكافحة فيروسات الويب على أنه رمز خاص، يجب أن يوضع قبل الرمز ? الرمز \. وفي هذه الحالة سيكون عنوان URL الموثوق به على النحو التالي: www.virus.com/download_virus/virus.dll\?virus_name=.


علامة التبويب "عام"

في قسم نطاق الحماية يمكنك تحديد نوع رسائل البريد الإلكتروني التي سيتم فحصها بواسطة مكون مكافحة فيروسات البريد. تعتمد الإعدادات الافتراضية في هذا القسم على المستوى المحدد للأمان.

الرسائل الواردة والصادرة

يقوم مكون مكافحة فيروسات البريد بفحص كل من الرسائل الواردة والصادرة.

الرسائل الواردة فقط

يقوم مكون مكافحة فيروسات البريد بفحص الرسائل الواردة فقط.

في قسم طرق الفحص يمكنك تمكين استخدام التحليل المساعد على الاكتشاف عند فحص الرسائل، وكذلك تحديد مستوى التحليل المساعد على الاكتشاف. تعتمد الإعدادات الافتراضية في هذا القسم على المستوى المحدد للأمان.

التحليل المساعد على الاكتشاف

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل استخدام التحليل المساعد على الاكتشاف أثناء فحص الكائنات.

تقنية لاكتشاف معلومات التهديدات التي لم يتم إضافتها حتى الآن إلى قواعد بيانات Kaspersky Lab. يسمح لك المحلل المساعد على الاكتشاف باكتشاف الكائنات التي يتشابه سلوكها مع سلوك التهديدات التقليدية. يتم اعتبار الكائنات التي تم اكتشافها بواسطة المحلل المساعد على الاكتشاف على أنها محتملة الإصابة. على سبيل المثال، يمكن اعتبار أحد الكائنات محتملة الإصابة إذا كانت تحتوي على تسلسلات من الأوامر التي تتطابق مع الكائنات الخبيثة (فتح الملف، الكتابة إلى ملف).

شريط التمرير

يتيح لك شريط التمرير ضبط مستوى تفاصيل التحليل المساعد على الاكتشاف. يضبط مستوى كثافة الفحص التوازن بين شمولية عمليات البحث عن التهديدات الجديدة، والتحميل على موارد نظام التشغيل، والوقت اللازم للفحص.

تتوفر مستويات كثافة الفحص التالية:

  • فحص خفيف. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بتنفيذ عمليات أقل بشأن ما تم العثور عليه داخل الملفات القابلة للتنفيذ. وتكون احتمالية اكتشاف التهديد في هذا الوضع أقل إلى حد ما. ويتم الفحص بصورة أسرع وبكم أقل من الموارد المكثفة.
  • فحص متوسط. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بتنفيذ عدد الإجراءات التي تم العثور عليها في الملفات القابلة للتنفيذ التي يوصي بها خبراء Kaspersky Lab.
  • فحص شامل. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بتنفيذ عمليات أكثر بشأن ما تم العثور عليه داخل الملفات القابلة للتنفيذ. وتكون احتمالية اكتشاف التهديد في هذا الوضع أعلى. وتستهلك عملية الفحص موارد أكثر من موارد النظام، كما تستغرق وقتًا أطول.

يتوفر شريط التمرير، إذا تم اختيار خانة الاختيار التحليل المساعد على الاكتشاف.

في قسم فحص الملفات المركبة، يمكنك تكوين إعدادات فحص الأرشيف. تعتمد الإعدادات الافتراضية في هذا القسم على المستوى المحدد للأمان.

ملف واحد أو عدة ملفات تم حزمها في ملف واحد عن طريق الضغط. مطلوب تطبيق مخصص، يسمى الأرشيف، لحزم البيانات وفك حزمها.

تخطي الأرشيف المرفق

يقوم هذا المربع بتمكين/تعطيل خيار فحص الأرشيف المرفق في مكون مكافحة فيروسات البريد.

لا تعالج الأرشيف الذي يتجاوز حجمه

يقوم هذا المربع بتمكين/تعطيل خيار تقييد الحد الأقصى لحجم الأرشيف الذي سيقوم مكون مكافحة فيروسات البريد بفحصه. يمكن لهذه الميزة أن تزيد من سرعة فحص البريد.

يتم تحديد الحد الأقصى للحجم بالميجابايت. وبشكل افتراضي، تكون القيمة المحددة 8 ميجا بايت.

إذا تم تحديد هذا المربع، فإن مكون مكافحة فيروسات البريد يستثني الأرشيف من الفحص إذا تجاوز حجمه القيمة التي قمت بتحديدها.

أما إذا تم إلغاء تحديد هذا المربع، فإن مكون مكافحة فيروسات البريد يفحص الأرشيف أيًا كان حجمه.


علامة التبويب "إضافي"

في قسم تكامل النظام، يمكنك تحديد البروتوكولات المراد فحصها وتمكين دمج الوظائف الإضافية لمكون مكافحة فيروسات البريد في عملاء البريد الإلكتروني !The Bat و®Microsoft® Office Outlook.

حركة مرور POP3/SMTP/NNTP/IMAP

إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، فإن مكون مكافحة فيروسات البريد سيقوم بفحص رسائل البريد الإلكتروني التي تصل عبر بروتوكولات POP3 وSMTP وNNTP وIMAP قبل أن يتم تنزيلها على الكمبيوتر.

أما إذا تم إلغاء تحديد هذا المربع، فسيقوم مكون مكافحة فيروسات البريد بفحص الرسائل بعد وصولها فقط إلى الكمبيوتر المستلم.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إضافي: مكون إضافي لبرنامج Microsoft Office Outlook

يتيح خانة الاختيار تمكين/تعطيل دمج مكون مكافحة فيروسات البريد الإلكتروني مع برنامج ®Microsoft® Office Outlook. ويمكن استخدام هذه الميزة للوصول إلى إعدادات مكون مكافحة فيروسات البريد بسرعة من داخل Outlook Microsoft Office ثم تكوين فحص الرسائل خشية وجود كائنات خطرة.

وافتراضيًا، يتم تحديد خانة الاختيار هذه، ويتصل المكون الإضافي لمكافحة فيروسات البريد ببرنامج Microsoft Office Outlook.

إضافي: مكون إضافي لتطبيق The Bat!

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل دمج المكون الإضافي مكافحة فيروسات البريد مع !The Bat. تتيح هذه الميزة فحص الأرشيفات المرفقة وتقييد مدة الفحص لكل رسالة مفردة.

يتم تعريف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن كائنات البريد الإلكتروني المصابة في عميل البريد الإلكتروني !The Bat باستخدام الأدوات المضمنة في !The Bat.

ويتم تجاهل إعدادات مكون مكافحة فيروسات البريد التي تحدد ما إذا كانت الرسائل الواردة والصادرة سيتم فحصها أم لا، وكذلك الإجراءات التي يجب تنفيذها على الكائنات الخطرة في البريد الإلكتروني، والاستثناءات التي يجب تطبيقها. والأمر الوحيد الذي يراعيه تطبيق !The Bat هو فحص الأرشيفات المرفقة.

وافتراضيًا، يتم تحديد خانة الاختيار هذه، ويتصل المكون الإضافي لمكافحة فيروسات البريد ببرنامج !The Bat.


علامة التبويب "تصفية المرفق"

تعطيل التصفية

لن يقوم مكون مكافحة فيروسات البريد بتصفية الملفات المرفقة.

ويتم افتراضيًا تحديد هذه القيمة.

إعادة تسمية أنواع المرفقات المحددة

سيقوم مكون مكافحة فيروسات البريد بتصفية الملفات المرفقة ذات التنسيق المحدد واستبدال الرمز الأخير في اسم كل ملف برمز "الشرطة السفلية".

حذف أنواع المرفقات المحددة

يحذف مكون مكافحة فيروسات البريد المرفقات ذات أنواع معينة من الرسائل.

قائمة بأنواع الملفات

تحتوي على أنواع الملفات (الامتدادات) أو أقنعة الملف التي يستخدمها مكون مكافحة فيروسات البريد لإعادة تسمية أو حذف الملفات المرفقة برسائل البريد الإلكتروني أثناء تصفيتها. تكون القائمة متاحة إذا تم تمكين الخيار إعادة تسمية أنواع المرفقات المحددة أو الخيار حذف أنواع المرفقات المحددة.

تمثيل لاسم الملف باستخدام أحرف البدل. أحرف البدل القياسية المستخدمة في أقنعة الملف هي * و ? حيث تمثل النجمة * أي عدد من الحروف بينما تشير علامة الاستفهام ? إلى أي حرف مفرد.

إذا تم تحديد خانة الاختيار التي في هذا السطر، فإن مكون مكافحة فيروسات البريد يعيد تسمية أو يحذف ملفات ذات أنواع معينة تبعًا للإعداد المحدد.

أما إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار التي في هذا السطر، فإن مكافحة فيروسات البريد يستبعد الملفات ذات الأنواع المعينة من التصفية.

إضافة

بالنقر على هذا الزر، تفتح النافذة إدخال قناع لاسم الملف. في هذه النافذة، يمكنك إضافة قناع اسم ملف إلى القائمة.

تحرير

بالنقر على هذا الزر، تفتح النافذة إدخال قناع لاسم الملف. في هذه النافذة، يمكنك تغيير قناع اسم الملف المحدد في القائمة.

حذف

يحذف أنواعًا معينة من المرفقات من القائمة.


إدخال قناع لاسم الملف

إدخال قناع لاسم الملف

في هذه النافذة يمكنك تحديد قناع اسم الملف تبعًا لنوعية ملفات عوامل تصفية مكون مكافحة فيروسات البريد المرفقة برسائل البريد الإلكتروني.

تمثيل لاسم الملف باستخدام أحرف البدل. أحرف البدل القياسية المستخدمة في أقنعة الملف هي * و ? حيث تمثل النجمة * أي عدد من الحروف بينما تشير علامة الاستفهام ? إلى أي حرف مفرد.


قناع العنوان (عنوان موقع)

قناع العنوان (عنوان موقع)

في هذه النافذة، يمكنك تحديد عنوان IP أو عنوان URL الخاص بالشعار أو قناع عنوان.

عند إدخال قناع عنوان، يمكنك استخدام حرفيْ البدل * and ?، حيث تشير النجمة *إلى أية مجموعة من الأحرف، بينما تشير علامة الاستفهام ? إلى حرف مفرد (مثل IP 195.27.181.34، URL www.kaspersky.com).


تحديد دفتر العناوين

تحديد دفتر العناوين

تحتوي هذه الشجرة على دفاتر عناوين Microsoft® Office Outlook® / Microsoft Outlook Express. ويمكنك استخدامها لتحديد دفاتر العناوين، التي سيقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بنسخ كل جهات الاتصال منها إلى قائمة المرسلين المسموح بهم.


قناع عنوان البريد الإلكتروني

قناع عنوان البريد الإلكتروني

في هذه النافذة، يمكنك تحديد عنوان بريد إلكتروني أو قناع عنوان بريد إلكتروني.

عند إدخال قناع، يمكنك استخدام الحرفين البديلين * و?، حيث تمثل * أية سلسلة من الحروف وترمز ? إلى أي حرف مفرد.


عناويني

قائمة عناويني

مصممة لتخزين عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بك. إذا لم يوجد أي عنوان من قائمة عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بي في الحقل إلى بالرسالة المستلمة، فإن مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه يصنف الرسالة على أنها بريد غير مرغوب فيه.

يمكنك إضافة عنوان أو قناع عنوان إلى القائمة.

إذا كانت خانة الاختيار التي في سطر العنوان محددة، فإن مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه يعتبر العنوان موثوقًا به.

أما إذا كانت خانة الاختيار التي في سطر العنوان غير محددة، فإن مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه لا يعتبر العنوان موثوقًا به من هذه اللحظة فصاعدًا.

إضافة

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح النافذة قناع عنوان البريد الإلكتروني. في هذه النافذة، يمكنك إضافة عنوان أو قناع عنوان إلى القائمة.

تحرير

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح النافذة قناع عنوان البريد الإلكتروني. في هذه النافذة، يمكنك تحرير عنوان أو قناع عنوان في القائمة.

حذف

هذا الارتباط يجعل مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه يقوم بحذف العنوان المحدد أو قناع العنوان من القائمة.

استيراد

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح نافذة فتح ملف. يمكنك في هذه النافذة تحديد ملف بتنسيق TXT أو CSV والذي منه ستحتاج إلى تحميل العناوين إلى القائمة. قبل فتح نافذة فتح ملف، يعرض مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه تحديد إذا ما كنت تريد إضافة سجلات من ملف إلى القائمة الموجودة أو حذف القائمة الموجودة واستبدالها بسجلات من ملف.

تصدير

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح نافذة حفظ باسم. يمكنك في هذه النافذة تحديد اسم الملف الذي تريد حفظ قائمة العناوين فيه، وتحديد مجلد لتخزين هذا الملف به. يتم حفظ القائمة بتنسيق الملف CSV أو CSV. قبل أن تفتح نافذة حفظ باسم، يعرض عليك مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه أن تقرر إذا ما كنت تريد حفظ القائمة الكاملة أو بعض السجلات المحددة فقط.


علامة التبويب "إضافي"

يمكنك في قسم طرق الفحص تحديد الطرق التي ينبغي لبرنامج Kaspersky PURE استخدامها عند فحص الكمبيوتر. تعتمد الإعدادات الافتراضية في هذا القسم على المستوى المحدد للأمان.

تحليل التوقيع

أثناء القيام بتحليل التوقيع، يستخدم برنامج Kaspersky PURE قواعد البيانات التي تحتوي على أوصاف للتهديدات المعروفة وطرق إبطالها. ولا توفر الحماية باستخدام تحليل التوقيع إلا أدنى مستوى مقبول من الأمان.

ووفقا لتوصيات من خبراء Kaspersky Lab، فإنه يتم تمكين هذه الطريقة دائمًا في التطبيق.

التحليل المساعد على الاكتشاف

تقوم خانة الاختيار هذه بتمكين/تعطيل استخدام التحليل المساعد على الاكتشاف أثناء الفحص بحثًا عن فيروسات.

تقنية لاكتشاف معلومات التهديدات التي لم يتم إضافتها حتى الآن إلى قواعد بيانات Kaspersky Lab. يسمح لك المحلل المساعد على الاكتشاف باكتشاف الكائنات التي يتشابه سلوكها مع سلوك التهديدات التقليدية. يتم اعتبار الكائنات التي تم اكتشافها بواسطة المحلل المساعد على الاكتشاف على أنها محتملة الإصابة. على سبيل المثال، يمكن اعتبار أحد الكائنات محتملة الإصابة إذا كانت تحتوي على تسلسلات من الأوامر التي تتطابق مع الكائنات الخبيثة (فتح الملف، الكتابة إلى ملف).

شريط التمرير

يتيح لك شريط التمرير ضبط مستوى تفاصيل التحليل المساعد على الاكتشاف. يضبط مستوى كثافة الفحص التوازن بين شمولية عمليات البحث عن التهديدات الجديدة، والتحميل على موارد نظام التشغيل، والوقت اللازم للفحص.

تتوفر مستويات كثافة الفحص التالية:

  • فحص خفيف. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بتنفيذ عمليات أقل بشأن ما تم العثور عليه داخل الملفات القابلة للتنفيذ. وتكون احتمالية اكتشاف التهديد في هذا الوضع أقل إلى حد ما. ويتم الفحص بصورة أسرع وبكم أقل من الموارد المكثفة.
  • فحص متوسط. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بتنفيذ عدد الإجراءات التي تم العثور عليها في الملفات القابلة للتنفيذ التي يوصي بها خبراء Kaspersky Lab.
  • فحص شامل. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بتنفيذ عمليات أكثر بشأن ما تم العثور عليه داخل الملفات القابلة للتنفيذ. وتكون احتمالية اكتشاف التهديد في هذا الوضع أعلى. وتستهلك عملية الفحص موارد أكثر من موارد النظام، كما تستغرق وقتًا أطول.

يتوفر شريط التمرير، إذا تم اختيار خانة الاختيار التحليل المساعد على الاكتشاف.

فحص فيروسات الجذر

يعمل خانة الاختيار هذا على تمكين/تعطيل فحص فيروسات الجذر أثناء الفحص بحثًا عن فيروسات.

برنامج أو مجموعة من البرامج لإخفاء تتبع مهاجم أو برنامج ضار في نظام التشغيل.

في أنظمة التشغيل التي تعتمد على Windows، عادة يعني فيروس الجذر برنامج يخترق نظام التشغيل ويقاطع وظائف النظام (Windows API). وقبل كل شيء، فإن اعتراض وظائف API ذات المستوى المنخفض وتعديلها يتيح لمثل هذا البرنامج إيجاد نفسه في نظام التشغيل بشكل متخفٍ تمامًا. بإمكان فيروس الجذر في الغالب أيضًا أن يخفي وجود عمليات ومجلدات وملفات مخزنة على محرك أقراص، بالإضافة إلى مفاتيح التسجيل، وذلك إذا ما تم وصف هذه الأشياء في تكوين فيروس الجذر. والعديد من فيروسات الجذور تقوم بتثبيت برامج تشغيل وخدمات خاصة بها هي على نظام التشغيل (حيث تكون هذه الخدمات أيضًا "غير مرئية").

فحص مفصل

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل خيار الفحص الشامل لـ فيروسات الجذر عبر تحليل عدد كبير من الكائنات مختلفة الأنواع. يتطلب الفحصُ المفصلُ مواردَ كثيرة على نظام التشغيل.

تقنية iSwift

تعد هذه التقنية تطويرًا لتقنية iChecker، لأجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام ملفات NTFS.

هناك قيود على iSwift: فهي موجهة إلى موقع ملف محدد في نظام الملفات ويمكن استخدامها فقط للملفات التي في نظام ملفات NTFS.

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل استخدام تقنية iSwift.

تقنية iChecker

بإمكان هذه التقنية زيادة سرعة الفحص من خلال استثناء كائنات معينة من الفحص. حيث يتم استثناء الكائن من الفحص باستخدام خوارزمية خاصة تراعي تاريخ إصدار قاعدة بيانات برنامج Kaspersky PURE وتاريخ آخر فحص للكائنات، وأي تعديلات في إعدادات الفحص.

توجد قيود على iChecker: حيث لا تعمل هذه التقنية مع الملفات الكبيرة ولا تنطبق إلا على الكائنات التي يمكن لـ Kaspersky PURE التعرف على بنيتها (على سبيل المثال، EXE وDLL وLNK وTTF وINF وSYS وCOM وCHM وZIP وRAR).

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل استخدام تقنية iChecker.


علامة التبويب نطاق

يمكنك في قسم أنواع الملفات تحديد أنواع الكائنات التي سيجب على Kaspersky PURE فحصها. تعتمد الإعدادات الافتراضية في هذا القسم على المستوى المحدد للأمان.

كل الملفات

يقوم Kaspersky PURE بفحص الملفات من كل التنسيقات والامتدادات.

فحص الملفات حسب التنسيق

إذا حددت هذا الخيار، يقوم Kaspersky PURE بفحص الملفات فقط التي قد تكون عرضة للخطر بسبب فيروس. قبل أن يتم فحص كائن بحثًا عن فيروسات، يتم تحليل العنوان الداخلي له من أجل تحديد تنسيق الملف. أثناء الفحص، يتم وضع امتدادات الملفات في الاعتبار أيضًا.

فحص الملفات حسب الملحق

في هذه الحالة، يقوم Kaspersky PURE بفحص الملفات فقط التي قد تكون عرضة للخطر بسبب فيروس. يتم تحديد نوع تنسيق الملف بناءً على امتداد الملف.

الملفات التي بدون امتدادات سيتم دومًا فحصها، بغض النظر عن نوع الملف المحدد في قسم أنواع الملفات.

الرمز

يؤدي النقر فوق هذه الأيقونة إلى إظهار نافذة تعليمات Kaspersky PURE مع وصف لامتدادات الملفات التي يتم فحصها بواسطة Kaspersky PURE.

في قسم تحسين الفحص، يمكنك تحديد الإعدادات التي تسمح بتقليل مدة الفحص.

فحص الملفات الجديدة والمتغيرة فقط

تقوم خانة الاختيار هذه بتمكين/تعطيل فحص فقط الملفات الجديدة وتلك التي تم تغييرها منذ آخر مرة لفحصها. ينطبق هذا الوضع على كل من الملفات البسيطة والمركبة.

إذا قمت بتحديد خانة الاختيار هذه، فإن كل الارتباطات/الارتباطات الجديدة في قسم فحص الملفات المركبة تصبح غير متاحة.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

تخطي الكائنات إذا استغرق فحصها أكثر من

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل الحد المفروض على مدة الفحص لكائن واحد. عند انقضاء الفاصل الزمني المحدد، سيتم التوقف عن فحص الملف، كما سيتخطى برنامج Kaspersky PURE هذا الملف.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

يؤدي تحديد خانة الاختيار هذه إلى توقف الفحص بعد 30 ثانية افتراضيًا.

يحتوي القسم فحص الملفات المركبة على قائمة بأنواع الملفات المركبة التي يفحصها برنامج Kaspersky PURE للتحقق من وجود فيروسات. تعتمد قيم الضبط المختارة افتراضيًا في هذا القسم على مستوى الأمان المعد ونوع فحص الفيروسات المحدد (فحص كامل أم فحص مخصص أم فحص المناطق الحرجة).

فحص الأرشيفات

يقوم هذا المربع بتمكين/تعطيل فحص أرشيفات RAR وARJ وZIP وCAB وLHA وJAR وICE.

ملف واحد أو عدة ملفات تم حزمها في ملف واحد عن طريق الضغط. مطلوب تطبيق مخصص، يسمى الأرشيف، لحزم البيانات وفك حزمها.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار فحص الملفات الجديدة والمعدلة فقط في قسم تحسين الفحص، فيمكنك تحديد أي من خيارات الفحص التالية:

  • الكل. فحص كل الأرشيفات.
  • جديد. فحص جميع الأرشيفات الجديدة التي ظهرت منذ آخر فحص.

فحص حزم التثبيت

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل فحص ملفات التثبيت.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار فحص الملفات الجديدة والمعدلة فقط في قسم تحسين الفحص، فيمكنك تحديد أي من خيارات الفحص التالية:

  • الكل. قم بفحص جميع ملفات التثبيت.
  • جديد. فحص جميع التثبيتات الجديدة التي ظهرت منذ آخر فحص.

فحص كائنات OLE المضمنة

تقوم خانة الاختيار هذه بتمكين/تعطيل فحص كائنات OLE المضمنة في الملفات (مثل جداول بيانات Microsoft® Office Excel® أو وحدات ماكرو مضمنة في ملفات Microsoft® Office Word و مرفقات البريد الإلكتروني) بواسطة Kaspersky PURE.

كائن مرفق إلى ملف آخر أو مضمن في ملف آخر عن طريق استخدام تقنية ارتباط الكائنات وتضمينها (OLE). مثال لكائن OLE هو جدول ®Microsoft Office Excel المضمن في مستند Microsoft Office Word.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار فحص الملفات الجديدة والمعدلة فقط في قسم تحسين الفحص، فيمكنك تحديد أي من خيارات الفحص التالية:

  • الكل. فحص كل كائنات OLE المضمنة.
  • جديد. فحص كل كائنات OLE المضمنة التي ظهرت منذ آخر فحص.

تحليل تنسيقات البريد الإلكتروني

تقوم خانة الاختيار هذه بتمكين/تعطيل قيام Kaspersky PURE بفحص الملفات في تنسيقات البريد الإلكتروني وقواعد بيانات البريد.

في حالة تحديد هذا المربع، يقوم برنامج Kaspersky PURE بأخذ ملف البريد الإلكتروني بعيدًا وتحليل كل من مكوناته (نص الرسالة والمرفقات) للبحث عن فيروسات.

إذا تم إلغاء تحديد هذا المربع، يقوم برنامج Kaspersky PURE بفحص كل ملف بريد إلكتروني على أنه كائن فردي.

فحص الأرشيفات المحمية بكلمات مرور

إذا تم تمكين هذا المربع، يقوم برنامج Kaspersky PURE بفحص الأرشيفات المحمية بكلمة مرور. في هذه الحالة، سوف يطلب التطبيق إدخال كلمة مرور قبل فحص الكائنات المؤرشفة.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، فسيتم تخطي الكائنات المحمية بكلمة مرور أثناء الفحص.

إضافي

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة الملفات المركبة. في هذه النافذة يمكنك تعديل أقصى حجم للملفات المركبة التي سيتم فحصها.


علامة التبويب "وضع التشغيل"

في قسم الجدول، يمكنك تحديد طريقة لبدء مهمة الفحص بحثًا عن فيروسات. يمكنك بدء الفحص يدويًا أو تعيين جدولة زمنية تبعًا لها سيقوم Kaspersky PURE ببدء تشغيل الفحص تلقائيًا.

يدويًا

يتم تعطيل بدء تشغيل الفحص المجدول في هذا الوضع. ويتيح لك الوضع تشغيل مهمة الفحص سعيًا إلى راحتك.

وهذا هو وضع التشغيل الافتراضي.

حسب الجدول

في هذا الوضع، يقوم برنامج Kaspersky PURE بتشغيل المهمة دوريًا وفقًا للجدولة المحددة. وفي هذه الحالة، يمكنك أيضًا تشغيل مهام فحص يدويًا.

وبشكل افتراضي يتم تعطيل الفحص المجدول.

التكرار

يعرّف الفاصل الزمني بين الفحوصات المجدولة.

يصبح الإعداد متاحًا إذا تم تحديد الوضع حسب الجدولة.

يمكن تطبيق خيارات الجدولة التالية:

  • دقائق. الطول الزمني بين عمليات تشغيل مهمة الفحص هو دقائق معدودة.

    يتاح الإعداد التشغيل كل N دقيقة لهذه القيمة. حيث يحدد الفاصل بالدقائق. يجب ألا تزيد القيمة عن 59 دقيقة. يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي إلى 5 دقائق.

  • ساعات. الفاصل الزمني بين عمليات الفحص هو بضع ساعات.

    يتاح الإعداد التشغيل كل N ساعة لهذه القيمة. حيث يحدد الفاصل بالساعات. يجب ألا تزيد القيمة عن 23 ساعة. يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي على 1 ساعة.

  • أيام. الطول الزمني بين عمليات تشغيل مهمة الفحص هو بضعة أيام.

    تتاح الإعدادات التالية لهذه القيمة:

    • تشغيل كل. تحديد الفترة الفاصلة مقدرة بالأيام. يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي على 7 أيام.
    • وقت التشغيل. يحدد الوقت الذي ستبدأ فيه المهمة. وافتراضيًا، يتم ضبطه إلى 00:00.
  • كل أسبوع. سيتم تشغيل المهمة في أيام محددة خلال الأسبوع.

    تتاح الإعدادات التالية لهذه القيمة:

    • التشغيل في أيام. تتيح خانات الاختيار هذه تمكين/تعطيل مهمة الفحص للأيام المحددة من الأسبوع.
    • وقت التشغيل. يحدد الوقت الذي ستبدأ فيه المهمة. وافتراضيًا، يتم ضبطه إلى 00:00.
  • في الوقت المحدد. سيتم تشغيل المهمة في يوم محدد وفي وقت محدد.

    يتاح الإعداد تاريخ ووقت التشغيل لهذه القيمة. يحدد اليوم والتوقيت الذي يبدأ فيه برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا إطلاق مهمة الفحص. يتم تحديد التاريخ بتنسيق يوم / شهر / سنة، بينما التنسيق الوقت ثانية:دقيقة:ساعة. وافتراضيًا، يحتوي الحقل على التاريخ الحالي، ويتم ضبط الوقت على 12:00:00 ص.

  • كل شهر. سيتم تشغيل المهمة مرة في الشهر في يوم محدد وفي وقت محدد.

    تتاح الإعدادات التالية لهذه القيمة:

    • التشغيل كل س يوم من الشهر. ويحدد اليوم في الشهر الذي يبدأ فيه برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا إطلاق مهمة الفحص. وافتراضيًا، تم ضبط القيمة تشغيل في اليوم السابع من الشهر.
    • وقت التشغيل. يحدد الوقت الذي ستبدأ فيه المهمة. وافتراضيًا، يتم ضبطه إلى 12:00 صباحًا.
  • بعد بدء تشغيل التطبيق. يتم تشغيل الفحص في كل مرة يعمل فيها برنامج Kaspersky PURE.

    يتوفر الإعداد البدء بعد لهذه القيمة. حيث يحدد الفاصل الزمني بالدقائق منذ بدء تشغيل برنامج Kaspersky PURE حتى يقوم برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا بإطلاق مهمة الفحص. يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي على 0 دقيقة.

  • بعد كل تحديث. تبدأ المهمة بعد كل تحديث لقواعد بيانات برنامج Kaspersky PURE.

تأجيل التشغيل بعد بدء تشغيل التطبيق لمدة

بعد بدء تشغيل برنامج Kaspersky PURE، يتم إيقاف تشغيل المهمة مؤقتًا لمدة الفاصل الزمني المحدد.

على سبيل المثال، تقوم بتكوين برنامج Kaspersky PURE ليبدأ تلقائيًا عند بدء تشغيل جهاز الكمبيوتر. بعد بدء نظام التشغيل، وأثناء تشغيل العديد من العمليات، يقوم برنامج Kaspersky PURE بتأجيل تشغيل المهمة للفاصل الزمني المحدد.

يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي على 15 دقيقة.

يتاح هذا الإعداد لجميع المتغيرات المجدولة باستثناء ما بعد بدء تشغيل التطبيق.

تشغيل المهام التي تم تخطيها

أحيانًا لا يمكن بدء المهمة (على سبيل المثال، عندما يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر). تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل البدء التلقائي للمهمة بمجرد أن يصبح ذلك ممكنًا.

في حالة إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، لن يبدأ برنامج Kaspersky PURE في تشغيل المهام التي تم تخطيها. بدلاً من ذلك، يقوم بتشغيل المهمة التالية في الجدول الزمني.

تتوفر هذه الميزة لجميع خيارات الجدولة، باستثناء خيارات الساعات والدقائق وبعد بدء تشغيل التطبيق.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

تشغيل الفحص المجدول عند تنشيط شاشة التوقف أو تأمين الكمبيوتر

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل وظيفة Kaspersky PURE التي تؤجل إطلاق المهمة حتى تنتهي من استخدام الكمبيوتر. لذا فلن تستهلك مهمة الفحص موارد النظام أثناء انهماكك في العمل.

يقوم Kaspersky PURE بإدارة فحص مجدول بعد تمكين شاشة التوقف أو تأمين الكمبيوتر.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

يحتوي قسم حساب المستخدم على الإعدادات اللازمة لإطلاق المهمة في حساب مختلف.

تشغيل المهمة باسم

إذا تم تحديد هذا المربع، يبدأ برنامج Kaspersky PURE مهمة الفحص باستخدام اعتمادات حساب المستخدم المحددة. تتاح هذه الميزة لكلا الفحصين اليدوي والمجدول.

وتكون الإعدادات التالية هي المتاحة:

  • الاسم. تحديد اسم الحساب الذي سيتم استخدامه لتشغيل المهمة.
  • كلمة المرور. يحدد كلمة المرور لاسم المستخدم المحدد.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، فسيتم تشغيل المهام في حساب المستخدم الحالي الذي قمت بتسجيل الدخول إليه.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.


الملفات المركبة

في القسم الفحص في الخلفية، يمكنك تكوين وضع الفحص في الخلفية حتى يتسنى إتاحة الملفات المركبة الضخمة للمستخدم بسرعة أكبر.

استخراج الملفات المركبة في الخلفية

تتيح خانة الاختيار هذه خيارًا يسمح لمكون مكافحة فيروسات الملفات بتقليل مدة التأخير عند فتح الملفات المركبة ضخمة الحجم.

إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، فإن مكون مكافحة فيروسات الملفات لا يقوم بفك الملفات الأكبر حجمًا من حد معين. أما الملفات ذات الحجم المساوي أو التي تتجاوز القيمة المحددة فستصبح متوفرة للاستخدام أثناء خضوعها للفحص. وبالنسبة للملفات ذات الحجم الذي يقل عن القيمة المحددة، فسوف تصبح متاحة للاستخدام فقط بعد قيام مكون مكافحة فيروسات الملفات بفكها وفحص محتواها.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، فسيقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات باستخراج جميع الملفات المركبة.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

بصرف النظر عما إذا كان الملف المركب (على سبيل المثال، أرشيف) يخضع للفحص، يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بفحص الملفات المستخرجة منه.

الحد الأدنى لحجم الملف

الملفات التي تجاوز حجمها الحد المتوفر للاستخدام أثناء الفحص. ويتم تحديد القيمة بالميجا بايت.

افتراضيًا، يتم تعيين الحد الأدنى لحجم الملف على 0 ميجا بايت.

في القسم حد الحجم، يمكنك تقييد فحص الملفات المركبة الكبيرة.

لا تقم بفك ضغط الملفات المركبة

إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، فإن مكون مكافحة فيروسات الملفات سوف يستبعد الملفات المركبة من الفحص إذا تجاوز حجمها القيمة المحددة.

أما إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، فسيتم فحص الملفات من كل الأحجام.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

بصرف النظر عما إذا كان الملف المركب (على سبيل المثال، أرشيف) يخضع للفحص، يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بفحص الملفات المستخرجة منه.

الحد الأقصى لحجم الملف:

يقوم Kaspersky PURE بفحص الملفات التي لا يزيد حجمها عن القيمة المحددة. يتم تحديد القيمة بالميجابايت.

افتراضيًا، تم تعيين حجم الملف على 8 ميجابايت.


تطبيقات موثوقة

قائمة التطبيقات الموثوقة

تحتوي على التطبيقات الموثوقة والتي تم تعطيل التحكم في الكائنات المستخدمة عليها (على سبيل المثال، الملفات).

إذا تم تحديد خانة الاختيار التي في سطر التطبيق، فإن Kaspersky PURE يستبعد الكائنات التي يستخدمها هذا التطبيق من نطاق الفحص عند البحث عن فيروسات. وعلى الرغم من ذلك، سيظل برنامج Kaspersky PURE يقوم بفحص الملف القابل للتنفيذ بحثًا عن فيروسات ويعالج التطبيق الموثوق به.

إذا تم مسح خانة الاختيار التي في سطر التطبيق، فإن Kaspersky PURE يفحص الملف القابل للتنفيذ الخاص بالتطبيق الموثوق به، ويعالج التطبيق، والكائنات التي يستخدمها هذا التطبيق. يظل التطبيق في قائمة التطبيقات الموثوقة.

وافتراضيًا، تحتوي القائمة الموثوقة على عملية svchost.exe.

التطبيق

العمود المحتوي على أسماء التطبيقات الموثوقة.

المسار

يعرض هذا العمود المسار الكامل للملف القابل للتنفيذ الخاص بالتطبيق.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح قائمة تسمح لك بتحديد طريقة إضافة تطبيق إلى قائمة التطبيقات الموثوقة.

تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • استعراض. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح نافذة المستعرض القياسية. من هذه النافذة، يمكنك تحديد الملف القابل للتنفيذ الخاص بالتطبيق.
  • التطبيقات. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح نافذة تحديد تطبيق ذات قائمة بالتطبيقات الجاري تشغيلها. يمكنك تحديد التطبيق المطلوب من القائمة.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة استثناءات التطبيق. في هذه النافذة، يمكنك تكوين الاستثناءات للتطبيق المحدد.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إزالة التطبيق المحدد من القائمة.


قواعد الاستثناء

قائمة قواعد الاستثناء

تقع في الجزء العلوي من النافذة، وتتيح لك إنشاء قائمة بالكائنات التي لن يراقبها برنامج Kaspersky PURE.

قاعدة الاستبعاد هي مجموعة من الشروط التي بموجبها يتم تخطي كائن من قِبل Kaspersky PURE. والكائن قد يكون ملفًا بتنسيق معين، أو مجموعة من الملفات يحددها قناع، أو منطقة معينة (على سبيل المثال، مجلد أو تطبيق)، أو عملية تطبيق، أو كائن يحدده محدد حسب نوع التهديد وفقًا لتصنيف موسوعة الفيروسات.

إذا تم تحديد خانة الاختيار التي في سطر مع القاعدة، فإن Kaspersky PURE يستثني كائنات من الفحص وفقَا لهذه القاعدة.

في حالة إلغاء تحديد خانة الاختيار الموجودة في السطر الخاص بالقاعدة، سيتجاهل Kaspersky PURE هذه القاعدة عند فحص الكائنات.

الكائن

عمود يوضح المسار الخاص بالكائن المستبعد من الفحص.

يمكنك تحديد اسم ملف أو مجلد أو قناع اسم ملف ككائن.

تمثيل لاسم الملف باستخدام أحرف البدل. أحرف البدل القياسية المستخدمة في أقنعة الملف هي * و ? حيث تمثل النجمة * أي عدد من الحروف بينما تشير علامة الاستفهام ? إلى أي حرف مفرد.

نوع التهديد

عمود يعرض قناع نوع التهديد. في حالة اكتشاف تهديد مطابق، سيقوم Kaspersky PURE بتطبيق القاعدة.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قنح النافذة قاعدة الاستثناء، حيث يمكنك إضافة استثناء إلى قاعدة الاستثناءات.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة قاعدة الاستثناء، حيث يمكنك تغيير إعدادات الاستثناء المحددة في القائمة.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بإزالة قاعدة الاستثناء المحددة من القائمة.

من القسم وصف القاعدة الموجود في الجزء السفلي من النافذة، يمكنك عرض معلومات ذات صلة حول القاعدة المحددة في القائمة. عند تحديد قاعدة، يعرض هذا القسم ارتباطات يمكنك استخدامها لتحرير إعدادات القاعدة المحددة.

الكائن: تحديد كائن

يفتح الارتباط نافذة اسم الكائن، حيث يمكنك تعيين استبعاد حسب اسم الكائن. ويمكنك تحديد ملف أو مجلد أو قناع ملف ككائن.

يتوفر الارتباط في حالة تحديد خانة الاختيار الكائن في الحقل الخصائص في النافذة قاعدة الاستثناء.

نوع التهديد: إدخال اسم التهديد

يفتح الارتباط نافذة نوع التهديد، حيث يمكنك تعيين استبعاد حسب نوع التهديد. يمكنك تحديد اسم تهديد كامل وفقًا للتصنيف في موسوعة الفيروسات أو قناع اسم التهديد.

يتوفر الارتباط في حالة تحديد خانة الاختيار نوع التهديد في الحقل الخصائص في النافذة قاعدة الاستثناء.

مكونات الحماية: أي

إذا قام السطر مكونات الحماية بعرض الارتباط أي، يتم تطبيق القاعدة المحددة بواسطة أي مكون حماية (على سبيل المثال، مكون مكافحة فيروسات الملفات أو مكافحة فيروسات الويب). يؤدي النقر فوق الارتباط أي إلى تغيير السطر أي إلى الارتباط المحددة: حدد مكونات....

وافتراضيًا، يتم تطبيق القاعدة المحددة من قِبل أي مكون حماية يجري تشغيله. سيقوم بعد ذلك السطر مكونات الحماية في الحقل وصف القاعدة بعرض الارتباط أي.

مكونات الحماية: محدد

في حالة عرض الارتباط محدد، يمكنك تحديد مكونات الحماية التي يجب أن تقوم بتطبيق القاعدة المحددة. تم تصميم الارتباطات التالية من أجل تحديد مكونات الحماية:

  • تحديد مكونات – يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة مكونات الحماية. من خلال هذه النافذة، يمكنك تحديد مكونات الحماية التي يجب أن تقوم بتطبيق القاعدة.
  • <اسم المكون> – يتم عرض ارتباطات مع أسماء المكونات كقائمة في حالة تحديدها في النافذة مكونات الحماية. يؤدي النقر فوق الارتباط الذي يضم اسم مكون الحماية إلى فتح النافذة مكونات الحماية، حيث يمكنك تحرير قائمة مكونات الحماية.

يؤدي النقر فوق الارتباط المحددة إلى تغيير الارتباط المحددة إلى الارتباط أي.


اسم الكائن

اسم الكائن

المسار إلى الملف، المجلد أو قناع اسم الملف.

استعراض

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة تحديد مجلد، حيث يمكنك تحديد ملف أو مجلد.

تضمين المجلدات الفرعية

يتيح هذا المربع تمكين/تعطيل خيار استثناء الكائن المحدد بشكل متكرر من نطاق الفحص.

على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد الملف C:\Program Files\winword.exe كاستثناء وحددت المربع تضمين المجلدات الفرعية، فلن يقوم برنامج Kaspersky PURE بفحص الملف winword.exe الواقع في أي مجلد فرعي ضمن المجلد C:\Program Files.


استثناءات التطبيقات

عدم فحص الملفات المفتوحة

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل الاستثناء من فحص مكافحة الفيروسات لكل الملفات التي قد يتم الوصول إليها بواسطة عملية هذا التطبيق.

تجنب مراقبة نشاط التطبيق

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل الاستثناء من فحص مكافحة الفيروسات لأي نشاط تطبيق تجري مراقبته من قِبل الدفاع الوقائي والتحكم في التطبيق.

عدم توارث القيود من العملية الرئيسية (التطبيق)

إذا تم تحديد هذا المربع، فسوف تجري مراقبة نشاط التطبيق وفقًا للقواعد التي حددها المستخدم أو وفقًا لحالة التطبيق.

إذا تم إلغاء تحديد هذا المربع، فإن التطبيق يرث القواعد من التطبيق الأصل الذي قام بالبدء في تشغيله.

تجنب مراقبة نشاط التطبيق الفرعي

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل الاستثناء من فحص أي نشاط تطبيق فرعي.

عدم فحص حركة الشبكة

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل استثناء من حركة مرور الشبكة التي يتم توليدها بواسطة التطبيق المحدد من عمليات الفحص بحثًا عن فيروسات ولمكافحة البريد العشوائي غير المرغوب فيه. لا تؤثر قيمة هذا الإعداد على تشغيل جدار الحماية: يقوم جدار الحماية بفحص حركة مرور التطبيق وفقًا للإعدادات التي تم تكوينها لهذا التطبيق.

يتم عرض قسم وصف القاعدة في الجزء السفلي بالنافذة إذا تم تحديد خانة الاختيار عدم فحص حركة الشبكة. في هذا القسم، يمكنك عرض نص القاعدة التي قمت بتكوينها، بالإضافة إلى تحرير إعدادات الاستثناء لحركة مرور الشبكة.

تجنب فحص كل حركة شبكة الاتصال

إذا تم عرض الارتباط الكل، فإن Kaspersky PURE لا يقوم بفحص كل حركة مرور الشبكة التي بدأت بواسطة التطبيق.

يتم افتراضيًا عرض الارتباط الكل.

تجنب فحص حركة شبكة الاتصال المشفرة

الارتباط مشفر يعني أن Kaspersky PURE لا يستبعد من الفحص إلا حركة مرور التطبيق التي يتم إرسالها عبر بروتوكول SSL.

أي عناوين IP بعيدة

إذا تم عرض الارتباط أي، فإن Kaspersky PURE يستبعد كل عناوين IP من الفحص.

عناوين IP البعيدة المحددة: تحديد / <عناوين IP>

إذا تم عرض الارتباط المحددة، فإن Kaspersky PURE لا يستبعد من الفحص إلا عناوين IP المحددة.

بالنقر فوق رابط تحديد يتم فتح نافذة عناوين IP البعيدة. يمكنك في هذه النافذة إنشاء قائمة بعناوين IP ليتم استبعادها من الفحص.

إذا تم تحديد عنوان IP واحد على الأقل، فسيتم استبدال الارتباط تحديد بالارتباط <عناوين IP>، والتي يمكن استخدامها لفتح نافذة عناوين IP البعيدة لتحرير قائمة عناوين IP المستبعدة من الفحص.

أي منافذ بعيدة

إذا تم عرض الارتباط أي، فإن Kaspersky PURE يستبعد كل المنافذ من الفحص.

المنافذة البعيدة المحددة: تحديد / <المنافذ>

إذا تم عرض الارتباط المحددة، فإن Kaspersky PURE لا يستبعد من الفحص سوى المنافذة المحددة.

بالنقر فوق الرابط المحددة يتم فتح نافذة المنافذ البعيدة. يمكنك في هذه النافذة إنشاء قائمة بالمنافذ التي يتم استبعادها من الفحص.

إذا تم تحديد منفذ واحد على الأقل، فسيتم استبدال تحديد بالارتباط <المنافذ>. يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة المنافذة البعيدة لتحرير قائمة بالمنافذ المستبعدة من الفحص.


مكونات الحماية

مكونات الحماية

في هذه النافذة، يمكنك إنشاء قائمة بمكونات حماية ومهام Kaspersky PURE التي يجب عليها استخدام قاعدة الاستبعاد أثناء التشغيل.

إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه في سطر مهمة أو مكون حماية Kaspersky PURE، فإن هذه المهمة أو مكون الحماية سوف يستخدم قاعدة الاستبعاد.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه في سطر مهمة أو مكون حماية Kaspersky PURE، فإن مكون الحماية أو المهمة لا يستخدم قاعدة الاستبعاد.

وافترضيًا، تكون جميع خانات الاختيار غير محددة في هذه النافذة.


قاعدة الاستثناء

في القسم الخصائص، يمكنك تعيين نوع الاستثناء.

الكائن

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل الميزة التي تقوم باستثناء الكائن المحدد من الفحص.

ويمكنك تحديد ملف أو مجلد أو قناع ملف ككائن.

إذا تم تحديد المربعين الكائن و نوع التهديدات، فسيقوم Kaspersky PURE بإنشاء قاعدة للكائن المحدد باستخدام نوع التهديد المحدد بناءً على تصنيف موسوعة الفيروسات. في هذه الحالة، يتم تطبيق القواعد التالية:

  • إذا قمت بتحديد ملف معين على أنه الكائن وكذلك تحديد حالة معينة في قسم نوع التهديدات، فإنه سيتم استثناء الملف المحدد إذا تمَّ تصنيفه على أنه تهديد محدد أثناء الفحص.
  • إذا قمت بتحديد منطقة أو مجلد على أنه الكائن وتحديد حالة (أو قناع) على أنه نوع التهديدات، فحينئذٍ سيتم استثناء الكائنات التي تتسم بهذه الحالة من الفحص الذي يتم القيام به في تلك المنطقة أو المجلد فقط.

بشكل افتراضي، يتم تحديد خانة الاختيار الكائن لكل قاعدة.

نوع التهديد

يعتبر نوع التهديد هو الحالة التي يعينها Kaspersky PURE لكائن بعد فحصه على تصنيف البرامج الضارة في دائرة معارف فيروسات Kaspersky Lab.

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل استثناء من نطاق كائنات معينة من الفحص بناءً على حالتها وفقًا لتصنيف موسوعة الفيروسات.

إذا تم تحديد المربعين الكائن و نوع التهديدات، فسيقوم Kaspersky PURE بإنشاء قاعدة للكائن المحدد باستخدام نوع التهديد المحدد بناءً على تصنيف موسوعة الفيروسات. في هذه الحالة، يتم تطبيق القواعد التالية:

  • إذا قمت بتحديد ملف معين على أنه الكائن وكذلك تحديد حالة معينة في قسم نوع التهديدات، فإنه سيتم استثناء الملف المحدد فقط إذا تمَّ تصنيفه على أنه تهديد محدد أثناء الفحص.
  • إذا قمت بتحديد منطقة أو مجلد على أنه الكائن وتحديد حالة (أو قناع) على أنه نوع التهديدات، فحينئذٍ سيتم استثناء الكائنات التي تتسم بهذه الحالة من الفحص الذي يتم القيام به في تلك المنطقة أو المجلد فقط.

بشكل افتراضي، يتم تحديد خانة الاختيار الكائن، ويتم مسح خانة الاختيار نوع التهديد.

التعليق

معلومات إضافية عن قاعدة استثناء

من القسم وصف القاعدة الموجود في الجزء السفلي من النافذة، يمكنك عرض معلومات حول القاعدة المحددة وتحديد قيم للنوع المحدد في القائمة. في قسم وصف القاعدة، يمكنك أيضًا تحديد مكونات Kaspersky PURE التي سيتم تطبيق القاعدة الجديدة عليها. يمكنك تعديل إعدادات القاعدة باستخدام الارتباطات التي في هذا القسم.

الكائن: تحديد كائن

يسمح لك النقر فوق هذا الارتباط بتحديد استثناءات حسب اسم الكائن. ويمكنك تحديد ملف أو مجلد أو قناع ملف ككائن.

لاستثناء ملفات ومجلدات من الفحص، يمكنك استخدام أقنعة بالأنواع التالية:

  1. أقنعة بدون مسارات ملفات، مثل:
    • <span dir=ltr>*.exe</span> – كافة الملفات ذات ملحق <span dir=ltr>.exe</span>؛
    • *.ex? – كافة الملفات التي لها ملحق يبدأ بـ "ex"، حيث "?" يمكن أن تُمثل أي حرف فردي؛
    • test – كافة الملفات باسم "test".
  2. أقنعة بمسارات ملفات قديمة، مثل:
    • C:\dir\*.* أو C:\dir\* أو C:\dir\ – كل الملفات في المجلد C:\dir\؛
    • C:\dir\*.exe – كل الملفات ذات الامتداد exe في المجلد \C:\dir؛
    • C:\dir\*.ex? - كافة الملفات التي بملحق "ex" في المجلد C:\dir\، حيث يمكن أن يستبدل "?" أي حرف فردي؛
    • C:\dir\test – فقط ملف C:\dir\test.
  3. أقنعة مسارات الملفات، مثل:
    • dir\*.* أو dir\* أو dir\ – كافة الملفات الموجودة في مجلدات dir\؛
    • dir\test – كافة ملفات الاختبار الموجودة في مجلدات dir\؛
    • dir\*.exe – كافة الملفات التي لها ملحق exe في مجلدات dir\؛
    • dir\*.ex? - كافة الملفات التي بملحق يبدأ بـ "ex" في جميع مجلدات dir\، حيث يمكن أن يستبدل "?" أي حرف فردي.

لا يمكن استخدام أقنعة الاستثناء *.* و * إلا إذا قمت بتحديد نوع التصنيف للتهديد وفقًا لموسوعة الفيروسات. في هذه الحالة لن يتم اكتشاف التهديد المحدد في أي من الكائنات. إن استخدام هذه الأقنعة دون ما تحديد للتصنيف يعد مماثلا ً لتعطيل الحماية. عند ضبط استثناء، لا يُستحسن تحديد مسار متعلق بقرص ظاهري تم إنشاؤه اعتمادًا على مجلد نظام ملفات باستخدام الأمر "subst" أو مسار يشير إلى قرص يعكس مجلد شبكة. فالموارد المختلفة يمكن تسميتها بنفس اسم القرص لمستخدمين مختلفين، مما سيؤدي إلى تنشيط غير صحيح لقواعد الاستثناء.

يتوفر هذا الزر في حالة تحديد خانة الاختيار الكائن.

نوع التهديد: إدخال اسم التهديد

يسمح لك النقر فوق هذا الارتباط بتحديد الاستثناءات حسب نوع التهديد. يمكنك تحديد اسم تهديد كامل وفقًا للتصنيف في موسوعة الفيروسات أو قناع اسم التهديد.

يتوفر هذا الارتباط في حالة تحديد خانة الاختيار نوع التهديد.

الكائن: تحديد كائن

يسمح لك النقر فوق هذا الارتباط بتحديد استثناءات حسب اسم الكائن. ويمكنك تحديد ملف أو مجلد أو قناع ملف ككائن.

تمثيل لاسم الملف باستخدام أحرف البدل. أحرف البدل القياسية المستخدمة في أقنعة الملف هي * و ? حيث تمثل النجمة * أي عدد من الحروف بينما تشير علامة الاستفهام ? إلى أي حرف مفرد.

يتوفر هذا الزر في حالة تحديد خانة الاختيار الكائن.

نوع التهديد: إدخال اسم التهديد

يسمح لك النقر فوق هذا الارتباط بتحديد الاستثناءات حسب نوع التهديد. يمكنك تحديد اسم تهديد كامل وفقًا للتصنيف في موسوعة الفيروسات أو قناع اسم التهديد.

يتوفر هذا الارتباط في حالة تحديد خانة الاختيار نوع التهديد.

مكونات الحماية: أي

في حالة عرض الارتباط أي، فإن هذا يعني أن القاعدة سيتم تطبيقها بصرف النظر عن مكون الحماية الجاري تشغيله حاليًا (على سبيل المثال، مكافحة فيروسات الملفات أة مكافحة فيروسات الويب). يؤدي النقر فوق الارتباط أي إلى تغيير الارتباط أي إلى الارتباط المحددة.

وافتراضيًا، يتم تطبيق القاعدة من قِبل أي مكون حماية يجري تشغيله. يعرض قسم الوصف في هذه الحالة الارتباط أي.

مكونات الحماية: محدد

في حالة عرض الارتباط محدد في السطر مكونات الحماية، يمكنك تحديد مكونات الحماية التي يجب أن تقوم بتطبيق القاعدة. تم تصميم الارتباطات التالية من أجل تحديد مكونات الحماية:

  • تحديد مكونات – يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة مكونات الحماية. من خلال هذه النافذة، يمكنك تحديد مكونات الحماية التي يجب أن تقوم بتطبيق القاعدة.
  • <اسم المكون> – في حالة تحديد المكونات مسبقًا في النافذة مكونات الحماية سيتم عرض قائمة تضم أسمائها تحت السطر مكونات الحماية. يؤدي النقر فوق الارتباط الذي يحمل اسم أي مكون إلى فتح النافذة مكونات الحماية.

يؤدي النقر فوق الارتباط المحددة إلى تغيير الارتباط المحددة إلى الارتباط أي.


نوع التهديد

نوع التهديد

الاسم الكامل للتهديد كما هو مصنف في موسوعة الفيروسات، أو اسم التهديد كما تم تعريفه حسب القناع.


منافذ شبكة الاتصال

القائمة في الجزء العلوي من النافذة

تحتوي على منافذ يراقبها Kaspersky PURE.

إذا تم تحديد المربع الموجود في سطر المنفذ، فإن Kaspersky PURE سيراقب حركة المرور التي تمر من خلال هذا المنفذ.

أما إذا تم إلغاء تحديد المربع الموجود في سطر المنفذ، فإن Kaspersky PURE سوف يستثني المنفذ من نطاق الفحص، ولكنه لا يقوم بإزالته من قائمة المنافذ.

وتشتمل حزمة توزيع Kaspersky PURE على قائمة بالمنافذ التي تستخدم عادة لإرسال البريد الإلكتروني وحركة مرور الويب. وافتراضيًا، يراقب Kaspersky PURE حركة المرور التي تمر خلال كل المنافذ المضمنة في هذه القائمة.

الوصف

العمود الذي يحتوي على اسم المنفذ.

المنفذ

العمود الذي يحتوي على رقم المنفذ.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة منفذ الشبكة. في هذه النافذة، يمكنك إضافة منفذ شبكة إلى قائمة المنافذ.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة منفذ الشبكة. يمكنك في هذه النافذة تغيير رقم منفذ الشبكة المحدد من القائمة وتغيير وصفه.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى قيام Kaspersky PURE بحذف منفذ الشبكة المحدد من القائمة.

مراقبة حركة تطبيقات معينة بجميع المنافذ

إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، فإن Kaspersky PURE يراقب المنافذ التي يجري استخدامها من قِبل التطبيقات في القائمة الكائنة في الجزء السفلي بالنافذة.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

القائمة في الجزء السفلي من النافذة

تحتوي القائمة على التطبيقات التي تستخدم منافذ الشبكة التي يجري مراقبتها بواسطة Kaspersky PURE.

إذا تم تحديد خانة الاختيار الموجودة في سطر التطبيق، فإن Kaspersky PURE سيراقب كل المنافذ المستخدمة بواسطة هذا التطبيق.

أما إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار الموجودة في سطر التطبيق، فإن Kaspersky PURE لن يراقب المنافذ المستخدمة بواسطة هذا التطبيق.

ويتم إنشاء القائمة الافتراضية بالتطيبقات بمعرفة متخصصين من Kaspersky Lab.

الوصف

العمود الذي يحتوي على اسم التطبيق.

المسار

يعرض هذا العمود المسار الكامل للملف القابل للتنفيذ الخاص بالتطبيق.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح قائمة تسمح لك بتحديد طريقة لإضافة تطبيق إلى القائمة.

تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • استعراض. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح نافذة المستعرض القياسية. من هذه النافذة، يمكنك تحديد الملف القابل للتنفيذ الخاص بالتطبيق.
  • التطبيقات. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح نافذة تحديد تطبيق ذات قائمة بالتطبيقات الجاري تشغيلها. يمكنك تحديد التطبيق المطلوب من القائمة.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح النافذة التطبيق. في هذه النافذة، يمكنك تحرير المسار الذي يقود إلى الملف القابل للتنفيذ الخاص بالتطبيق ووصف التطبيق.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى قيام Kaspersky PURE بحذف التطبيق المحدد من القائمة.

يحتوي القسم المعلومات على تحذير عن تعديل قائمة منافذ شبكة الاتصال.


التطبيق

التطبيق

الملف القابل للتنفيذ الخاص بالتطبيق الذي يستخدم منافذ الشبكة التي يجب مراقبتها. يجب على الحقل أن يحدد اسم ومسار الملف.

الوصف

اسم التطبيق.


منفذ الشبكة

المنفذ

حقل يتم تحديد عدد منافذ الشبكة به.

الوصف

حقل يتم تحديد تحديد اسم منفذ الشبكة به.


إضافي

يمكنك في قسم وضع الفحص اختيار الشرط الذي سيؤدي إلى تفعيل الفحص بواسطة مكون مكافحة فيروسات الملفات.

الوضع الذكي

في هذا الوضع، يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بفحص الكائن بناءً على تحليل الإجراءات المتخذة على هذا الكائن (الوضع الافتراضي).

على سبيل المثال، عند العمل مع مستند Microsoft® Office، يقوم برنامج Kaspersky PURE بفحص الملف عند فتحه أول مرة وعند إغلاقه آخر مرة. أما العمليات التي تجرى أثناء فتح الملف والتي يتم فيها استبدال الملف فلا تتسبب في فحصه.

عند الوصول والتعديل

في هذا الوضع، يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بفحص الكائنات عند محاولة فتحها/تعديلها.

عند الوصول

في هذا الوضع، يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بفحص الكائنات عند محاولة فتحها فقط.

عند التنفيذ

في هذا الوضع، يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بفحص الكائنات عند محاولة تشغيلها فقط.

في قسم تقنيات الفحص يمكنك تحديد تقنية فحص الملف.

تقنية iSwift

تعد هذه التقنية تطويرًا لتقنية iChecker، لأجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام ملفات NTFS.

هناك قيود على iSwift: فهي موجهة إلى موقع ملف محدد في نظام الملفات وتعمل فقط مع الكائنات التي في نظام ملفات NTFS.

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل استخدام تقنية iSwift.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

تقنية iChecker

تتيح هذه التقنية زيادة سرعة الفحص من خلال استثناء ملفات معينة من الفحص. يتم استثناء الملفات من الفحص باستخدام خوارزمية خاصة تراعي تاريخ إصدار قواعد بيانات Kaspersky PURE، كما تراعي آخر تاريخ لفحص الملف، وأي تعديلات أجريت على إعدادات الفحص.

توجد قيود على iChecker: حيث لا تعمل هذه التقنية مع الملفات الكبيرة ولا تنطبق إلا على الملفات التي يمكن للتطبيق التعرف على بنيتها (على سبيل المثال، EXE وDLL وLNK وTTF وINF وSYS وCOM وCHM وZIP وRAR).

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل استخدام تقنية iChecker.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

في قسم إيقاف المهمة مؤقتًا يمكنك إيقاف مكون مكافحة فيروسات الملفات مؤقتًا.

حسب الجدول

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل الخيار الذي يسمح بالتوقف المؤقت لمكون مكافحة فيروسات الملفات لفاصل زمني معين. إن التوقف المؤقت للمكون يسمح بتخفيف العبء على نظام مع توفيره وصولا ً أسرع إلى الكائنات.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

الجدولة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة إيقاف المهمة مؤقتًا. يمكنك استخدامها لتحديد الفاصل الزمني الذي سيظل فيه مكون مكافحة فيروسات الملفات غير فعال.

يتوفر هذا الزر في حالة تحديد خانة الاختيار حسب الجدول.

في بداية تشغيل التطبيق

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل الخيار الذي يوقف مؤقتا مكون مكافحة فيروسات الملفات عند قيامك بتشغيل تطبيقات معينة (على سبيل المثال، تلك التي تستخدم موارد كبيرة بالنظام وتستهلكها). بعد إغلاق مثل هذا التطبيق، يتم تلقائيًا إعادة تمكين مكون مكافحة فيروسات الملفات.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

تحديد

بالنقر على الزر يفتح النافذة التطبيقات. يمكنك في هذه النافذة إنشاء قائمة بالتطبيقات التي ـ أثناء تشغيلها ـ ينبغي أن توقف مؤقتًا مكون مكافحة فيروسات الملفات.

يكون هذا الزر متاحًا إذا تم تحديد خانة الاختيار في بداية تشغيل التطبيق.


علامة التبويب "عام"

يمكنك في قسم أنواع الملفات تحديد أنواع الكائنات المراد قيام المكون مكافحة فيروسات الملفات بفحصها. تعتمد الإعدادات الافتراضية في هذا القسم على المستوى المحدد للأمان.

كل الملفات

سيقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بفحص جميع الملفات دون استثناء (جميع التنسيقات والملحقات).

إن مكون مكافحة فيروسات الملفات يعتبر أن الملفات بدون امتدادات قابلة للتنفيذ، وبالتالي يتم فحصها دائمًا، بغض النظر عن نوعية الملفات التي حددتها للفحص.

فحص الملفات حسب التنسيق

إذا حددت هذا الخيار، فإن مكون مكافحة فيروسات الملفات سوف يفحص فقط الملفات التي يمكن للفيروس أن يتسلل إليها. وقبل البحث عن فيروسات في أحد الملفات، يتم تحليل عنوانه الداخلي لتحديد تنسيق الملف (TXT أو DOC أو EXE، إلخ). أثناء الفحص، يتم وضع امتدادات الملفات في الاعتبار أيضًا.

يتعامل <مكون مكافحة فيروسات الملفات> مع الملفات عديمة الامتدادات بوصفها ملفات تنفيذية أي قابلة للتنفيذ. ويقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بفحصها دائمًا، بصرف النظر عن أنواع الملفات التي حددتها للفحص.

فحص الملفات حسب الملحق

في هذه الحالة يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بفحص الملفات القابلة للإصابة فقط. يتم تحديد نوع تنسيق الملف بناءً على امتداد الملف.

إن مكون مكافحة فيروسات الملفات يعتبر أن الملفات بدون امتدادات قابلة للتنفيذ، وبالتالي يتم فحصها دائمًا، بغض النظر عن نوعية الملفات التي حددتها للفحص.

الرمز

يؤدي النقر فوق هذه الأيقونة إلى فتح نظام التعليمات الخاص ببرنامج Kaspersky PURE، مما يسمح بعرض قائمة بامتدادات الملفات التي يتم فحصها بواسطة مكون مكافحة فيروسات الملفات.

في قسم نطاق الحماية يمكنك إنشاء قائمة بالكائنات التي سيقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بفحصها.

قائمة نطاق الحماية

تحتوي على الكائنات التي يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بفحصها. قد يكون الكائن مجلدًا أو ملفًا أو مجموعة ملفات يتم تحديدها بواسطة قناع.

وبشكل افتراضي يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بإجراء فحص للملفات التنفيذية على أي أقراص ثابتة أو أقراص شبكة أو وسائط قابلة للنقل. وافتراضيًا يتعذر تحرير الكائنات المضمنة في القائمة ولا حذفها.

إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، فسيقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بفحص الكائن.

أما إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، فسيقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات باستبعاد الكائن من الفحص.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تحديد كائن للفحص. في هذه النافذة، يمكنك إضافة كائن ليتم فحصه.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تحديد كائن للفحص. في هذه النافذة، يمكنك تغيير كائن ليتم فحصه.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى حذف الكائن المحدد من القائمة.


الأداء

لقد تم تصميم قسم طرق الفحص لتحديد الطرق التي ينبغي لمكون مكافحة فيروسات الملفات استخدامها لفحص الكمبيوتر. تعتمد الإعدادات الافتراضية في هذا القسم على المستوى المحدد للأمان.

تحليل التوقيع

يستخدم تحليل التوقيع قواعد بيانات برنامج Kaspersky PURE، والتي تحتوي على توقيعات للتهديدات المعروفة وطرق التخلص منها. ولا توفر الحماية باستخدام تحليل التوقيع إلا أدنى مستوى مقبول من الأمان.

ووفقا لتوصيات من خبراء Kaspersky Lab، فإنه يتم تمكين هذه الطريقة دائمًا في التطبيق.

التحليل المساعد على الاكتشاف

تقوم خانة الاختيار هذه بتمكين/تعطيل استخدام التحليل المساعد على الاكتشاف أثناء الفحص بحثًا عن فيروسات.

تقنية لاكتشاف معلومات التهديدات التي لم يتم إضافتها حتى الآن إلى قواعد بيانات Kaspersky Lab. يسمح لك المحلل المساعد على الاكتشاف باكتشاف الكائنات التي يتشابه سلوكها مع سلوك التهديدات التقليدية. يتم اعتبار الكائنات التي تم اكتشافها بواسطة المحلل المساعد على الاكتشاف على أنها محتملة الإصابة. على سبيل المثال، يمكن اعتبار أحد الكائنات محتملة الإصابة إذا كانت تحتوي على تسلسلات من الأوامر التي تتطابق مع الكائنات الخبيثة (فتح الملف، الكتابة إلى ملف).

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

شريط التمرير

يغير مستوى التفاصيل الخاص بالتحليل المساعد على الاكتشاف. يضبط مستوى تفاصيل الفحص التوازن بين شمولية عمليات البحث عن التهديدات الجديدة، والتحميل على موارد نظام التشغيل، والوقت اللازم للفحص.

تتوفر مستويات الفحص التالية:

  • فحص خفيف. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بتنفيذ عمليات أقل بشأن ما تم العثور عليه داخل الملفات القابلة للتنفيذ. وتكون احتمالية اكتشاف التهديد في هذا الوضع أقل إلى حد ما. ويتم الفحص بصورة أسرع وبكم أقل من الموارد المكثفة.
  • فحص متوسط. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بتنفيذ عدد التعليمات التي تم العثور عليها في الملفات القابلة للتنفيذ والتي يوصي بها خبراء Kaspersky Lab.
  • فحص شامل. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بتنفيذ عمليات أكثر بشأن ما تم العثور عليه في الملفات القابلة للتنفيذ. وتكون احتمالية اكتشاف التهديد في هذا الوضع أعلى. وتستهلك عملية الفحص موارد أكثر من موارد النظام، كما تستغرق وقتًا أطول.

لقد تم تصميم قسم تحسين الفحص لتحديد الطرق التي تسمح بتقليل مدة الفحص. تعتمد قيمة الإعداد الافتراضية في هذا القسم على المستوى المحدد للأمان.

فحص الملفات الجديدة والمتغيرة فقط

تتيح تعمل خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل فحص الملفات الجديدة فقط والملفات التي تم تعديلها منذ آخر عملية فحص. يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بفحص الملفات البسيطة والمركبة على حد سواء.

إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، فإن قسم فحص الملفات المركبة لا يظهر الارتباطات الخاصة بتحديد الفحص لكل الملفات أو الجديد منها فقط الكل / الجديد).

يحتوي القسم فحص الملفات المركبة على قائمة بالملفات المركبة التي يفحصها مكون مكافحة فيروسات الملفات بحثًا عن فيروسات. تعتمد قيمة الإعداد الافتراضية في هذا القسم على المستوى المحدد للأمان.

فحص الأرشيفات

يقوم هذا المربع بتمكين/تعطيل فحص أرشيفات RAR وARJ وZIP وCAB وLHA وJAR وICE.

ملف واحد أو عدة ملفات تم حزمها في ملف واحد عن طريق الضغط. مطلوب تطبيق مخصص، يسمى الأرشيف، لحزم البيانات وفك حزمها.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار فحص الملفات الجديدة والمعدلة فقط في قسم تحسين الفحص، فيمكنك تحديد أي من خيارات الفحص التالية:

  • الكل. فحص كل الأرشيفات.
  • جديد. فحص جميع الأرشيفات الجديدة التي ظهرت منذ آخر فحص.

فحص حزم التثبيت

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل فحص ملفات التثبيت.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار فحص الملفات الجديدة والمعدلة فقط في قسم تحسين الفحص، فيمكنك تحديد أي من خيارات الفحص التالية:

  • الكل. قم بفحص جميع ملفات التثبيت.
  • جديد. فحص جميع التثبيتات الجديدة التي ظهرت منذ آخر فحص.

فحص كائنات OLE المضمنة

تقوم خانة الاختيار هذه بتمكين/تعطيل فحص كائنات OLE المضمنة في الملفات (مثل جداول بيانات Microsoft® Office Excel® أو وحدات ماكرو مضمنة في ملفات Microsoft® Office Word و مرفقات البريد الإلكتروني) بواسطة Kaspersky PURE.

كائن مرفق إلى ملف آخر أو مضمن في ملف آخر عن طريق استخدام تقنية ارتباط الكائنات وتضمينها (OLE). مثال لكائن OLE هو جدول ®Microsoft Office Excel المضمن في مستند Microsoft Office Word.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار فحص الملفات الجديدة والمعدلة فقط في قسم تحسين الفحص، فيمكنك تحديد أي من خيارات الفحص التالية:

  • الكل. فحص كل كائنات OLE المضمنة.
  • جديد. فحص كل كائنات OLE المضمنة التي ظهرت منذ آخر فحص.

إضافي

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة الملفات المركبة. وفي هذه النافذة، يمكنك تكوين فحص الملفات المركبة.


التطبيقات

قائمة التطبيقات

يحتوي على قائمة تضم التطبيقات التي يتم خلال تشغيلها إيقاق تشغيل مكافحة فيروسات الملفات مؤقتًا. تحتوي القائمة على أسماء الملفات القابلة للتنفيذ للتطبيقات والمسارات المؤدية إليها.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح قائمة سياق تسمح لك بتحديد طريقة إضافة تطبيق إلى القائمة.

تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • استعراض. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح نافذة المستعرض القياسية. من هذه النافذة، يمكنك تحديد الملف القابل للتنفيذ الخاص بالتطبيق.
  • التطبيقات. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح قائمة التطبيق الجاري تشغيلها حاليًا. يمكنك تحديد التطبيق المطلوب من القائمة.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح قائمة سياق تسمح لك بتحديد طريقة إضافة تطبيق بدلاً من تطبيق أخر محدد من القائمة.

تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • استعراض. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح نافذة المستعرض القياسية. من هذه النافذة، يمكنك تحديد الملف القابل للتنفيذ الخاص بالتطبيق.
  • التطبيقات. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح قائمة التطبيق الجاري تشغيلها حاليًا. يمكنك تحديد التطبيق المطلوب من القائمة.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بحذف التطبيق المحدد من القائمة.


التهديدات

تم تصميم القسم البرامج الضارة لتحديد أنواع البرامج الضارة التي يجب أن يقوم Kaspersky PURE باكتشافها ومنعها. دائمًا تخضع الفيروسات وفيروسات الدودة وأحصنة طروادة وأدوات الهجوم إلى الاكتشاف والمنع حيث أنها قد تتسبب في إحداث ضرر بالغ للكمبيوتر الخاص بك.

الفيروسات وفيروسات الدودة

تمكنك خانة الاختيار من الحماية ضد الفيروسات وفيروسات الدودة.

ويتم تمكين الحماية ضد الفيروسات وفيروسات الدودة بشكل دائم، لذا فلا يمكن مسح خانة الاختيار.

برامج حصان طروادة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل الحماية ضد برامج أحصنة طروادة.

يتم تمكين الحماية ضد أحصنة طروادة بشكل دائم، لذا يلا يمكن مسح خانة الاختيار.

أدوات خبيثة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل الحماية ضد الأدوات الضارة.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

يسمح لك القسم برمجيات إعلانية وبرامج الاتصال التلقائي وبرامج أخرى بتمكين مراقبة التطبيقات القانونية التي يمكن استخدامها بواسطة الدخلاء لإلحاق الضرر بالكمبيوتر أو البيانات الخاصة بالمستخدم. يحدد Kaspersky PURE الأنشطة أو البرامج الموجودة في هذه القائمة ويمنعها.

برمجيات إعلانية

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل الحماية ضد البرامج الضارة.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

برامج الاتصال التلقائي

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل الحماية ضد الاتصال التلقائي.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

أخرى

تعمل خانة الاختيار هذا على تمكين/تعطيل الحماية ضد أنواع أخرى من التهديدات (على سبيل المثال، عملاء الدردشة على الويب، وبرامج التنزيلات وتطبيقات المراقبة وتطبيقات الإدارة عن بعد وتهديدات أخرى).

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

في القسم الروابط، يمكنك تمكين مراقبة التهديدات المجمعة في الفئة الروابط. يحدد Kaspersky PURE الأنشطة أو البرامج الموجودة في هذه القائمة ويمنعها.

روابط غير معروفة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل مراقبة الروابط غير المعروفة.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

كائنات متعددة الحزم

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل مراقبة الكائنات التي تم ربطها ثلاث مرات على الأقل.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.


التحقق من كلمة المرور

كلمة المرور

كلمة مرور إدارة Kaspersky PURE.

حفظ كلمة المرور للجلسة الحالية

في حالة تحديد خانة الاختيار هذه، يتذكر Kaspersky PURE كلمة المرور ولا يطالبك مرة أخرى بتوفيرها أثناء جلسة العمل.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

إعدادات كلمة مرور المسئول

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة إعدادات في قسم إعدادات حماية كلمة مرور المسؤول. في قسم إعدادات حماية كلمة مرور المسؤول، يمكنك تعيين وظائف Kaspersky PURE التي تريد تقييد الوصول إليها باستخدام كلمة مرور المسؤول.


ملفات التتبع

استخدم هذه النافذة فقط تحت إرشاد أحد المتخصصين في خدمة الدعم الفني لـ Kaspersky Lab على الويب.

في القسم التتبعات يمكنك تكوين ملفات التتبع. تقوم ملفات التتبع بتسجيل محفوظات جميع أوامر التطبيقات أثناء تنفيذها. في حالة حدوث خطأ أثناء تشغيل إحدى المهام، يستخدم المتخصصين في Kaspersky Lab ملفات التتبع لتحليل المشكلة والقضاء عليها.

الحالة

توضح حالة التتبع (الممكنة/المعطلة) ما إذا كان يجري تسجيل تاريخ جميع الأوامر أثناء تنفيذها.

بشكل افتراضي، يتم تمكين التتبع.

المستوى

مستوى التتبع.

القيم المتاحة:

  • حرج (100)؛
  • مرتفع (200)؛
  • تشخيصي (300)؛
  • هام (400)؛
  • طبيعي (500)؛
  • منخفض (600).

القيمة المستحسنة: عادي (500).

تمكين / تعطيل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى تمكين/تعطيل خيار التتبع.

في القسم إجراءات، يمكنك تجميع معلومات لفريق الدعم الفني في Kaspersky Lab وتحميلها على الخادم.

إنشاء تقرير حالة النظام

يؤدي النقر فوق هذا الر إلى فتح معالج تجميع بيانات النظام، التي تم تصميمها لإنشاء تقارير حالة النظام.

عرض

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تضم ملف يحتوي على تقرير حالة النظام.

تحميل المعلومات إلى الدعم الفني على الخادم

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة تحميل معلومات إلى الدعم الفني على الخادم لإرسال ملفات تفريغ الذاكرة والتتبعات إلى خادم FTP على Kaspersky Lab.

تشغيل برنامج AVZ النصي

من هذه النافذة يمكنك تشغيل برنامج AVZ النصي من الدعم الفني. يهدف البرنامج النصي إلى إصلاح المشكلات الموجودة في نظام التشغيل. على سبيل المثال يمكنك فحص الكمبيوتر للبحث عن البرمجيات الضارة من نوع معين، وتنظيف الكائنات المصابة، وإرسال المعلومات إلى Kaspersky Lab.


النافذة "إضافي"

السماح بوضع FTP النشط

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل وضع FTP النشط.

في حالة تحديد خانة الاختيار، يتم تمكين وضع FTP النشط. لتوصيل الخادم بالعميل، يفتح الكمبيوتر العميل منفذًا يتصل الخادم من خلاله. يسمح لك هذا الوضع بالتحكم في تحديد منفذ محدد لفتحه. تعمل هذه الآلية حتى في حالة إنشاء قاعة للمنع.

في حالة مسح خانة الاختيار، سيتم منع وضع FTP النشط.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

منع الاتصالات في حالة عدم إمكانية المطالبة بإجراء (لا يتم تحميل واجهة التطبيق)

في حالة تحديد خانة الاختيار هذه، يظل جدار الحماية نشطًا في حالة عدم تحميل واجهة Kaspersky PURE.

في حالة مسح خانة الاختيار هذه، لن يتم منع توصيلات الشبكة في حالة عدم تحميل واجهة Kaspersky PURE.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

لا تقم بتعطيل جدار الحماية إلى أن يتوقف النظام تماماً

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل الخيار الذي يمنع جدار الحماية من التوقف حتى يتم إيقاف تشغيل النظام بالكامل.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.


تحديد إجراء

المطالبة باتخاذ إجراء

عندما يقوم الدفاع الوقائي باكتشاف نشاط برنامج خطر في النظام، يقوم بمطالبة المستخدم مع إعطائه عرض لاختيار إجراء آخر.

يتم تعيين هذا الخيار بشكل افتراضي.

نقل إلى العزل

عند قيام الدفاع الوقائي باكتشاف نشاط برنامج خطر في النظام، يقوم بنقل البرنامج الخبيث إلى العزل.

يتوفر هذا الارتباط لبعض أنواع الأنشطة الخطرة فقط.

إنهاء العملية

عند قيام الدفاع الوقائي باكتشاف نشاط برنامج خطر في النظام، يقوم بإنهاء عمليات البرنامج التي تسبب هذا النشاط.

يتوفر هذا الارتباط لبعض أنواع الأنشطة الخطرة فقط.

سماح

عند قيام الدفاع الوقائي باكتشاف نشاط برنامج خطر في النظام، يقوم بالسماح لعمليات البرنامج التي تسبب هذا النشاط.


نافذة الدفاع الوقائي

نافذة الدفاع الوقائي

تحتوي على قائمة تضم الأحداث الخطرة واستجابات الدفاع الوقائي لها.

يتضمن Kaspersky PURE مجموعة أوصاف للأحداث التي يمكن اعتبارها خطيرة. يتم إنشاء قاعدة مراقبة لكل حدث من هذه الأحداث. إذا تعرف الدفاع الوقائي على نشاط برنامج معين كحدث خطر، سيقوم الدفاع الوقائي باتباع التعليمات المحددة بشأن مثل هذه الأحداث في القاعدة.

يقوم الدفاع الوقائي بتحديث قائمة أحداث Kaspersky PURE الخطرة.

الحدث

يعرض هذا العمود أسماء أنشطة التطبيق الخطيرة.

إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، يقوم الدفاع الوقائي معاملة الحدث كحدث مشكوك فيه ويقوم بتنفيذ العملية المحددة.

وإذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، لا يقوم الدفاع الوقائي بعرض الحدث كحدث مشكوك فيه.

وبشكل افتراضي، يقوم الدفاع الوقائي بمراقبة جميع الأحداث المدرجة في القائمة.

الإجراء

يعرض هذا العمود رد فعل التطبيق تجاه الحدث المحدد.

تتوفر أنواع الإجراءات التالية عند حدوث حدث خطير:

  • سماح.
  • المطالبة باتخاذ إجراء.
  • إنهاء العملية.
  • نقل إلى العزل.

    يكون الإجراء متاحًا لبعض أنواع الأنشطة الخطرة فقط.

وتتاح عملية النقل إلى العزل عند وجود بعض أنواع الأنشطة الخطرة.

بشكل افتراضي، يتم تعيين القيمة المطالبة بإجراء لجميع الأحداث الخطيرة.

كتابة معلومات في التقرير

يعرض هذا العمود معلومات حول إنشاء التقرير بعد قيام الدفاع الوقائي بإجراء العملية المحددة.

القيم الممكنة: تشغيل / إيقاف.

احتمالية الحالات الإيجابية الخطأ

يعرض هذا العمود احتمالية تفعيل القاعدة بشكل خاطئ.

القيم الممكنة: ضعيف, متوسط, قوي.

وتعمل قواعد بيانات شبكة أمان Kaspersky كمصدر للمعلومات حول كل حدث.

يمكنك تغيير الإعدادات الخاصة بإدارة النشاط الخطير المحددة في القائمة، من القسم وصف القاعدة.

الإجراء: <الإجراء المحدد>

يعرض الحقل الإجراء ارتباطًا يحمل اسم الإجراء الذي يقوم الدفاع الوقائي بتنفيذه عند اكتشاف حدث محدد في القائمة. بالنقر على الارتباط، سيتم فتح مربع الحوار تحديد إجراء. من خلال مربع الحوار هذا، يمكنك تحديد إجراء مختلف للدفاع الوقائي لتنفيذه عند اكتشاف الحدث المحدد.

الفترة:

يعرض الحقل المدة ارتباط يحمل عدد الدقائق التي تمر بين عمليات الفحص التي يقوم بها الدفاع الوقائي للبحث عن العمليات المخفية. بالنقر على الارتباط، سيتم فتح مربع الحوار اكتشاف العمليات المخفية. من خلال مربع الحوار هذا، يمكنك تغيير طول الوقت المستغرق الذي يقوم الدفاع الوقائي بعده بالتحقق من العمليات المخفية.

يكون الارتباط متاحًا لبعض أنواع الأنشطة الخطرة فقط.

التقرير: تشغيل / إيقاف تشغيل

انقر فوق الارتباط تشغيل لإنشاء تقرير حول العملية؛ ويتم عرض الارتباط إيقاف التشغيل في الحقل وصف القاعدة.

انقر فوق الارتباط إيقاف التشغيل لتعطيل إنشاء تقرير حول العملية؛ ويتم عرض الارتباط تشغيل في الحقل وصف القاعدة.

وبشكل افتراضي، يقوم الدفاع الوقائي بإنشاء تقرير لكل قاعدة، (يتم عرض الارتباط تشغيل).


نافذة اكتشاف العمليات المخفية

فحص كل

تقوم هذه النافذة بتحديد الفاصل الزمني الذي سيقوم الدفاع الوقائي بعد انقضائه بفحص نظام التشغيل لاكتشاف عمليات مخفية. يتم تحديد الفاصل الزمني بالدقائق.

يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي إلى 20 دقيقة.


عناوين المواقع الموثوقة

لا تفحص حركة الويب من عناوين المواقع الموثوقة

تقوم خانة الاختيار هذه بتمكين / تعطيل التحكم في المعلومات التي تم استلامها من مواقع الويب المدرجة في قائمة عناوين URL الموثوقة.

في حالة تحديد خانة الاختيار هذه، لن يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بتحليل المعلومات القادمة من عناوين URL الموثوقة للبحث عن الكائنات الخطيرة.

وإذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بفحص المعلومات من جميع مواقع الويب.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

قائمة عناوين الويب الموثوقة

يحتوي على عناوين URL التي يمكنك الثقة بها. لا يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بفحص محتوى عناوين URL المدرجة في هذه القائمة. يمكنك إضافة عنوان URL موثوق أو القناع الخاص به إلى القائمة.

في حالة تحديد خانة الاختيار الموجودة في سطر عنوان URL، لن يقوم المكون مكافحة فيروسات الويب بفحص محتوى صفحات الويب باستخدام عنوان URL.

في حالة مسح خانة الاختيار الموجودة في سطر عنوان URL، يقوم المكون مكافحة فيروسات الويب بفحص محتوى صفحات الويب باستخدام عنوان URL.

إضافة

يؤدي هذا الأمر إلى فتح النافذة قناع العنوان (URL)، والتي يمكنك من خلالها إضافة عنوان URL / قناع عنوان URL.

تحرير

يؤدي هذا الأمر إلى فتح النافذة قناع العنوان (URL)، والتي يمكنك من خلالها تغيير عنوان URL / قناع عنوان URL.

حذف

تقوم بإزالة عنوان URL / قناع عنوان URL الذي تم تحديده من القائمة.


إضافي

في القسم الإجراءات، يمكنك تحديد العلامات التي يجب إضافتها إلى موضوع الرسالة التي تم تعيين الحالة بريد عشوائي أو بريد عشوائي محتمل لها بواسطة مكون مكافحة البريد العشوائي.

إضافة تسمية [!! بريد عشوائي] إلى سطر موضوع الرسالة يؤدي إلى اعتبار هذه الرسالة كبريد عشوائي

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل الإضافة التلقائية لعنوان النص إلى الحقل الموضوع للرسالة التي تعرف عليها مكون مكافحة البريد العشوائي على أنها بريد عشوائي.

يظهر نص العنوان في الحقل الموجود على يسار خانة الاختيار. بشكل افتراضي، يقوم مكون مكافحة البريد العشوائي بإضافة العنوان [!! بريد عشوائي].

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إضافة تسمية [؟؟ بريد عشوائي محتمل] إلى سطر موضوع الرسالة يؤدي إلى اعتبار هذه الرسالة كبريد عشوائي

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل الإضافة التلقائية لعنوان النص إلى الحقل الموضوع للرسالة التي تعرف عليها مكون مكافحة البريد العشوائي على أنها بريد عشوائي محتمل.

يظهر نص العنوان في الحقل الموجود على يسار خانة الاختيار. بشكل افتراضي، يقوم مكون مكافحة البريد العشوائي بإضافة العنوان [؟؟ بريد عشوائي محتمل].

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

في القسم الاتصالات، يمكنك تحديد إعدادات الاتصالات الخاصة بتكامل مكون مكافحة البريد العشوائي في عملاء البريد.

حركة POP3/SMTP/IMAP

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل فحص البريد الوارد عبر بروتوكولات POP3 و SMTP و IMAP.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إضافي: مكون إضافي لبرنامج Microsoft Office Outlook

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل استخدام الأداة الإضافية لـ Microsoft® Office Outlook®.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إضافي: الأداة الإضافية للبريد لـ Microsoft Windows

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل استخدام الأداة الإضافية لعميل البريد الإلكتروني لـ Microsoft® Windows® Mail.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إضافي: مكون إضافي لبرنامج Thunderbird

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل استخدام الأداة الإضافية لعميل البريد الإلكتروني لـ Thunderbird™.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إضافي: مكون إضافي لتطبيق The Bat!

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل استخدام الأداة الإضافية لعميل البريد الإلكتروني لـ The Bat!.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

في القسم البريد الإلكتروني الصادر، يمكنك تحديد الإعدادات الخاصة بالتدريب على مكافحة البريد العشوائي.

التدريب باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الصادرة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل الاستكمال التلقائي الخاص بقائمة العناوين المسموح بها.

إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، يقوم مكون مكافحة البريد العشوائي غير المرغوب فيه بتحليل أول 50 رسالة صادرة. ثم يقوم البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه باستخدام نتائج التحليل لملء قائمة العناوين المسموح بها.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار، لا يستخدم مكون مكافحة البريد العشوائي البريد للتدريب.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

في القسم الاستثناءات، يمكنك تحديد ما إذا كان على مكون مكافحة البريد العشوائي تخطي بعض الرسائل عند فحص البريد الإلكتروني للبحث عن البريد العشوائي.

عدم التحقق من الرسائل الأصلية على Microsoft Exchange Server

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل فحص البريد العشوائي لرسائل البريد الإلكتروني المرسلة من خلال شبكة داخلية (على سبيل المثال، بريد الشركة).

يعتبر البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه الرسائل بريدًا داخليًا، في حالة استخدام Microsoft® Office Outlook® على جميع أجهزة الكمبيوتر في الشبكة وتوجد صناديق بريد المستخدم على نفس خادم Exchange أو على خوادم مرتبطة عبر روابط X400.

في حالة تحديد خانة الاختيار، لن يقوم مكون البريد العشوائي بفحص رسائل خادم Microsoft Exchange.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار، سيقوم مكون مكافحة البريد العشوائي بفحص هذه الرسائل.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.


الطرق المتطابقة

في القسم اعتبار الرسالة بريدًا إلكترونيًا غير مرغوب فيه يمكنك تحديد الشروط االخاصة بالتصفية التي سيستخدمها مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه للتعرف على البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

إذا كانت تحتوي على عناصر مريبة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل فحص رسائل البريد الإلكتروني للبحث عن العناصر المريبة في النص أو عناوين URL المضمنة في قائمة العناوين المريبة.

في حالة تحديد خانة الاختيار، يعتبر مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه الرسائل التي تحتوي على عناوين مواقع ويب توجد في قائمة العناوين الاحتيالية بريدًا إلكترونيًا غير مرغوب فيه.

في حالة إلغاء تحديد خانة الاختيار، لا يتحقق مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه من وجود عناوين مواقع URL التي أرسلت الرسالة مقابل قائمة عناوين الويب الاحتيالية.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إضافي

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة إعدادات مكافحة الرسائل الاحتيالية. من خلال خانة الاختيار هذه، يمكنك تكوين استخدام التحليل المساعد على الاكتشاف عند فحص صفحات الويب بحثًا عن تهديدات الاحتيال.

إذا كانت تحتوي على عناوين مواقع من قاعدة بيانات عناوين ويب الخبيثة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل التحقق من الارتباطات في الرسائل مقابل قائمة عناوين الويب الخبيثة.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إذا كانت غير موجهة لي

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل تصفية الرسائل التي لم يتم توجيهها إليك.

في حالة تحديد خانة الاختيار، يتحقق مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه من وجود عنوان المستلم في قائمة العناوين الخاصة بك. وفي حالة أن عنوان المستلم لا يتوافق مع أي عنوان من القائمة، فإن مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه يتعرف على هذا الميل على أنه بريد إلكتروني غير مرغوب فيه.

في حالة مسح خانة الاختيار، لا يقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بتصفية العناوين حسب ما إذا كانت مضمنة في قائمة العناوين الخاصة بك.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

عناويني

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة العناوين الخاصة بي، حيث يمكنك إنشاء قائمة تضم العناوين الخاصة بك..

عند إنشاء القائمة، يمكنك تحديد العناوين وأقنعة العناوين.

يمكن الوصول إلى الزر إذا تم تحديد خانة الاختيار إذا كانت غير موجهة لي.

إذا كانت من مرسل محظور

تسمح خانة الاختيار هذه بتمكين / تعطيل تصفية البريد باستخدام قائمة المرسلين المحظورين الذين يعتبر مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه رسائلهم بريدًا إلكترونيًا غير مرغوب فيه.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

تحديد

يوجد الزر على يسار خانة الاختيار إذا كانت من مرسل محظور. يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة مرسلون محظورون، حيث يمكنك إنشاء قائمة تضم المرسلين المحظورين.

عند إنشاء القائمة، يمكنك تحديد عناوين المرسلين المحظورين وأقنعة العناوين.

يمكن الوصول إلى الزر إذا تم تحديد خانة الاختيار إذا كانت من مرسل محظور.

إذا كانت تحتوي على عبارات ممنوعة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل تصفية العبارات الممنوعة فيما يتعلق بقائمة العبارات التي يشير وجودها في الرسالة إلى أنها رسالة بريد عشوائي.

يتم مسح خانة الاختيار بشكل افتراضي.

تحديد

يوجد الزر على يسار خانة الاختيار إذا كانت تحتوي على عبارات محظورة. يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة عبارات محظورة، حيث يمكنك إنشاء قائمة تضم العبارات المحظورة.

عند إنشاء القائمة، يمكنك تحديد كل من العبارات المحظورة وأقنعة العبارات.

يمكن الوصول إلى الزر إذا تم تحديد خانة الاختيار إذا كانت تحتوي على عبارات محظورة.

في القسم تصنيف الرسالة على أنها ليست بريدًا إلكترونيًا مرغوبًا فيه يمكنك تحديد العلامات التي سيستخدمها مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه للتعرف على البريد الإلكتروني غير الضار.

إذا كانت من مرسل مسموح به

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل التحقق من عنوان المرسل مقابل قائمة عناوين المرسلين المسموح بهم.

في حالة تحديد خانة الاختيار، يقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بتصنيف الرسائل المرسلة من المرسلين المسموح بهم على أنها ليست بريدًا عشوائيًا

في حالة مسح خانة الاختيار، يقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بتصنيف الرسائل المرسلة من المرسلين المسموح بهم على أنها ليست بريًا عشوائيًا لا يتم السماح بتطبيق التصفية حسب قائمة المرسلين المسموح بهم على الرسائل.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

تحديد

يوجد الزر على يسار خانة الاختيار إذا كانت من مرسل مسموح به. يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة مرسلون مسموح بهم، حيث يمكنك إنشاء قائمة تضم المرسلين المسموح بهم.

وبشكل افتراضي، يتم ملء قائمة العناوين تلقائيًا أثناء تدريب مكون مكافح البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

عند إنشاء القائمة، يمكنك تحديد كل من عناوين المرسلين المسموح بهم وأقنعة العناوين.

يمكن الوصول إلى الزر إذا تم تحديد خانة الاختيار إذا كانت من مرسل مسموح به.

إذا كانت تحتوي على عبارات مسموح بها

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل التحقق من الرسالة مقابل قائمة عناوين العبارات المسموح بها.

في حالة تحديد خانة الاختيار، يقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بتصنيف الرسائل التي تحتوي على عبارات من هذه القائمة على أنها ليست بريدًا عشوائيًا

في حالة إلغاء تحديد خانة الاختيار، فإن مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه لن يستخدم قائمة العبارات المسموح بها لتصفية الرسائل ولن يعتبر الرسائل من التي تحتوي على تعبيرات من القائمة بريدًا غير ضار.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

تحديد

يوجد الزر على يسار خانة الاختيار إذا كانت تحتوي على عبارات مسموح بها. يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة عبارات مسموح بها، حيث يمكنك إنشاء قائمة تضم العبارات المسموح بها.

عند إنشاء القائمة، يمكنك تحديد كل من العبارات الفردية وأقنعة العبارات المسموح بها.

يمكن الوصول إلى الزر إذا تم تحديد خانة الاختيار إذا كانت تحتوي على عبارات مسموح بها.


طرق الخبراء

في القسم معدل البريد العشوائي، يمكنك تحديد القيم الخاصة بإعدادات التصفية التي يجب أن يستخدمها مكون البريد العشوائي لاكتشاف البريد العشوائي والبريد العشوائي المحتمل في الرسائل. معدل البريد العشوائي – قيمة احتمالية يستخدمها مكون مكافحة البريد العشوائي لتحديد ما إذا كانت الرسالة عبارة عن بريدًا عشوائيًا. في حالة تجاوز قيمة معدل البريد العشوائي لقيمة العتبة المحددة، سيقوم مكون مكافحة البريد العشوائي باعتبار هذه الرسالة بريدًا عشوائيًا أو بريد عشوائي محتمل.

تعتمد الإعدادات الافتراضية في هذا القسم على المستوى المحدد للأمان.

اعتبار الرسالة بريدًا إلكترونيًا غير مرغوب فيه إذا زاد معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه عن

قيمة عتبة معدل البريد العشوائي؛ ويتم اعتبار الرسالة عبارة عن بريد عشوائي في حالة تجاوز هذه القيمة.

يتم حساب قيمة معدل البريد العشوائي كنسبة مئوية. ويمكنك تحديد قيمة معدل البريد العشوائي في حقل الإدخال باستخدام أسهم التمرير أو تعيين قيمة باستخدام المزلاق.

تبلغ القيمة الافتراضية لقيمة العتبة الخاصة بمعدل البريد الإلكتروني العشوائي لمستوى الأمان المستحسن 90 درجة.

اعتبار الرسالة بريدًا إلكترونيًا محتمل كونه غير مرغوب فيه إذا زاد معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه عن

قيمة عتبة معدل البريد العشوائي؛ ويتم اعتبار الرسالة عبارة عن بريد عشوائي محتمل في حالة تجاوز هذه القيمة.

يتم حساب قيمة معدل البريد العشوائي كنسبة مئوية. ويمكنك تحديد قيمة معدل البريد العشوائي في حقل الإدخال باستخدام أسهم التمرير أو تعيين قيمة باستخدام المزلاق.

تبلغ القيمة الافتراضية لقيمة العتبة الخاصة بمعدل البريد الإلكتروني العشوائي لمستوى الأمان المستحسن 60 درجة.

يمكنك من خلال القسم خوارزميات التعرف تحديد الطرق التي سيستخدمها البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه للقيام بتحليل البريد. تعتمد الإعدادات الافتراضية في هذا القسم على المستوى المحدد للأمان.

التحليل المساعد على الاكتشاف

يتم تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي ولا يمكن مسحها. تضمين استخدام التحليل المساعد على الاكتشاف لاكتشاف البريد العشوائي.

تقنية لاكتشاف معلومات التهديدات التي لم يتم إضافتها حتى الآن إلى قواعد بيانات Kaspersky Lab. يسمح لك المحلل المساعد على الاكتشاف باكتشاف الكائنات التي يتشابه سلوكها مع سلوك التهديدات التقليدية. يتم اعتبار الكائنات التي تم اكتشافها بواسطة المحلل المساعد على الاكتشاف على أنها محتملة الإصابة. على سبيل المثال، يمكن اعتبار أحد الكائنات محتملة الإصابة إذا كانت تحتوي على تسلسلات من الأوامر التي تتطابق مع الكائنات الخبيثة (فتح الملف، الكتابة إلى ملف).

التعرف على الصورة (تقنية GSG)

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل تمكين الخيار لاستخدام تقنية GSG، وتقنية التعرف على البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه في شكل صور.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

تحليل المرفقات بتنسيق RTF

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل تحليل المستندات في تنيبق RTF المرفق بالرسائل، وذلك لاكتشاف مؤشرات وجود بريد عشوائي بها.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

خوارزمية التعرف على نص التدريب الذاتي (iBayes)

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل تمكين خوارزمية iBayes. تقرر هذه الخوارزمية ما إذا كان يجب تعيين الرسالة إلى الحالة رسالة غير مفيدة أو الحالة بريد عشوائي، اعتمادًا على العبارات المضمنة في هذه الرسالة. لبدء استخدام iBayes، يجب تزويد الخوارزمية بسلاسل نموذجية من النص الصادر عن رسائل مفيدة ورسائل بريد عشوائي، من أجل التدريب عليها.

يتم عرض هذا الإعداد في حالة تمكين خوارزمية تحليل نص التدريب الذاتي لـ iBayes في نسختك من Kaspersky PURE. يتوقف توفر هذه الوظيفة على لغة ترجمة التطبيق.

إضافي

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة إضافي. من خلال هذه النافذة، يمكنك ضبط الإعدادات المتقدمة التي تؤثر على قيمة معدل البريد العشوائي.


إيقاف الحماية مؤقتاً

الإيقاف المؤقت لـ

وضع لمتابعة تشغيل مكونات الحماية حيث يتم تمكين الحماية بشكل تلقائي بعد مرور فاصل زمني محدد.

يمكنك تحديد فاصل زمني من القائمة المنسدلة الموجودة أدناه.

إيقاف مؤقت حتى إعادة التمهيد

وضع لمتابعة تشغيل مكونات الحماية حيث يتم تمكين الحماية بعد إعادة تشغيل التطبيق أو إعادة تمهيد نظام التشغيل (في حالة تمكين بدء تشغيل التطبيق تلقائيًا).

إيقاف مؤقت

وضع لمتابعة تشغيل مكونات الحماية حيث يتم تمكين الحماية فقط عندما تحدد أنت استئناف الحماية.


نافذة نطاق الفحص

قائمة الكائنات

يحتوي على ملفات يقوم Kaspersky PURE بفحصها عند تشغيل المهمة المحددة: فحص كامل، أو فحص المناطق الحرجة أو فحص الثغرات الأمنية.

إذا تم تحديد خانة الاختيار الموجودة في سطر الكائن، يقوم Kaspersky PURE بفحص الكائن عند تنفيذ المهمة.

في حالة مسح خانة الاختيار الموجودة في سطر الكائن، يقوم Kaspersky PURE باستبعاد هذا الكائن من المسح.

إضافة

تفتح النافذة تحديد كائن للفحص. في هذه النافذة، يمكنك تحديد الملف أو المجلد الذي يجب إضافته إلى القائمة.

تحرير

تفتح النافذة تحديد كائن للفحص. من خلال هذه النافذة، يمكنك استبدال الكائن (الملف أو المجلد) المحدد من القائمة بكائن آخر.

حذف

يقوم بحذف الكائن المحدد من القائمة.


نظام التشغيل

القائمة المنسدلة لتصفية السجلات

توجد القائمة المنسدلة في الجزء الأيمن العلوي من النافذة. من خلال هذه القائمة المنسدلة، يمكنك تحديد معايير التصفية الخاصة بقائمة نظام التشغيل من القيم التالية:

  • إعدادات بدء التشغيل؛
  • ملفات النظام؛
  • إعدادات الأمان؛
  • خدمات النظام؛
  • التطبيقات المحمية.

شريط البحث

تم التصميم للبحث السريع عن السجلات الموجودة في القائمة. ومع كتابة الأحرف، تعرض القائمة فقط الإدخالات التي تحتوي على خليط محدد من الأحرف.

قائمة نظام التشغيل

تحتوي القائمة على إعدادات وموارد نظام التشغيل داخل الفئة المحددة. يمكن أن يكون المورد ملفًا أو مجلدًا أو مفتاح تسجيل أو خدمة شبكة اتصال أو عنوان IP. يقوم التحكم في التطبيق بمراقبة عمليات وصول التطبيقات الأخرى إلى الموارد الموجودة في تلك القائمة.

افتراضيًا، تتضمن مجموعة نظام التشغيل الكائنات التالية:

  • مفاتيح التسجيل التي تحتوي على إعدادات بدء التشغيل.
  • مفاتيح التسجيل التي تحتوي على إعدادات استخدام الإنترنت.
  • مفاتيح التسجيل التي تؤثر في أمان النظام.
  • مفاتيح التسجيل التي تحتوي على إعدادات خدمة النظام.
  • ملفات النظام ومجلداته.
  • مجلدات بدء التشغيل.

إذا تم تحديد خانة الاختيار في سطر الموارد، فإن التحكم في التطبيق يحاول حماية المورد.

إذا تم مسح خانة الاختيار في سطر الموارد، فإن التحكم في التطبيق يستبعد حماية المورد من نطاق الحماية.

المورد

يعرض العمود اسم مورد نظام التشغيل الذي تتم حمايته بواسطة التحكم في التطبيق.

المسار

هو عمود يعرض مكان وجود المورد. ويمكن أن يحتوي المسار على قناع.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح قائمة.

تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • ملف أو مجلد. إذا قمت بتحديد هذا العنصر، يتم فتح النافذة مورد المستخدم، حيث يمكنك إضافة ملف أو مجلد إلى القائمة.
  • مفتاح التسجيل. إذا قمت بتحديد هذا العنصر، يتم فتح النافذة مورد المستخدم، حيث يمكنك تعيين مفتاح سجل وتحديد قيمة له.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة مورد المستخدم. في هذه النافذة، يمكنك تحرير إعدادات المورد.

لا يمكن تحرير الموارد التي يتم تضمينها في القائمة بشكل افتراضي.

حذف

الزر الذي يقوم بإزالة المورد المحدد من القائمة.

لا يمكن حذف الموارد التي يتم تضمينها في القائمة بشكل افتراضي.


البيانات الشخصية

القائمة المنسدلة لتصفية السجلات

توجد القائمة المنسدلة في الجزء الأيمن العلوي من النافذة. من خلال هذه القائمة المنسدلة، يمكنك تحديد معايير التصفية الخاصة بقائمة بيانات الهوية من القيم التالية:

  • ملفات المستخدم؛
  • مستعرضات الإنترنت؛
  • مديرو الملفات؛
  • عملاء البريد الإلكتروني؛
  • المراسلات الفورية؛
  • المحافظ الإلكترونية؛
  • كل الموارد.

شريط البحث

تم التصميم للبحث السريع عن السجلات الموجودة في القائمة. ومع كتابة الأحرف، تعرض القائمة فقط الإدخالات التي تحتوي على خليط محدد من الأحرف.

قائمة بيانات الهوية

تحتوي على بيانات هوية المستخدم موزعة حسب الموارد والفئات. ويمكن أن يكون المورد ملفًا أو مجلدًا. يحلل التحكم في التطبيق عمليات التطبيقات الأخرى مع الموارد الموجودة في تلك القائمة.

افتراضيًا، تتضمن قائمة البيانات الشخصية الكائنات التالية:

  • ملفات المستخدم (مجلد My Documents، ملفات تعريف الارتباط، معلومات بشأن نشاط المستخدم)
  • ملفات التسجيل والمجلدات والمفاتيح التي تحتوي على الإعدادات والبيانات المهمة للبرامج الأكثر استخدامًا: مستعرضات الإنترنت، ومديري الملفات، وعملاء البريد الإلكتروني، وعملاء المراسلة الفورية، والمحافظ الإلكترونية.

إذا تم تحديد خانة الاختيار في سطر الفئة أو الموارد، فإن التحكم في التطبيق يحاول حماية الفئة أو المورد.

إذا تم مسح خانة الاختيار في سطر الفئة أو الموارد، فإن التحكم في التطبيق يستبعد حماية المورد أو الفئة من نطاق الحماية.

المورد

عمود يوضح اسم الفئة أو المورد الذي يتضمن بيانات خاصة محمية بموجب التحكم في التطبيق.

المسار

يعرض هذا العمود المسار للمورد. ويمكن أن يحتوي المسار على قناع.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة مورد المستخدم. من خلال هذه النافذة، يمكنك إضافة موردًا إلى القائمة.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة مورد المستخدم في حالة تحديد مورد في القائمة أو في حالة تحديد النافذة فئة بيانات الهوية في القائمة. في هذه النافذة، يمكنك تحرير إعدادات المورد أو الفئة.

لا يمكن تحرير الموارد أو الفئات التي يتم تضمينها في القائمة بشكل افتراضي.

حذف

الزر الذي يقوم بإزالة المورد أو الفئة المحددة من القائمة.

لا يمكن حذف الموارد أو الفئات التي يتم تضمينها في القائمة بشكل افتراضي.

إضافة فئة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة فئة بيانات الهوية. من خلال هذه النافذة، يمكنك إضافة فئة جديدة إلى قائمة بيانات الهوية.


نشاط التطبيق

قائمة نشاط التطبيقات

وتوجد القائمة في وسط النافذة. وتحتوي القائمة على معلومات حول نشاط التطبيقات المثبتة على الكمبيوتر الخاص بك.

القائمة المنسدلة لتصفية قائمة نشاط التطبيقات

توجد القائمة في الجزء الأيمن العلوي من النافذة نشاط التطبيقات. يمكنك استخدام هذه القائمة لتحديد أي من خيارات التصفية لتطبيقها على العناصر الموجودة على القائمة نشاط التطبيق:

  • قيد التشغيل – تعرض القائمة العمليات الجاري تشغيلها في هذه اللحظة.
  • الكل – تعرض القائمة معلومات حول جميع التطبيقات المثبتة على الكمبيوتر.

شريط البحث

تم التصميم للبحث السريع عن السجلات الموجودة في القائمة. ومع كتابة الأحرف، تعرض القائمة فقط الإدخالات التي تحتوي على خليط محدد من الأحرف.

تكوين القواعد

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة قواعد التطبيق. في هذه النافذة، يمكنك إنشاء قواعد للتطبيق المحدد سيقوم Kaspersky PURE باستخدامها لإدارة نشاط التطبيق.

أوضاع العرض أوضاع العرض

الأزرار الموجودة فوق قائمة التطبيقات. يتم عرض الأزرار في حالة تحديد المعيار التشغيل من القائمة المنسدلة الموجودة في الركن الأيمن العلوي من النافذة نشاط التطبيقات. يؤدي النقر فوق هذه الأزرار إلى تغيير عرض السجلات على القائمة:

  • القائمة - يتم عرض السجلات كقائمة.
  • التدرج - يتم عرض السجلات كهيكل متدرج.

تصفية

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح قائمة تسمح لك بتحديد معايير إضافية لتصفية العمليات الموجودة في القائمة. يتم عرض هذا الزر في حالة تحديد المعيار التشغيل من القائمة المنسدلة الموجودة في الركن الأيمن العلوي من نافذة نشاط التطبيقات.

يمكنك استخدام عامل أو أكثر من عوامل التصفية في وقت واحد. عندما تقوم بتحديد أحد عناصر القائمة، يتم تحديد خانة الاختيار المقابلة له. ويؤدي التحديد مرة أخرى إلى مسح خانة الاختيار.

عندما تقوم بتحديد عناصر القائمة، تعرض القائمة العمليات المقابلة:

  • التشغيل عند بدء التشغيل – العمليات التي يتم بدء تشغيلها عند بدء تشغيل النظام؛
  • عمليات النظام – العمليات الضرورية لعمل نظام التشغيل؛
  • عمليات Kaspersky PURE – العمليات التي يتم بدء تشغيلها بواسطة Kaspersky PURE.

عرض

يؤدي النقر فوق الزر إلى فتح قائمة. في القائمة يمكنك تحديد طريقة تجميع العناصر في القائمة نشاط التطبيق. تحتوي القائمة على الخيارات التالية:

  • بدون تجميع. عند تحديد هذا الخيار، لن يتم تجميع العناصر الموجودة في هذه القائمة.
  • تجميع حسب المورد. عند تحديد هذا الخيار، يتم تجميع العناصر الموجودة في القائمة حسب الموردين الخاصين بالتطبيقات الموجودة قيد التشغيل.
  • التجميع حسب الوقت. عند تحديد هذا الخيار، يتم تجميع العناصر الموجودة في القائمة حسب وقت بدء تشغيل التطبيقات.

يتوفر هذا الزر في حالة تحديد المعيار الكل من القائمة المنسدلة الموجودة في الركن الأيمن العلوي من النافذة.

أزرار التصفية حسب مجموعة التطبيقات تصفية القائمة حسب التطبيقات الموثوقة تصفية القائمة حسب التطبيقات ذات التقييد المنخفض تصفية القائمة حسب التطبيقات غير الموثوقة

توجد الأزرار الخاصة بالتصفية حسب المجموعة في الركن الأأيسر العلوي من قائمة التطبيقات. يتم عرض الأزرار في حالة تحديد المعيار الكل من القائمة نشاط التطبيقات. إذا قمت بالنقر فوق زر التصفية، تعرض القائمة التطبيقات الخاصة بالمجموعة المناسبة:

  • تصفية القائمة حسب التطبيقات الموثوقة – يتم عرض التطبيقات التابعة للمجموعة موثوق؛
  • تصفية القائمة حسب التطبيقات ذات التقييد المنخفض – يتم عرض التطبيقات التابعة للمجموعة تقييد منخفض؛
  • تصفية القائمة حسب التطبيقات غير الموثوقة – يتم عرض التطبيقات التابعة للمجموعة غير موثوقة؛

بشكل افتراضي، تم بالفعل النقر فوق جميع الأزرار ويتم عرض التطبيقات التابعة لجميع المجموعات.

قائمة سياق الإدخالات الموجودة في القائمة نشاط التطبيقات

لكل عملية/تطبيق موجود على القائمة نشاط التطبيقات، تتوفر قائمة سياق تحتوي على العناصر التالية:

  • قواعد التطبيق.

    إذا قمت بتحديد هذا العنصر، ستظهر النافذة قواعد التطبيق. يمكنك من خلال هذه النافذة، تكوين قواعد يستخدمها Kaspersky PURE لإدارة نشاط التطبيق.

    القاعدة هي مجموعة من ردود الأفعال التي يستخدمها مكون التحكم في التطبيق استجابة لعمليات التطبيق مع فئات مختلفة من موارد نظام التشغيل والبيانات الشخصية.

    يستطيع التحكم في التطبيق الاستجابة لإجراءات التطبيق لأحد التطبيقات بالطرق التالية:

    • إرث. يراقب التحكم في التطبيق نشاط التطبيق باستخدام القاعدة المخصصة للحالة، والتي تم تحديدها لهذا التطبيق.

      هذا هو رد الفعل الافتراضي. ويرث التحكم في التطبيق افتراضيًا حقوق الوصول من الحالة المعينة لتطبيق ما بواسطة التحكم في التطبيق.

      إذا قمت بتعديل قاعدة لتطبيق معين، سيكون لإعدادات القاعدة أولوية أعلى من الإعدادات المحددة لحالتها المتوافقة.

    • سماح. يسمح التحكم في التطبيق لأحد التطبيقات بتنفيذ إجراء.
    • منع. يعمل التحكم في التطبيق على منع التطبيق من تنفيذ أحد الإجراءات.
    • المطالبة باتخاذ إجراء. يخطر التحكم التطبيق المستخدم بأن أحد التطبيقات يحاول تنفيذ إجراء، ويطلب من المستخدم المزيد من الإجراءات.
    • أحداث السجل. يسجل التحكم في التطبيق نشاط التطبيق واستجاباته له. يمكن استخدام تسجيل المعلومات مع أي إجراء آخر خاص بالتحكم في التطبيق.

  • تشغيل متسلسل.

    إذا قمت بتحديد هذا العنصر، سيتم فتح النافذة تشغيل متسلسل، حيث يتم وصف ترتيب بدء تشغيل العمليات المرتبطة بالتطبيق.

    يتوفر عنصر القائمة هذا في حالة تحديد المعيار الكل من القائمة المنسدلة الموجودة في الركن الأيمن العلوي من النافذة.

  • نقل إلى مجموعة.

    في حالة تحديدك لهذا العنصر، يتم عرض قائمة فرعية تتضمن العناصر التالية:

    • استعادة المجموعة الافتراضية – نقل تطبيق إلى المجموعة التي يجب تضمينها بشكل افتراضي. متوفر للتطبيقات التي قام المستخدم بتبديل إعدادات التحكم في الإدارة الخاصة بها.
    • موثوق – نقل أحد التطبيقات إلى المجموعة موثوق.
    • منخفض التقييد – نقل أحد التطبيقات إلى المجموعة منخفض التقييد.
    • مرتفع التقييد – نقل أحد التطبيقات إلى المجموعة مرتفع التقييد .
    • غير موثوق – نقل أحد التطبيقات إلى المجموعة غير موثوق.
    • إعدادات مخصصة – فتح النافذة قواعد التطبيق، حيث يمكنك إدارة القواعد الخاصة بإدارة نشاط التطبيق.

      القاعدة هي مجموعة من ردود الأفعال التي يستخدمها مكون التحكم في التطبيق استجابة لعمليات التطبيق مع فئات مختلفة من موارد نظام التشغيل والبيانات الشخصية.

      يستطيع التحكم في التطبيق الاستجابة لإجراءات التطبيق لأحد التطبيقات بالطرق التالية:

      • إرث. يراقب التحكم في التطبيق نشاط التطبيق باستخدام القاعدة المخصصة للحالة، والتي تم تحديدها لهذا التطبيق.

        هذا هو رد الفعل الافتراضي. ويرث التحكم في التطبيق افتراضيًا حقوق الوصول من الحالة المعينة لتطبيق ما بواسطة التحكم في التطبيق.

        إذا قمت بتعديل قاعدة لتطبيق معين، سيكون لإعدادات القاعدة أولوية أعلى من الإعدادات المحددة لحالتها المتوافقة.

      • سماح. يسمح التحكم في التطبيق لأحد التطبيقات بتنفيذ إجراء.
      • منع. يعمل التحكم في التطبيق على منع التطبيق من تنفيذ أحد الإجراءات.
      • المطالبة باتخاذ إجراء. يخطر التحكم التطبيق المستخدم بأن أحد التطبيقات يحاول تنفيذ إجراء، ويطلب من المستخدم المزيد من الإجراءات.
      • أحداث السجل. يسجل التحكم في التطبيق نشاط التطبيق واستجاباته له. يمكن استخدام تسجيل المعلومات مع أي إجراء آخر خاص بالتحكم في التطبيق.

  • إنهاء العملية.

    يؤدي تحديد هذا العنصر إلى قيام Kaspersky PURE لإغلاق التطبيق. يتوفر عنصر القائمة هذا فقط للتطبيقات الجاري تشغيلها حاليًا.

  • حذف من القائمة.

    يؤدي تحديد هذا العنصر إلى حذف عملية من قائمة العمليات/التطبيقات. يتوفر عنصر القائمة هذا في حالة تحديد المعيار الكل من القائمة المنسدلة الموجودة في الركن الأيمن العلوي من النافذة.

التطبيق / العملية

أحد أعمدة القائمة نشاط التطبيقات الذي يعرض اسم التطبيق أو العملية.

إذا قمت بالنقر فوق الرمز +، يتم تقسيم العمود إلى عدة أعمدة أصغر في الحجم وتضم المزيد من التفاصيل حول التطبيق أو العملية.

الحالة / المجموعة

أحد أعمدة القائمة نشاط التطبيقات الذي يعرض حالة التطبيق المعينة بواسطة Kaspersky PURE ومجموعة الثقة التي قام Kaspersky PURE بنقله إليها.

إذا قمت بالنقر فوق الرمز +، يتم تقسيم العمود إلى عدة أعمدة أصغر مع المزيد من التفاصيل حول حالة التطبيق أو المجموعة الخاصة به.

انتشار

أحد أعمدة القائمة نشاط التطبيقات الذي يعرض عدد الماركين في شبكة أمان Kaspersky الذين يستخدمون التطبيق.

% وحدة المعالجة المركزية

أحد أعمدة القائمة نشاط التطبيقات الذي يعرض الحمل الذي يقوم التطبيق ببذله على وحدة المعالجة المركزية.

يتوفر العمود في حالة تصفية القائمة نشاط التطبيقات بواسطة المعيار قيد التشغيل.

الذاكرة

أحد أعمدة القائمة نشاط التطبيقات الذي يعرض حجم ذاكرة الوصول العشوائي المستخدمة بواسطة التطبيق.

يتوفر العمود الذاكرة في حالة تحديد المعيار التشغيل من القائمة المنسدلة الموجودة في الركن الأيمن العلوي من النافذة نشاط التطبيق.

يؤدي النقر فوق الرمز + إلى تقسيم العمود الذاكرة إلى الأعمدة التالية:

  • الذاكرة. يعرض إجمالي حجم ذاكرة الوصول العشوائي المستخدمة بواسطة التطبيق.
  • الذاكرة الظاهرية. عرض حجم الذاكرة الظاهرية المستخدمة بواسطة التطبيق.

يمكنك تصفية قوائم القيم الخاصة بكل من هذه الأعمدة.

آخر عملية تشغيل

أحد أعمدة القائمة نشاط التطبيقات الذي يعرض وقت آخر عملية بدء تشغيل للتطبيق.

يتوفر العمود آخر تغيير في حالة تحديد المعيار الكل في القائمة نشاط التطبيقات.

إذا قمت بالنقر فوق الرمز +، يتم تقسيم العمود إلى عمودين صغيرين مع المزيد من التفاصيل حول وقت أخر عملية بدء تشغيل للتطبيق:

  • التاريخ. عرض تاريخ أخر عملية بدء تشغيل تطبيق.
  • عدد مرات التشغيل. عرض وقت عمليات بدء تشغيل التطبيق في التاريخ المحدد في العمود التاريخ.


علامة التبويب "عام"

في القسم ناصح Kaspersky URL، يمكنك تحديد طرق فحص الحركة التي يجب على مكون مكافحة فيروسات الويب استخدامها.

التحقق مما إذا كانت عناوين المواقع مدرجة في قاعدة بيانات عناوين مواقع الويب الخبيثة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل خيار التحقق من عناوين URL مقابل القائمة السوداء.

يساعد التحقق من الارتباطات مقابل قائمة عناوين مواقع الويب الخبيثة على اكتشاف مواقع الويب المدرجة في القائمة السوداء. وهذه القائمة تم إنشاؤها بواسطة المختصين في Kaspersky Lab وهي جزء من حزمة توزيع التطبيق.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

التحقق من صفحات الويب للبحث عن الطرق الاحتيالية

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل التحقق من الارتباطات مقابل قائمة عناوين الويب الاحتيالية.

تتضمن قواعد بيانات Kaspersky PURE مواقع معروفة حاليًا باستخدامها في الهجمات الاحتيالية. يقوم Kaspersky Lab بإكمال هذه القائمة بالعناوين التي يتم الحصول عليها من المجموعة العاملة لمكافحة الاحتيال (Anti-Phishing Working Group)، والتي تعتبر من المنظمات العالمية. ويتم تحديث القائمة عند تحديث قواعد بيانات Kaspersky PURE.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إضافي

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة إعدادات مكافحة الرسائل الاحتيالية. من خلال خانة الاختيار هذه، يمكنك تكوين استخدام التحليل المساعد على الاكتشاف عند فحص صفحات الويب بحثًا عن تهديدات الاحتيال.

في القسم التحليل المساعد على الاكتشاف، يمكنك تكوين استخدام التحليل المساعد على الاكتشاف لمكون مكافحة فيروسات الويب. تعتمد الإعدادات الافتراضية في هذا القسم على المستوى المحدد للأمان.

استخدام التحليل المساعد على الاكتشاف

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل استخدام التحليل المساعد على الاكتشاف أثناء فحص الكائنات.

تقنية لاكتشاف معلومات التهديدات التي لم يتم إضافتها حتى الآن إلى قواعد بيانات Kaspersky Lab. يسمح لك المحلل المساعد على الاكتشاف باكتشاف الكائنات التي يتشابه سلوكها مع سلوك التهديدات التقليدية. يتم اعتبار الكائنات التي تم اكتشافها بواسطة المحلل المساعد على الاكتشاف على أنها محتملة الإصابة. على سبيل المثال، يمكن اعتبار أحد الكائنات محتملة الإصابة إذا كانت تحتوي على تسلسلات من الأوامر التي تتطابق مع الكائنات الخبيثة (فتح الملف، الكتابة إلى ملف).

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

شريط التمرير

يتيح لك شريط التمرير ضبط مستوى تفاصيل التحليل المساعد على الاكتشاف. يضبط مستوى كثافة الفحص التوازن بين شمولية عمليات البحث عن التهديدات الجديدة، والتحميل على موارد نظام التشغيل، والوقت اللازم للفحص.

تتوفر مستويات كثافة الفحص التالية:

  • فحص خفيف. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بتنفيذ عمليات أقل بشأن ما تم العثور عليه داخل الملفات القابلة للتنفيذ. وتكون احتمالية اكتشاف التهديد في هذا الوضع أقل إلى حد ما. ويتم الفحص بصورة أسرع وبكم أقل من الموارد المكثفة.
  • فحص متوسط. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بتنفيذ عدد الإجراءات التي تم العثور عليها في الملفات القابلة للتنفيذ التي يوصي بها خبراء Kaspersky Lab.
  • فحص شامل. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بتنفيذ عمليات أكثر بشأن ما تم العثور عليه داخل الملفات القابلة للتنفيذ. وتكون احتمالية اكتشاف التهديد في هذا الوضع أعلى. وتستهلك عملية الفحص موارد أكثر من موارد النظام، كما تستغرق وقتًا أطول.

يتوفر شريط التمرير، إذا تم اختيار خانة الاختيار التحليل المساعد على الاكتشاف.

في القسم إضافي ، يمكنك تمكين / تعطيل منع البرامج النصية الخطيرة في Microsoft® Internet Explorer® وتقييد الوقت المؤقت للحركة لتحسين الفحص.

منع النصوص الخطرة في Microsoft Internet Explorer

إذا تم تحديد المربع، يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بفحص جميع النصوص التي تتم معالجتها في Microsoft® Internet Explorer®. كذلك، يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بفحص أي برامج WSH نصية (JavaScript أو Visual Basic® وبرامج نصية أخرى) يتم بدء تشغيلها على الكمبيوتر (على سبيل المثال، أثناء استعراض الويب).

وإذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، لا يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بفحص البرامج النصية.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

تقييد وقت الذاكرة المؤقتة للحركة إلى ثانية واحدة لتحسين الفحص.

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل خيار تقييد وقت الذاكرة المؤقتة للحركة..

إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، يتحقق مكون مكافحة فيروسات الويب من الكائنات الموجودة في إحدى مواقع الويب لمدة ثانية واحدة.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بإجراء فحص أكثر تفصيلا لمكافحة الفيروسات. قد يصبح الوصول إلى موقع الويب أبطأ في هذه الحالة.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.


قائمة عناوين مواقع URL الموثوقة

قائمة عناوين مواقع URL الموثوقة

عرض عناوين مواقع الويب التي لا تثق في محتواها. يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بتحليل المعلومات الموجودة على الصفحات التي لها عناوين URL لوجود كائنات خطيرة.

يمكنك إضافة عنوان URL أو قناع عنوان URL إلى القائمة.

إضافة

يؤدي هذا الأمر إلى فتح النافذة قناع العنوان (URL)، والتي يمكنك من خلالها إضافة عنوان URL / قناع عنوان URL.

تحرير

يؤدي هذا الأمر إلى فتح النافذة قناع العنوان (URL)، والتي يمكنك من خلالها تغيير عنوان URL / قناع عنوان URL.

حذف

تقوم بإزالة عنوان URL / قناع عنوان URL الذي تم تحديده من القائمة.

استيراد

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تسمح لك باستيراد قائمة عناوين URL من ملفات txt.

يمكنك، أثناء استيراد القائمة، اختيار إضافة عناوين المواقع الجديدة إلى القائمة الحالية، أو استبدال القائمة الحالية بتلك التي يتم استيرادها.

تصدير

يؤدي النقر على هذا الزر إلى فتح نافذة تسمح لك بحفظ قائمة تضم مواقع الويب كملف txt.


إعدادات الخادم الوكيل

استخدام الخادم الوكيل

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل استخدام خادم وكيل لاتصال الإنترنت. يستخدم برنامج Kaspersky PURE هذه الإعدادات لمكونات حماية معينة، ولتحديث قواعد البيانات والوحدات النمطية للتطبيق.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

اكتشاف إعدادات الخادم الوكيل تلقائيًا

يكتشف Kaspersky PURE إعدادات الوكيل تلقائيًا باستخدام بروتوكول WPAD (بروتوكول الاكتشاف التلقائي لوكيل الويب).

Iإذا تعذر على هذا البروتوكول اكتشاف العنوان، سيقوم برنامج Kaspersky PURE باستخدام إعدادات الخادم الوكيل المحددة في Microsoft® Internet Explorer®. لا يأخذ Kaspersky PURE في الحسبان إعدادات الخوادم الوكيلة المكونة للمستعرضات الأخرى المثبتة على الكمبيوتر.

استخدام إعدادات محددة للخادم الوكيل

سوف يستخدم برنامج Kaspersky PURE خادم وكيل مختلف عن الوكيل المحدد في إعدادات اتصال المستعرض.

العنوان

عنوان IP أو اسم رمز (عنوان URL) للخادم الوكيل.

يكون هذا الحقل قابلاً للتحديد في حالة إعداد استخدام إعدادات محددة للخادم الوكيل (على سبيل المثال، IP 192.168.0.1).

المنفذ

منفذ الخادم الوكيل المستخدم لتحديث برنامج Kaspersky PURE.

يكون هذا الحقل متاحًا في حالة تحديد خانة الاختيار استخدام إعدادات محددة للخادم الوكيل.

الرقم الافتراضي للمنفذ هو 80.

استخدام مصادقة الخادم الوكيل

المصادقة عبارة عن التحقق من صحة بيانات تسجيل المستخدم.

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل مصادقة الخادم الوكيل.

في حالة تحديد هذا المربع، يحاول برنامج Kaspersky PURE أولاً مصادقة NTLM، ثم مصادقة BASIC.

في حالة مسح خانة الاختيار أو عدم تحديد إعدادات الخادم الوكيل، سيحاول Kaspersky PURE بتنفيذ مصادقة NTLM باستخدام حساب يتم تشغيل المهمة من خلاله (على سبيل المثال، مهمة تحديث).

إذا طلب الخادم الوكيل المصادقة ولم يتم إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور، أو لم يقبل الخادم الوكيل البيانات التي تم تحديدها، سوف تنبثق نافذة تطالب بإدخال اسم مستخدم وكلمة مرور للقيام بالمصادقة. إذا انتهت المصادقة بنجاح، سوف يستخدم برنامج Kaspersky PURE الاسم المحدد وكلمة المرور المحددة في المستقبل. وإلا سيطلب منك برنامج Kaspersky PURE إعدادات المصادقة مرة أخرى.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

اسم المستخدم

يحتوي على اسم مستخدم يتم استخدامه للمصادقة على الخادم الوكيل.

كلمة المرور

كلمة المرور لاسم المستخدم المحدد.

تجاوز الخادم الوكيل للعناوين المحلية

في حالة تحديد خانة الاختيار، لن يستخدم برنامج Kaspersky PURE خادمًا وكيلاً أثناء التحديث من مجلد محلي أو من شبكة.

في حالة إلغاء تحديد خانة الاختيار، سيستخدم برنامج Kaspersky PURE خادمًا وكيلاً للتحديثات من مجلد محلي أو من شبكة.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.


وضع الإرسال

التكرار

قائمة منسدلة يمكنك من خلالها تعيين فاصل زمني بين الإخطارات.

يتم إتاحة الفواصل الزمنية التالية لإرسال إخطارات البريد الإلكتروني:

  • دقائق. الفاصل الزمني بين الإخطارات عدة دقائق.

    يتاح الإعداد التشغيل كل N دقيقة لهذه القيمة. حيث يحدد الفاصل بالدقائق. يجب ألا تزيد القيمة عن 59 دقيقة. يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي إلى 5 دقائق.

  • ساعات. يتم حساب الفاصل الزمني بين الإخطارات بالساعات.

    يتاح الإعداد التشغيل كل N ساعة لهذه القيمة. حيث يحدد الفاصل بالساعات. يجب ألا تزيد القيمة عن 23 ساعة. يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي على 1 ساعة.

  • أيام. الفاصل الزمني بين الإخطارات عدة أيام.

    تتاح الإعدادات التالية لهذه القيمة:

    • تشغيل كل. تحديد الفترة الفاصلة مقدرة بالأيام. يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي إلى 1 يوم.
    • وقت التشغيل. يقوم بتعيين الوقت من اليوم الذي سيقوم عنده برنامج Kaspersky PURE بتسليم الإخطارات. وافتراضيًا، يتم ضبطه إلى 12:00 صباحًا.

    ويكون الإعداد الافتراضي خاصاً بالإخطارات اليومية.

  • كل أسبوع. يتم إرسال الإخطارات في أيام معينة من الأسبوع.

    تتاح الإعدادات التالية لهذه القيمة:

    • التشغيل في أيام. تعمل خانات الاختيار هذه بتمكين / تعطيل تسليم الإخطارات لعدد محدد من أيام الأسبوع.
    • وقت التشغيل. يقوم بتعيين الوقت من اليوم الذي سيقوم عنده برنامج Kaspersky PURE بتسليم الإخطارات. وافتراضيًا، يتم ضبطه إلى 12:00 صباحًا.
  • في الوقت المحدد. يتم إرسال الإخطارات في يوم محدد وفي وقت محدد.

    يتاح الإعداد تاريخ ووقت التشغيل لهذه القيمة. حيث إنه يحدد اليوم والوقت الذي يبدأ فيه برنامج Kaspersky PURE بإرسال الإخطارات تلقائيًا. يتم تحديد التاريخ بتنسيق يوم / شهر / سنة، بينما التنسيق الوقت ثانية:دقيقة:ساعة. وافتراضيًا، يحتوي الحقل على التاريخ الحالي، ويتم ضبط الوقت على 12:00:00.

  • كل شهر. يتم إرسال الإخطارات مرة واحدة شهريًا في يوم محدد وفي وقت محدد.

    تتاح الإعدادات التالية لهذه القيمة:

    • التشغيل كل س يوم من الشهر. يحدد اليوم الذي يبدأ فيه برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا بمهمة تسليم الإخطارات. يكون اليوم الأول من الشهر هو القيمة الافتراضية.
    • وقت التشغيل. يحدد الوقت الذي سيتم فيه إرسال الإخطارات. وافتراضيًا، يتم ضبطه إلى 12:00 صباحًا.
  • بعد بدء تشغيل التطبيق. يتم إرسال الإخطارات في كل مرة يعمل فيها برنامج Kaspersky PURE.

    يتوفر الإعداد البدء بعد لهذه القيمة. حيث يحدد المدى الزمني بالدقائق منذ بدء تشغيل برنامج Kaspersky PURE، والذي بعد مروره سيبدأ برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا في بدء مهمة إرسال الإخطارات. يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي على 0 دقيقة.

تأجيل التشغيل بعد بدء تشغيل التطبيق لمدة

بعد بدء برنامج Kaspersky PURE، يتم إيقاف تسليم الإخطارات مؤقتًا لمدة الفاصل الزمني المحدد.

افتراضيًا، لا يؤجل برنامج Kaspersky PURE تشغيل المهمة.

يتاح هذا الإعداد لجميع المتغيرات المجدولة باستثناء ما بعد بدء تشغيل التطبيق.


تحديد مصدر صورة القرص

نسخ صورة من محرك أقراص محلي أو من محرك الشبكة

يستخدم Kaspersky PURE قرص إنقاذ مضغوط أو قرص DVD أو صورة ISO محفوظة على الكمبيوتر الخاص بك أو على مورد شبكة محلي.

تنزيل صورة من خادم Kaspersky Lab

يقوم برنامج Kaspersky PURE بتنزيل صورة ISO من خادم Kaspersky Lab (حجم الملف حوالي 193 ميجا بايت).

خطوات المعالج

نسخ / تنزيل صورة القرص

تحديث ملف الصورة

تم إصلاح المشكلات بنجاح


قسم الشبكات الاجتماعية

يتيح لك قسم التحكم في الشبكات الاجتماعية تقييد مراسلات المستخدم في الشبكات الاجتماعية.

تمكين التحكم

من خلال تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل التحكم في الشبكات الاجتماعية للحساب المحدد.

عند تحديد خانة الاختيار هذه، يتم عرض المعلومات المتعلقة بجميع الرسائل المستلمة والمرسلة في تقرير الشبكات الاجتماعية. في حالة تحديد خانة الاختيار هذه، يمكنك أيضًا إنشاء قوائم وتحريرها تضم جهات الاتصال المسموح بها والممنوعة الخاصة بالشبكات الاجتماعية.

إذا تم مسح خانة الاختيار، لن يتم الاحتفاظ بالإحصائيات حول الرسائل المحظورة، وتكون للمستخدم الحرية في مراسلة جميع جهات الاتصال التابعة للشبكات الاجتماعية. ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

جهات الاتصال

تتيح لك هذه القائمة إنشاء قائمة بجهات اتصال المستخدم الممنوع / المسموح الاتصال بها عبر شبكات الاتصال الاجتماعية.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة إضافة جهة اتصال. من خلال هذه النافذة، يمكنك إضافة جهة اتصال جديدة إلى القائمة.

منع / سماح

يقوم هذا الزر بمنع / السماح بمراسلة جهة اتصال ما. كإعداد افتراضي، يسمح التطبيق بمراسلة كل جهات الاتصال.

عرض نص المراسلات

يتيح لك هذا الزر إمكانية فتح النافذة المراسلة لعرض نص المراسلة مع المستخدم المحدد.

حذف

يتيح لك هذا الزر إزالة جهة الاتصال المحددة من القائمة.

منع القيام بمراسلات مع جهات اتصال أخرى

من خلال خانة الاختيار هذه، يتم منع / السماح بالاتصال بجميع جهات الاتصال المدرجة في قائمة جهات الاتصال.

في حالة تحديد خانة الاختيار، يستطيع المستخدم التواصل في الشبكات الاجتماعية فقط مع جهات الاتصال المضمنة في قائمة جهات الاتصال.

في حالة مسح خانة الاختيار، يستطيع المستخدم التواصل مع أي جهات اتصال موجودة في الشبكات الاجتماعية.


قسم الشبكات الاجتماعية

في القائمة تقرير الشبكات الاجتماعية، يمكنك عرض معلومات حول جميع الرسائل التي يتم تسليمها وإرسالها أثناء فترة زمنية محددة لحساب محدد. كما يمكنك أيضًا عرض سجلات المراسلة مع جهات الاتصال من الشبكات الاجتماعية ورسم بياني يوضح جهات الاتصال الأكثر تكرارًا.

الفترة

الفترة الزمنية التي يتم إنشاء تقرير حولها.

يمكنك إنشاء تقارير للفترات التالية:

  • يوم؛
  • أسبوع؛
  • شهر؛
  • سنة؛
  • الفترة الزمنية بأكملها.

يؤدي النقر فوق الزر [image] إلى السماح لك بعرض تقرير للفترات السابقة والتالية.

قائمة الشبكات الاجتماعية

تحتوي على معلومات حول جلسات مراسلة المستخدم في الشبكات الاجتماعية الخاصة بفترة محددة.

هام

هو عمود يعرض رمز خطورة الحدث.

  • حدث معلومات [image] – يتم تعيين هذه الحالة للأحداث في حالة قيام المستخدم بمراسلة جهات اتصال مسموح بهم في شبكات الاتصال الاجتماعية.
  • حدث هام [image] – يتم تعيين هذه الحالة للأحداث إذا قام المستخدم بمراسلة جهات اتصال غير معروفة و/أو في حالة اكتشاف كلمات رئيسية في الرسائل.
  • حدث حرج [image] – يتم تعيين هذه الحالة للأحداث إذا تم منع المراسلة (على سبيل المثال، إذا حاول المستخدم القيام بمراسلة جهة اتصال ممنوعة).

الاتجاه

هو عمود يعرض الرمز الذي يشير إلى اتجاه الرسالة (المستلمة أو المرسلة).

جهة الاتصال

عمود يعرض مرسل الرسالة أو مستلمها. يمكنك فرز الرسائل في القائمة حسب هذا العمود.

الرسائل

عمود يوضح نص الرسالة المرسلة أو المستلمة. يمكنك فرز الرسائل في القائمة حسب هذا العمود.

الوقت

هو عمود يعرض الوقت الذي تم إرسال أو استلام الرسالة فيه. يمكنك فرز الرسائل في القائمة حسب هذا العمود.

التصفية:

يمكنك تصفية الأحداث في القائمة طبقًا لأهميتها، من خلال النقر على الأزرار التالية:

  • حدث معلومات. يتيح لك فرز القائمة حسب أحداث المعلومات.
  • حدث هام. يتيح لك تصفية القائمة حسب الأحداث الهامة.
  • حدث حرج. يتيح لك تصفية القائمة حسب الأحداث الحرجة.

منع / سماح

يقوم هذا الزر بمنع / السماح بمراسلة المستخدم المحدد. عليك ملاحظة أنه ستتم إضافة جهات اتصال المستخدم تلقائيًا إلى قائمة جهات الاتصال في نافذة تكوين المراسلة.

عرض الرسائل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة المراسلة. من خلال هذه النافذة، يمكنك عرض سجلات مراسلات المستخدم المحدد من الشبكات الاجتماعية.

عدد الرسائل

العدد الإجمالي للرسائل التي تم تلقيها خلال الفترة المحددة.

جهات الاتصال الشهيرة

رسم بياني بجهات اتصال الشبكة الاجتماعية الشهيرة وفقًا لعدد الرسائل المستلمة والمرسلة.


مدير كلمات المرور

معلومات

يؤدي النقر فوق الارتباط إلى فتح ملفات تعليمات Kaspersky PURE التي تصف وظائف مدير كلمات المرور.

بدء مدير كلمات المرور

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح معالج التكوين الأولي لمدير كلمات المرور. سيقوم المعالج بإرشادك خلال عملية إعداد كلمة المرور الرئيسية لحماية قاعدة بيانات كلمات المرور ضد الوصول غير المصرح به واختيار طريقة التصريح وتكوين التأمين التلقائي لمدير كلمات المرور.

يتوفر هذا الزر بعد تثبيت Kaspersky PURE وقبل بدء تشغيل مدير كلمات المرور لأول مرة.

قفل قواعد بيانات كلمات المرور

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى منع الوصول إلى قاعدة بيانات كلمات المرور. ويتطلب الوصول إلى قاعدة بيانات كلمات المرور بعد هذا الأمر إلى إدخال كلمة المرور الرئيسية أو استخدام طريقة التصريح المحددة أثناء التكوين المبدئي لمدير كلمات المرور.

يتوفر هذا الزر بعد بدء تشغيل مدير كلمات المرور بعد أول تشغيل لمدير كلمات المرور في حالة عدم تأمين مدير كلمات المرور في حالة عدم منع مدير كلمات المرور.

فتح قواعد بيانات كلمات المرور

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة يمكنك من خلالها كتابة كلمة مرور رئيسية للوصول إلى قاعدة بيانات كلمات المرور.

يتوفر هذا الزر بعد بدء تشغيل مدير كلمات المرور بعد أول تشغيل لمدير كلمات المرور في حالة عدم تأمين مدير كلمات المرور في حالة عدم منع مدير كلمات المرور.

إضافة كلمة مرور

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى الخروج من معالج إنشاء حساب. يمكنك تحديد أحد أنواع الحسابات سابقة التحديد أو تحديد الإعدادات المطلوبة يدويًا للحساب الجديد.

يتاح هذا الزر عند إلغاء تأمين مدير كلمات المرور.

إضافة هوية

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة لإضافة هوية.

يتاح هذا الزر عند إلغاء تأمين مدير كلمات المرور.

قاعدة بيانات كلمات المرور

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة مدير كلمات المرور. من خلال هذه النافذة، يمكنك إدارة الحسابات والهويات وتذكيرات الأمان.

يتاح هذا الزر عند إلغاء تأمين مدير كلمات المرور.

إعدادات

بالنقر على هذا الزر، تفتح نافذة مدير كلمات المرور الرئيسية. يمكنك استخدام هذه النافذة لتكوين إعدادات مدير كلمات المرور.

يتاح هذا الزر عند إلغاء تأمين مدير كلمات المرور.

إصدار محمول

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح معالج إنشاء الإصدار المحمول لمدير كلمات المرور. تسمح لك نسخة مدير كلمات المرور استخدام قاعدة بيانات كلمات المرور الموجودة على أجهزة الكمبيوتر بدون تثبيت Kaspersky PURE.

لوحة المفاتيح الظاهرية

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح لوحة المفاتيح الظاهرية. يحمي استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية لإدخال البيانات السرية ضد سرقة البيانات.

مولّد كلمة المرور

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة إضافة هوية.. يمكنك من خلال هذه النافذة تحديد إعدادات كلمة المرور وإنشاء كلمة مرور لحماية البيانات.


التهديدات والاستثناءات

إعدادات

يوجد هذا الزر أسفل قائمة أنواع التهديدات التي اكتشفها Kaspersky PURE. يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة التهديدات مع قائمة تضم أنواع التهديدات. من خلال هذه النافذة، يمكنك تحديد التهديدات التي ترغب في أن يكتشفها Kaspersky PURE.

بصرف النظر عن الإعدادات التي تم تكوينها في النافذة التهديدات، يقوم Kaspersky PURE دائمًا باكتشاف الفيروسات وفيروسات الدودة وأحصنة طروادة.

يسمح القسم الاستثناءات بإمكانية إنشاء قائمة بالكائنات التي لن يقوم Kaspersky PURE بمراقبتها أثناء التشغيل.

إعدادات

يوجد الزر في القسم الاستثناءات ضمن السطر التطبيقات الموثوقة. يفتح هذا الزر النافذة المنطقة الموثوقة. يمكنك من خلال هذه النافذة إنشاء منطقة موثوقة، وهي قائمة تضم الكائنات التي لن يقوم Kaspersky PURE بمراقبتها.

والكائن قد يكون ملفًا بتنسيق معين، أو مجموعة من الملفات يحددها قناع، أو منطقة معينة (على سبيل المثال، مجلد أو تطبيق)، أو عملية تطبيق، أو كائن يحدده محدد حسب نوع التهديد وفقًا لتصنيف موسوعة الفيروسات.

يجب إنشاء المنطقة الموثوقة مع النظر إلى خصائص الملفات التي تعالجها وللتطبيقات المثبتة على الكمبيوتر. قد يُطلب منك إنشاء منطقة موثوقة، على سبيل المثال، يقوم Kaspersky PURE بمنع الوصول إلى أحد التطبيقات التي من المؤكد كونها آمنة.


مكافحة الشعارات

تمكين مكافحة الشعارات

تسمح لك خانة الاختيار هذه بتمكين / تعطيل مكافحة الشعار.

عند تحديد هذا المربع، يقوم مكون مكافحة الشعارات بمنع الشعارات الموجودة في صفحات الويب التي تفتحها، وفي واجهة تطبيقات محددة. وكإجراء افتراضي، يقوم مكون مكافحة الشعارات بمنع أكثر الشعارات شيوعًا والتي ترد عناوين المواقع الخاصة بها ضمن حزمة توزيع برنامج Kaspersky PURE .

في حالة مسح خانة الاختيار هذه، يتم تعطيل مكافحة الشعارات.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

في القسم طرق الفحص يمكنك تحديد طرق لفحص العناوين التي يمكن تنزيل الشعارات منها.

استخدام قائمة الشعارات العامة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل استخدام قائمة الشعارات المضمنة مع Kaspersky PURE.

قام خبراء Kaspersky Lab بجمع قائمة أقنعة العناوين التي يتم منها تحميل أكثر إعلانات الشعار شيوعًا. وترد هذه القائمة ضمن حزمة توزيع برنامج Kaspersky PURE.

عند تحديد هذا المربع، يمنع مكون مكافحة الشعارات تحميل إعلانات الشعار من عناوين URL التي تتطابق مع الأقنعة الموجودة في هذه القائمة.

عند إلغاء تحديد هذا المربع، لا يقوم مكون مكافحة الشعارات بمنع تحميل إعلانات الشعار من عناوين URL الموجودة في هذه القائمة.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

تحديد عناوين IP لأسماء المجال

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل الحل التلقائي لعناوين IP إلى عناوين URL في قوائم عناوين الشعارات المسموح بها/الممنوعة (على سبيل المثال، عنوان IP 195.27.181.34 يتم حله إلى عنوان URL www.kaspersky.com). تساعد هذه الميزة على تجنب تكرار عناوين URL.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

استخدام التحليل المساعد على الاكتشاف

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل استخدام التحليل المساعد على الاكتشاف عند فحص الصور على مواقع الويب.

تقنية لاكتشاف معلومات التهديدات التي لم يتم إضافتها حتى الآن إلى قواعد بيانات Kaspersky Lab. يسمح لك المحلل المساعد على الاكتشاف باكتشاف الكائنات التي يتشابه سلوكها مع سلوك التهديدات التقليدية. يتم اعتبار الكائنات التي تم اكتشافها بواسطة المحلل المساعد على الاكتشاف على أنها محتملة الإصابة. على سبيل المثال، يمكن اعتبار أحد الكائنات محتملة الإصابة إذا كانت تحتوي على تسلسلات من الأوامر التي تتطابق مع الكائنات الخبيثة (فتح الملف، الكتابة إلى ملف).

عند تحديد خانة الاختيار هذه، يستخدم مكون مكافحة الشعارات التحليل المساعد على الاكتشاف لفحص الشعارات التي لم يتم العثور على عناوين مواقعها في القائمة الواردة ضمن حزمة توزيع برنامج Kaspersky PURE. يقوم مكون مكافحة الشعارات بتقييم الصور التي يتم تنزيلها وذلك لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على أي ميزات مثل التي تتميز بها الشعارات. وبناءً على هذا التحليل، قد يتعرف مكون مكافحة الشعارات على شعار في إحدى الصور ثم يقوم بمنعه.

عند إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، لن يستخدم مكون مكافحة الشعارات التحليل المساعد على الاكتشاف عند فحص الصور على مواقع الويب التي يتم تحميلها.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

لا تتوفر هذه الوظيفة في نظام تشغيل Microsoft Windows 8.

في القسم إضافي، يمكنك تحديد إما استخدام مكافحة الشعارات لقوائم العناوين المسموح بها والممنوعة أثناء فحص الشعارات على مواقع الويب.

استخدام قائمة عناوين مواقع الويب الممنوعة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل التحقق من عناوين URL للشعارات مقابل قائمة عناوين URL الممنوعة.

عند تحديد خانة الاختيار هذه، يقوم مكون مكافحة الشعارات بمنع الشعارات التي توجد عناوين URL الخاصة بها ضمن قائمة العناوين الممنوعة.

في حالة إلغاء تحديد خانة الاختيار، لا يتحقق مكون مكافحة الشعارات من وجود عناوين مواقع URL للشعار مقابل قائمة عناوين URL الممنوعة.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إعدادات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة عناوين URL الممنوعة، حيث يمكنك إنشاء قائمة عناوين الشعارات الممنوعة. من خلال هذه النافذة، يمكنك إضافة إما عنوان URL للشعار أو قناع URL إلى قائمة العناوين الممنوعة.

ويتاح هذا الزر في حالة تحديد خانة الاختيار استخدام قائمة عناوين مواقع الويب الممنوعة.

استخدام قائمة عناوين مواقع الويب المسموح بها

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل التحقق من عناوين URL للشعارات مقابل قائمة عناوين URL المسموح بها.

عند تحديد خانة الاختيار هذه، يقوم مكون مكافحة الشعارات بمنع الشعار الذي يرد عنوان الموقع الخاص به ضمن قائمة العناوين المسموح بها.

عند إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، لا يستخدم مكون مكافحة الشعارات قائمة عناوين مواقع الويب المسموح بها عند فحص الشعارات.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إعدادات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة عناوين URL مسموح بها، حيث يمكنك إنشاء قائمة تضم عناوين الشعارات المسموح بها. من خلال هذه النافذة، يمكنك إضافة إما عناوين URL الخاصة بالشعار أو قناع URL إلى قائمة العناوين المسموح بها.

ويتاح هذا الزر في حالة تحديد المربع استخدام قائمة عناوين مواقع الويب المسموح بها.


مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه

تمكين مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه

تسمح لك خانة الاختيار هذه بتمكين / تعطيل مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، يكتشف مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه (البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه) ويقوم بمعالجته وفقًا لقواعد عميل البريد الإلكتروني الخاص بك. يوفر هذا المكون الوقت المستغرق في معالجة البريد الإلكتروني.

في حالة مسح خانة الاختيار هذه، يتم تعطيل مكافحة البريد غير المرغوب فيه.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

في القسم مستوى الأمان، يمكنك تحديد مجموعة الإعدادات سابقة الإعداد الخاصة بمكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه. يجب أن يقرر المستخدم أي مستوى سيحدده وفقًا لظروف التشغيل والموقف الحالي.

مرتفع

مستوى الأمان الذي يستخدم عنده مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه إعدادات للتصفية أكثر صرامة. يعتبر مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه الرسالة أنها محتمل أن تكون بريد غير مرغوب فيه إذا تجاوز معدل البريد العشوائي لها 50، وأنها بريد غير مرغوب فيه إذا تجاوز معدل البريد العشوائي الخاص بها 80.

يحدد الإعداد شروط تصفية رسائل البريد الإلكتروني التي خضعت لفحص مفصل لعناصر قوائم العناوين والعبارات المسموح بها / المحظورة. ومثل هذه الرسائل لا يمكن القطع باعتبارها بريداً إلكترونياً غير مرغوب فيه. لذا، يقوم مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بحساب احتمالية كون الرسالة بريدًا إلكترونيًا غير مرغوب فيه.

معدل البريد العشوائي – قيمة احتمالية لتحديد ما إذا كانت الرسالة بريدًا غير مرغوب فيه أم لا. إذا كانت نتائج فحص الرسالة تبين أن معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه أعلى من حد القيمة، فإن البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه يعتبر هذه الرسالة بريدً إلكترونيًا غير مرغوب فيه أو بريدًا إلكترونيًا يحتمل أن يكون غير مرغوب فيه.

يوصى بأعلى مستوى أمان عند العمل في بيئة خطيرة (على سبيل المثال، عند استخدام خدمة البريد الحر).

قد يؤدي تعيين مستوى أمان عالي إلى زيادة حالات البريد المفيد الذي يتم تصنيفه كبريد إلكتروني غير مرغوب فيه.

مستحسن

مستوى الأمان الذي يضمن توازنًا مثاليًا بين الأداء والأمان. وهو يناسب معظم الحالات.

وهذا أيضًا هو الإعداد الافتراضي.

منخفض

مستوى الأمان الذي يستخدم عنده مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه إعدادات للتصفية أقل صرامة. في حالة تعيين مستوى أمان منخفض، يعتبر مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه أن الرسالة محتمل أن تكون رسالة بريد إلكتروني غير مرغوب فيه إذا كان معدل البريد العشوائي الخاص بها بين 80 و 99، بينما تعتبر الرسالة التي لها معدل البريد العشوائي الخاص بها أعلى من 99.

يحدد الإعداد شروط تصفية رسائل البريد الإلكتروني التي خضعت لفحص مفصل لعناصر قوائم العناوين والعبارات المسموح بها / المحظورة. ومثل هذه الرسائل لا يمكن القطع باعتبارها بريداً إلكترونياً غير مرغوب فيه. لذا، يقوم مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بحساب احتمالية كون الرسالة بريدًا إلكترونيًا غير مرغوب فيه.

معدل البريد العشوائي – قيمة احتمالية لتحديد ما إذا كانت الرسالة بريدًا غير مرغوب فيه أم لا. إذا كانت نتائج فحص الرسالة تبين أن معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه أعلى من حد القيمة، فإن البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه يعتبر هذه الرسالة بريدً إلكترونيًا غير مرغوب فيه أو بريدًا إلكترونيًا يحتمل أن يكون غير مرغوب فيه.

يوصى بتعيين مستوى أمان مرتفع عند العمل في بيئة خطرة (على سبيل المثال، عند استخدام خدمة البريد المجاني).

قد يؤدي تعيين مستوى أمان منخفض إلى انخفاض معدل الحالات، عندما يتم التعرف على البريد على أنه بريد من المحتمل أن يكون غير مرغوب فيه أو بريد إلكتروني غير مرغوب فيه.

مخصص

مستوى الأمان باستخدام إعداداتك الشخصية الخاصة بمكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

إعدادات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تكوين البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

افتراضيًا

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى تعيين مستوى الأمان إلى مستحسن.

في القسم التدريب على البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه، يمكنك تدريب مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه على استخدام معالج التدريب.

يتم عرض هذا القسم فقط إذا كانت نسختك من Kaspersky PURE ممكن عليها خوارزمية تحليل نص التدريب الذاتي. يتوقف توفر هذه الوظيفة على لغة ترجمة التطبيق.

قواعد البيانات

تحدد مدى ملء قواعد بيانات مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه. القيم المتاحة:

  • لزوم التدريب. لا تحتوي قواعد بيانات مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه على عينات من سلاسل تشكل جزءًا من رسائل غير ضارة وغير مرغوب فيها. ولم يتم تشغيل معالج التدريب. كما لم يتم تدريب مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.
  • مملوءة. يتم ملء قواعد بيانات مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه. وقد تم تشغيل معالج التدريب. يستقبل مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه، عند تدريبه، عينات من سلاسل متضمنة في رسائل غير ضارة وغير مرغوب فيها، ويستخدمها في تصفية البريد الإلكتروني.

تدريب

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء معالج التدريب على مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه. يقوم معالج التدريب بفحص مجلدات Microsoft® Office Outlook® وحسابات Microsoft® Outlook® Express (Windows® Mail) التي تحتوي على رسائل بريد إلكتروني مفيدة ورسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها. عند إكمال التدريب، يستخدم مكافحة البريد الإلكتروني النتائج الخاصة بالتدريب لتصفية البريد الإلكتروني.


مكافحة فيروسات البريد

تمكين مكافحة فيروسات البريد الإلكتروني

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل مكون مكافحة فيروسات البريد الإلكتروني.

إذا تم تحديد المربع، فيتم تحميل مكون مكافحة فيروسات البريد الإلكتروني عند بدء نظام التشغيل وسيعمل باستمرار فيفحص جميع رسائل البريد الإلكتروني على البروتوكولات POP3 وSMTP وIMAP وMAP وNNTP، بالإضافة إلى الاتصالات الآمنة (SSL) للبروتوكولين POP3 وIMAP.

في حالة مسح خانة الاختيار، يتم تعطيل مكون مكافحة فيروسات البريد.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

يمكنك من خلال القسم مستوى الأمان تحديد إحدى المجموعات المحددة مسبقًا لإعدادات مكون مكافحة فيروسات البريد الإلكتروني. يجب أن يقرر المستخدم أي مستوى أمان سيحدده وفقًا لظروف التشغيل والموقف الحالي.

مرتفع

عندما يتم تحديد مستوى الأمان هذا، يقوم مكون مكافحة فيروسات البريد الإلكتروني بإخضاع رسائل البريد الإلكتروني لأقصى درجات التحكم.. يفحص مكون مكافحة فيروسات البريد الرسائل الواردة والصادرة، ويقوم بإجراء تحليل مساعد على الاكتشاف مفصل.

تقنية لاكتشاف معلومات التهديدات التي لم يتم إضافتها حتى الآن إلى قواعد بيانات Kaspersky Lab. يسمح لك المحلل المساعد على الاكتشاف باكتشاف الكائنات التي يتشابه سلوكها مع سلوك التهديدات التقليدية. يتم اعتبار الكائنات التي تم اكتشافها بواسطة المحلل المساعد على الاكتشاف على أنها محتملة الإصابة. على سبيل المثال، يمكن اعتبار أحد الكائنات محتملة الإصابة إذا كانت تحتوي على تسلسلات من الأوامر التي تتطابق مع الكائنات الخبيثة (فتح الملف، الكتابة إلى ملف).

يوصى بتطبيق مستوى الأمان المرتفع عند العمل في بيئة خطرة. ومن الأمثلة على هذه البيئات، الاتصال بخدمة بريد إلكتروني مجانية من شبكة اتصال ليست محمية بواسطة حماية البريد الإلكتروني المركزية.

مستحسن

مستوى الأمان الذي يضمن توازنًا مثاليًا بين أداء النظام والأمان. في حالة تعيين مستوى الأمان إلى مستحسن، يقوم مكون مكافحة فيروسات البريد بفحص الرسائل الصادرة والواردة، كما يقوم بتنفيذ التحليل المساعد على الاكتشاف متوسطة الكثافة.

يعتبر هذا هو المستوى الافتراضي للأمان.

منخفض

عندما يتم تحديد هذا المستوى من الأمان، يفحص مكون مكافحة فيروسات البريد الإلكتروني الرسائل الواردة، ويقوم بإجراء تحليل مساعد على الاكتشاف خفيف. لا يتم فحص الأرشيفات المضمنة. في حالة تعيين مستوى الأمان إلى منخفض، يقوم مكون مكافحة فيروسات البريد بفحص رسائل البريد الإلكتروني بأقصى سرعة وبأقل استخدام لموارد النظام.

يتم استخدام مستوى الأمان منخفض عند العمل في بيئة محمية يمكن الاعتماد عليها. ومن الأمثلة على هذه البيئات، شبكة اتصال شركات مجهزة بنظام أمان البريد الإلكتروني المركزي.

مخصص

مستوى الأمان المعين إذا قمت بتنفيذ تكوين مخصص لمكافحة فيروسات البريد.

إعدادات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة إعدادات مكافحة فيروسات البريد. يمكنك من هذه النافذة تكوين مكون مكافحة فيروسات البريد.

افتراضيًا

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى تعيين مستوى الأمان إلى مستحسن.

يتيح القسم الإجراء عند اكتشاف تهديد تحديد الإجراء الذي سيتم اتخاذه بواسطة مكون مكافحة فيروسات البريد الإلكتروني إذا اكتشف أثناء فحص رسالة بريد إلكتروني أنها (أو أن كائنًا فيها، كنصها أو أحد مرفقاتها) كانت مصابة أو يحتمل كونها مصابة. الإجراء الذي يقوم مكون مكافحة فيروسات البريد بتنفيذه بشكل افتراضي اعتمادًا على وضع الحماية المحدد سواء كان تفاعلي أو تلقائي. في الوضع التفاعلي، يتم تحديد الخيار المطالبة بإجراء، أما في الوضع التلقائي، يتم اختيار تحديد الإجراء تلقائيًا.

تحديد إجراء تلقائيًا

عند اكتشاف أي أحداث خطرة، سيقوم برنامج مكون مكافحة فيروسات البريد تلقائيًا بتطبيق الإجراء الموصى به من قبل المتخصصين في Kaspersky Lab. بالنسبة للكائنات المصابة، يكون هذا الإجراء هو التنظيف. الحذف في حالة فشل التنظيف، للكائنات محتملة الإصابة – تجاهل.

قبل محاولة تنظيف أو حذف الكائن المصاب، يقوم مكون مكافحة فيروسات البريد بإنشاء نسخة نسخ احتياطي للاستخدام أو التنظيف اللاحق.

يتم تحديد هذه القيمة افتراضيًا إذا تم تمكين وضع الحماية التلقائي.

لا يتاح هذا الإعداد، في حالة تمكين وضع الحماية التفاعلي.

المطالبة باتخاذ إجراء

يعلمك مكون مكافحة فيروسات البريد بموقع الكائنات الخبيثة ويطالبك باتخاذ المزيد من الإجراءات.

يتم تحديد هذه القيمة افتراضيًا إذا تم تمكين وضع الحماية التفاعلي.

لا يتاح هذا الإعداد، في حالة تمكين وضع الحماية التلقائي.

تحديد إجراء: تنظيف، في حالة الاستحالة - حذف

يحاول مكون مكافحة فيروسات البريد تلقائيًا تنظيف كل ما تم اكتشافه من كائنات مصابة أو يحتمل كونها مصابة. إذا تعذر التطهير، يقوم مكون مكافحة فيروسات البريد الإلكتروني بحذفها.

كائن يحتوي الرمز الخاص به على رمز برمجي خبيث من تهديد أو رمز برمجي معروف، مشابه لأحد التهديدات أو الرموز البرمجية، ويتم الحكم عليه وفقًا لسلوكه.

كائن جزء من الرمز البرمجي الخاص به يكمل جزءً من تهديد معروف. لا توصي Kaspersky Lab باستخدام مثل هذه الكائنات.

يتم اتخاذ هذا الإجراء إذا تم تحديد الإعداد تحديد إجراء وكذلك تحديد المربعين تنظيف والحذف في حالة فشل التنظيف.

تتوفر خانتي الاختيار التنظيف والحذف في حالة فشل التنظيف في حالة تحديد خانة الاختيار تحديد إجراء. بشكل افتراضي، يتم مسح خانات الاختيار هذه.

قبل محاولة تنظيف أو حذف الكائن المصاب، يقوم مكون مكافحة فيروسات البريد بإنشاء نسخة نسخ احتياطي للاستخدام أو التنظيف اللاحق.

تحديد إجراء: منع

يسمح مكون مكافحة فيروسات البريد بدخول الرسالة وتوسيع الموضوع الخاص بها مع معلومات التحذير من أن الرسالة قد تحتوي على كائن مصاب. يتم تسجيل المعلومات ذات الصلة في التقرير.

يتم تنفيذ هذا الإجراء في حالة مسح خانتي الاختيار التنظيف والحذف.

تحديد إجراء: تنظيف

تعمل خانة الاختيار على تمكين / تعطيل محاولة التنظيف التلقائي لكل الكائنات المصابة أو التي يحتمل كونها مصابة التي تم اكتشافها. يسمح لك مكون في حالة فشل محاولة التنظيف، يسمح مكون مكافحة فيروسات البريد بدخول الرسالة وتوسيع الموضوع الخاص بها مع معلومات التحذير من أن الرسالة قد تحتوي على كائن مصاب يتم تسجيل المعلومات ذات الصلة في التقرير.

يتم تنفيذ الإجراء تنظيف إذا تم تحديد خانة الاختيار التنظيف وتم مسح خانة الاختيار الحذف في حالة فشل التنظيف.

تتوفر خانة الاختيار هذه في حالة تحديد الإعداد تحديد إجراء.

تحديد إجراء: حذف

تعمل خانة الاختيار على تمكين/تعطيل الحذف التلقائي للكائنات المصابة. قبل محاولة تنظيف كائن مصاب أو حذفه، يقوم مكون مكافحة فيروسات البريد بإنشاء نسخة احتياطية خاصة به لاستخدامها في الاسترداد أو التنظيف اللاحق.

تتوفر خانة الاختيار هذه في حالة تحديد الإعداد تحديد إجراء. ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.


مكافحة فيروسات الملفات

تمكين مكافحة فيروسات الملفات

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل مكون مكافحة فيروسات الملفات.

إذا تم خانة الاختيار هذه، يتم بدء تشغيل مكون مكافحة فيروسات الملفات عند بدء نظام التشغيل الخاص بك وتشغيله في ذاكرة الكمبيوتر، حيث يبدأ في فحص كافة الملفات المفتوحة أو المحفوظة أو المنفذة. وافتراضيًا، يتم تكوين مكون مكافحة فيروسات الملفات بإعدادات مستحسنة من مختصي شركة Kaspersky Lab.

في حالة عدم تحديد خانة الاختيار، يتم تعطيل مكون مكافحة فيروسات الملفات.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

في القسم مستوى الأمان، يمكنك تحديد أي من مستويات الحماية الثلاثة الخاصة بالملفات أو الذاكرة أو تكوين مكون مكافحة فيروسات الملفات بنفسك.

مرتفع

عند مستوى الأمان هذا، يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بتطبيق التحكم الصارم في كل الملفات التي يتم فتحها وحفظها وتشغيلها. يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بفحص كل أنواع الملفات الموجودة على جميع الأقراص الثابتة وأقراص شبكة الاتصال ووسائط التخزين القابلة للإزالة الخاصة بالكمبيوتر، بالإضافة إلى الأرشيفات وحزم برنامج التثبيت وكائنات OLE المضمنة.

مستحسن

مستوى الأمان الذي يضمن توازنًا مثاليًا بين أداء النظام والأمان. وهو يناسب معظم الحالات. لا يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات إلا بفحص تنسيقات ملفات محددة على جميع الأقراص الثابتة وأقراص شبكة الاتصال ووسائط التخزين القابلة للإزالة الخاصة بالكمبيوتر، كما يقوم بتنفيذ تحليل مساعد على الاكتشاف خفيف. تم فحص كائنات OLE. لم يتم فحص حزم التثبيت والأرشيفات.

تقنية لاكتشاف معلومات التهديدات التي لم يتم إضافتها حتى الآن إلى قواعد بيانات Kaspersky Lab. يسمح لك المحلل المساعد على الاكتشاف باكتشاف الكائنات التي يتشابه سلوكها مع سلوك التهديدات التقليدية. يتم اعتبار الكائنات التي تم اكتشافها بواسطة المحلل المساعد على الاكتشاف على أنها محتملة الإصابة. على سبيل المثال، يمكن اعتبار أحد الكائنات محتملة الإصابة إذا كانت تحتوي على تسلسلات من الأوامر التي تتطابق مع الكائنات الخبيثة (فتح الملف، الكتابة إلى ملف).

منخفض

عند مستوى الأمان هذا، يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات فقط بفحص الملفات التي لها الامتدادات المحددة على جميع الأقراص الثابتة والقابلة للإزالة الشبكة الخاصة بالكمبيوتر، مع تنفيذ عملية تحليل مساعد على الاكتشاف خفيفة. لا يتم فحص الملفات المركبة.

يسمح مستوى الأمان منخفض بالحصول على الحد الأقصى لسرعة الفحص.

مخصص

مستوى الأمان باستخدام الإعدادات الشخصية لمكون مكافحة فيروسات الملفات.

إعدادات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة مكافحة فيروسات الملفات. يمكنك في هذه النافذة تكوين المكون مكافحة فيروسات الملفات.

افتراضيًا

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى تعيين مستوى الأمان إلى مستحسن.

يتيح القسم الإجراء عند اكتشاف تهديد تحديد الإجراء الذي سيقوم به مكون مكافحة فيروسات الملفات عند اكتشاف كائنات مصابة أو يحتمل كونها مصابة.

تحديد إجراء تلقائيًا

عند اكتشاف أي كائنات خطرة، سيقوم برنامج مكون مكافحة فيروسات الملفات تلقائيًا بتطبيق الإجراء الموصى به من قبل المتخصصين في Kaspersky Lab. بالنسبة للكائنات المصابة، يكون هذا الإجراء هو التنظيف أو الحذف في حالة فشل التنظيف، للكائنات محتملة الإصابة – تجاهل.

قبل محاولة تنظيف أو حذف كائن مصاب، يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بإنشاء نسخ احتياطي خاص بها للاسترداد أو التنظيف اللاحق.

يتم تحديد هذه القيمة افتراضيًا إذا تم تمكين وضع الحماية التلقائي.

لا يتاح هذا الإعداد، في حالة تمكين وضع الحماية التفاعلي.

المطالبة باتخاذ إجراء

يعلمك مكون مكافحة فيروسات الملفات بموقع الكائنات الخبيثة ويطالبك باتخاذ المزيد من الإجراءات.

يتم تحديد هذه القيمة افتراضيًا إذا تم تمكين وضع الحماية التفاعلي.

لا يتاح هذا الإعداد، في حالة تمكين وضع الحماية التلقائي.

تحديد إجراء: تنظيف، في حالة الاستحالة - حذف

يحاول مكون مكافحة فيروسات الملفات تلقائيًا تنظيف كل ما تم اكتشافه من كائنات مصابة أو يحتمل كونها مصابة. إذا تعذر التطهير، يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بحذفها.

كائن يحتوي الرمز الخاص به على رمز برمجي خبيث من تهديد أو رمز برمجي معروف، مشابه لأحد التهديدات أو الرموز البرمجية، ويتم الحكم عليه وفقًا لسلوكه.

كائن جزء من الرمز البرمجي الخاص به يكمل جزءً من تهديد معروف. لا توصي Kaspersky Lab باستخدام مثل هذه الكائنات.

يتم اتخاذ هذا الإجراء إذا تم تحديد الإعداد تحديد إجراء وكذلك تحديد المربعين تنظيف والحذف في حالة فشل التنظيف.

تتوفر خانتي الاختيار تنظيف والحذف في حالة فشل التنظيف في حالة تحديد الإعداد تحديد إجراء.

قبل محاولة تنظيف أو حذف كائن مصاب، يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بإنشاء نسخ احتياطي خاص بها للاسترداد أو التنظيف اللاحق.

تحديد إجراء: منع

يمنع Kaspersky PURE الوصول إلى الكائن. يتم تسجيل المعلومات ذات الصلة في التقرير.

يتم تنفيذ هذا الإجراء في حالة مسح خانتي الاختيار التنظيف والحذف.

تحديد إجراء: تنظيف

يحاول مكون مكافحة فيروسات الملفات تلقائيًا تنظيف كل ما تم اكتشافه من كائنات مصابة أو يحتمل كونها مصابة. إذا تعذر التطهير، يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بنقلها إلى العزل.

تتوفر خانة الاختيار هذه في حالة تحديد الإعداد تحديد إجراء.

يتم تنفيذ الإجراء التنظيف في حالة مسح خانة الاختيار الحذف في حالة فشل التنظيف.

قبل محاولة تنظيف أو حذف كائن مصاب، يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بإنشاء نسخ احتياطي خاص بها للاسترداد أو التنظيف اللاحق.

تحديد إجراء: حذف

تعمل خانة الاختيار على تمكين/تعطيل الحذف التلقائي للكائنات المصابة. قبل حذف كائن مصاب، يقوم مكون مكافحة فيروسات الملفات بإنشاء نسخة احتياطية لاستخدامها في الاسترداد والتنظيف اللاحق.

تتوفر خانة الاختيار هذه في حالة تحديد الإعداد تحديد إجراء. ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.


جدار الحماية

تمكين جدار الحماية

تسمح لك خانة الاختيار هذه بتمكين / تعطيل جدار الحماية.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

في القسم قواعد الشبكة يمكنك تعيين القواعد التي يقوم جدار الحماية بتنظيم أنشطة التطبيق وفقًا لها.

إعدادات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة جدار الحماية. وفي هذه النافذة، يمكنك إعداد قواعد الحزم وقواعد التطبيقات، وتوسيع نطاق عناوين الشبكة، وإجراء تغييرات في قائمة الموارد التي يتم مراقبة نشاط الشبكة الخاص بها بواسطة جدار الحماية.

في القسم الشبكات يمكنك تكوين الإعدادات الخاصة بالتحكم في اتصالات الشبكة التي اكتشفها جدار الحماية على الكمبيوتر.

قائمة الشبكات

يتضمن اتصالات الشبكة التي اكتشفها جدار الحماية على جهاز الكمبيوتر.

لكل اتصال شبكة تم اكتشافه، تسرد القائمة اسمه وحالة الشبكة التي ينتمي إليها. أسماء الاتصالات غير النشطة تظهر باللون الرمادي.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة اتصال الشبكة (في حالة تحديد الاتصال) أو النافذة محول الشبكة (في حالة تحديد محول). في النافذة اتصال الشبكة، يمكنك ضبط الإعدادات الخاصة بالتحكم في اتصالات الشبكة. في النافذة محول الشبكة، يمكنك تكوين التحكم في اتصالات الشبكة المؤسسة باستخدام محول الشبكة المحدد.

يتوفر هذا الارتباط لكل من الاتصالين النشط وغير النشط.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام جدار الحماية بحذف الاتصال من القائمة.

يتوفر هذا الزر فقط لاتصالات الشبكة غير النشطة.

غير متصل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى عرض كل من الاتصالات النشطة وغير النشطة في قائمة الشبكات.

لا تتوفر هذه الوظيفة في نظام تشغيل Microsoft Windows 8.


التحكم في التطبيق

تمكين التحكم في التطبيق

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل التحكم في التطبيق.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

التطبيقات

بالنقر على الزر يفتح النافذة التطبيقات. في هذه النافذة يمكنك تحرير قائمة القواعد بالنسبة للتطبيقات.

حماية الهوية

عند النقر على هذا الزر تفتح النافذة حماية الهوية الرقمية. في هذه النافذة، يمكنك إنشاء قائمة ببيانات الهوية وقائمة بإعدادات نظام التشغيل ومصادره التي يتم التحكم في الوصول إليها من قبل التحكم في التطبيق.

في القسم التطبيقات المحظورة، يمكنك ضبط الإعدادات التي سيتم استخدامها بواسطة التحكم في التطبيق لتعيين مجموعات التطبيقات.

تحميل القواعد للتطبيقات من شبكة اتصال أمان Kaspersky.

إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، يرسل التحكم في التطبيق طلبًا إلى قاعدة بيانات شبكة أمان Kaspersky حتى يتم تحديد مجموعة التطبيق.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، لا يبحث التحكم في التطبيق عن المعلومات في قاعدة بيانات شبكة أمان Kaspersky ليتم تحديد حالة مجموعة الثقة للتطبيق.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

تحديث القواعد للتطبيقات التي لم تكن معروفة سابقًا من شبكة اتصال أمان Kaspersky

إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، يتم تحديث قواعد التحكم من التطبيقات التي لم تكن معروفة سابقًا من شبكة أمان Kaspersky تلقائيًا.

إذا تم إلغاء تحديد هذا خانة الاختيار هذه، يتم تعطيل قواعد التحديث التلقائي للتطبيقات التي لم تكن معروفة سابقًا.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

تطبيقات موثوقة بتوقيعات رقمية

إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، فإن التحكم في التطبيق يعتبر التطبيقات التي لها توقيعات رقمية تطبيقات موثوقة. يقوم مكون التحكم في التطبيق بنقل هذه التطبيقات إلى المجكوعة الموثوقة ولا يقوم بفحص النشاط الخاص بها.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار، لا يعتبر التحكم في التطبيق التطبيقات التي لها توقيعات رقمية كتطبيقات موثوقة ويقوم بفحص أنشطتها.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

استخدم التحليل المساعد على الاكتشاف لتحديد المجموعة

يستخدم التحكم في التطبيق التحليل المساعد على الاكتشاف لتحديد المجموعة الموثوقة لتطبيق غير معروف. بعد فحص التطبيقات، يقوم التحكم في التطبيق بتضمينها في مجموعة.

تقنية لاكتشاف معلومات التهديدات التي لم يتم إضافتها حتى الآن إلى قواعد بيانات Kaspersky Lab. يسمح لك المحلل المساعد على الاكتشاف باكتشاف الكائنات التي يتشابه سلوكها مع سلوك التهديدات التقليدية. يتم اعتبار الكائنات التي تم اكتشافها بواسطة المحلل المساعد على الاكتشاف على أنها محتملة الإصابة. على سبيل المثال، يمكن اعتبار أحد الكائنات محتملة الإصابة إذا كانت تحتوي على تسلسلات من الأوامر التي تتطابق مع الكائنات الخبيثة (فتح الملف، الكتابة إلى ملف).

ويتم الانتقال إلى المجموعة التالية تلقائيًا

يتضمن التحكم في التطبيق تلقائيًا حالة من حالات المجموعات الموثوقة التي يتم تحديدها من القائمة المنسدلة لأي تطبيق غير معروف. تحتوي القائمة على مجموعات الثقة التالية:

  • تقييد منخفض؛
  • مقيد بشكل عال؛
  • غير موثوق.

تتوفر القائمة المنسدلة إذا تم تحديد الخيار الانتقال تلقائيًا إلى المجموعة التالية.

أقصى مدة لتحديد مجموعة التطبيق

الفترة الزمنية المطلوبة ليقوم التحكم في التطبيق بفحص التطبيقات التي يتم تشغيلها باستخدام التحليل المساعد على الاكتشاف. ويتم تحديد الفترة الزمنية بالثواني.

وافتراضيًا يقوم التحكم في التطبيق بتحليل التطبيق لمدة 30 ثانية. في حالة استمرار عدم قدرة التحكم في التطبيق على التحديد المؤكد لمستوى التهديد الخاص بالتطبيق عند انقضاء هذه المدة، يتم نقل المكون إلى المجموعة تقييد منخفض. يواصل التحكم في التطبيق فحص التطبيق في وضع الخلفية، وبعد ذلك يتم تضمينه في مجموعة موثوقة.

في القسم إضافي، يمكنك تعيين الشروط الخاصة بحذف قواعد التطبيق.

حذف القواعد الخاصة بالتطبيقات التي لم يتم بدء تشغيلها لأكثر من

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل خيار الحذف التلقائي لقواعد التطبيقات التي لم يتم تشغيلها في الفترة الزمنية المحددة. يتم تحديد الفترة الزمنية بالأيام.

وافتراضيًا، يقوم التحكم في التطبيق بحذف قواعد التطبيقات التي لم يتم تشغيلها لأكثر من 60 يومًا.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

لا تتوفر هذه الوظيفة في نظام تشغيل Microsoft Windows 8.


حاجب هجمات الشبكة

تمكين حاجب هجمات شبكة الاتصال

تسمح لك خانة الاختيار هذه بتمكين / تعطيل حاجب هجمات الشبكة.

عند تحديد خانة الاختيار هذه، يتم تحميل حاجب هجمات الشبكة أثناء بدء نظام التشغيل، ويقوم بفحص حركة الشبكة الواردة للبحث عن الأنشطة المميزة لهجمات الشبكة. عند اكتشاف محاولة لمهاجمة جهاز الكمبيوتر، يقوم برنامج Kaspersky PURE بمنع أي نشاط شبكة من الكمبيوتر المهاجم باتجاه الكمبيوتر الخاص بك.

عند إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، يتم تعطيل حاجب هجمات الشبكة.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إضافة كمبيوتر مهاجم إلى القائمة المحظورة لـ

تسمح خانة الاختيار هذه بتمكين/تعطيل الخيار الذي يجعل "حاجب هجمات الشبكة" يقوم بمنع نشاط أي كمبيوتر مهاجم من مهاجمة الكمبيوتر لفترة زمنية محددة. ويتم تحديد طول المدة بالدقائق.

افتراضيًا، يمنع حاجب هجمات شبكة نشاط الكمبيوتر المهاجم لمدة ساعة.


مكافحة فيروسات المراسلة الفورية

تمكين مكافحة فيروسات المراسلة الفورية

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل مكون مكافحة فيروسات المراسلة الفورية.

في حالة اختيار خانة الاختيار هذه، يبدأ مكون مكافحة فيروسات المراسلة الفورية عند بدء تشغيل النظام، ويظل نشطًا في ذاكرة الكمبيوتر ويقوم بفحص جميع الرسائل الصادرة والواردة المرسلة عبر عملاء المراسلات الفورية (ICQ وMSN® و AIM® و Yahoo!™ Messenger و Jabber و Google Talk™ و Mail.Ru Agent و IRC).

في حالة عدم تحديد خانة الاختيار، يتم تعطيل مكون مكافحة فيروسات المراسلة الفورية.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

في القسم نطاق الحماية، يمكنك تحديد أنواع الرسائل التي سيقوم مكون مكافحة فيروسات المراسلة الفورية بفحصها بحثًا عن الكائنات الخطيرة أو عناوين URL المضمنة في قواعد بيانات عناوين الويب الخبيثة والاحتيالية.

الرسائل الواردة والصادرة

يقوم مكون مكافحة فيروسات المراسلة الفورية بفحص كل من الرسائل الواردة والصادرة.

وبشكل افتراضي، يفحص مكون مكافحة فيروسات البريد كلا من الرسائل الواردة والصادرة.

الرسائل الواردة فقط

يقوم مكون مكافحة فيروسات المراسلة الفورية بفحص الرسائل الواردة فقط.

في القسم طرق الفحص، يمكنك تحديد طرق فحص عناوين URL الموجودة في الرسائل الواردة من عملاء المراسلة الفورية.

التحقق مما إذا كانت عناوين المواقع مدرجة في قاعدة بيانات عناوين مواقع الويب الخبيثة

تعمل خانة الاختيار على تمكين/تعطيل فحص الارتباطات المضمنة في الرسائل الفورية لوجودها في قائمة عناوين الويب االخبيثة. وهذه القائمة تم إنشاؤها بواسطة المختصين في Kaspersky Lab وهي جزء من حزمة توزيع التطبيق.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

التحقق مما إذا كانت عناوين مواقع مدرجة في قاعدة بيانات عناوين مواقع الويب الاحتيالية

تعمل خانة الاختيار على تمكين/تعطيل فحص الارتباطات المضمنة في الرسائل الفورية لوجودها في قائمة عناوين الويب الاحتيالية.

تتضمن قواعد بيانات Kaspersky PURE مواقع معروفة حاليًا باستخدامها في الهجمات الاحتيالية. يقوم Kaspersky Lab بإكمال هذه القائمة بالعناوين التي يتم الحصول عليها من المجموعة العاملة لمكافحة الاحتيال (Anti-Phishing Working Group)، والتي تعتبر من المنظمات العالمية. ويتم تحديث قائمة العناوين عندما تقوم بتحديث قواعد بيانات برنامج Kaspersky PURE.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

التحليل المساعد على الاكتشاف

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل استخدام التحليل المساعد على الاكتشاف عند فحص الرسائل وعناوين URL المرسلة من خلال عملاء المراسلة الفورية.

تقنية لاكتشاف معلومات التهديدات التي لم يتم إضافتها حتى الآن إلى قواعد بيانات Kaspersky Lab. يسمح لك المحلل المساعد على الاكتشاف باكتشاف الكائنات التي يتشابه سلوكها مع سلوك التهديدات التقليدية. يتم اعتبار الكائنات التي تم اكتشافها بواسطة المحلل المساعد على الاكتشاف على أنها محتملة الإصابة. على سبيل المثال، يمكن اعتبار أحد الكائنات محتملة الإصابة إذا كانت تحتوي على تسلسلات من الأوامر التي تتطابق مع الكائنات الخبيثة (فتح الملف، الكتابة إلى ملف).

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

شريط التمرير

تغيير مستوى التفاصيل المطلوب فحصها للرسائل الواردة من عملاء المراسلة الفورية. يضبط مستوى تفاصيل الفحص التوازن بين شمولية عمليات البحث عن التهديدات الجديدة، والتحميل على موارد نظام التشغيل، والوقت اللازم للفحص.

تتوفر مستويات الفحص التالية:

  • فحص خفيف. يقوم التحليل المساعد على الاكتشاف بفحص رسالة من عميل المراسلة الفورية بحثًا عن التهديدات المحتملة باستخدام حد أدنى من العلامات. يتطلب مثل هذا الفحص وجود موارد نظام أقل كما يستغرق وقتًا أقل؛ كما يتم تخفيض عدد الحالات الإيجابية الخاطئة إلى الحد الأدنى.
  • فحص متوسط. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بفحص رسالة واردة من عميل المراسلة الفورية بحثًا عن التهديدات المحتملة باستخدام مجموعة من العلامات التي تسمح بوجود توازن مطلوب بين سرعة الفحص ومستوى تفاصيل الفحص، بالإضافة إلى تجنب عدد كبير الحالات الإيجابية الخاطئة. هذا هو المستوى الافتراضي.
  • فحص شامل. يقوم التحليل المساعد على الاكتشاف بفحص الرسائل الواردة من عميل المراسلة الفورية بحثًا عن التهديدات المحتملة باستخدام الحد الأقصى لمجموعة العلامات. يتم تنفيذ الفحص بعناية، مما يتطلب المزيد من موارد النظام والوقت لتنفيذ الفحص. يوجد احتمال لوجود الحالات الإيجابية الخاطئة.


القسم الدفاع الوقائي

تمكين الدفاع الوقائي

تسمح خانة الاختيار هذه بتمكين / تعطيل الدفاع الوقائي.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

في القسم التطبيقات الموثوقة يمكنك ضبط إعدادات التطبيقات المضمنة في المجموعة الموثوقة. اعتمادًا على هذه الإعدادات، يقوم الدفاع الوقائي بإنشاء قائمة تضم التطبيقات الموثوقة، والتي لا يتحكم في النشاط الخاص بها.

تطبيقات بتوقيعات رقمية

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل فحص التطبيقات الموقعة رقميًا بواسطة الدفاع الوقائي.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

موثوق في قاعدة بيانات شبكة اتصال أمان Kaspersky

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل فحص التطبيقات التي لها الحالة موثوقة في قاعدة بيانات شبكة أمان Kaspersky بواسطة الدفاع الوقائي.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

في القسم إعدادات القواعد، يمكنك تكوين استجابة الدفاع الوقائي لنشاط التطبيق الذي من المحتمل أن يكون خطيرًا على النظام.

إعدادات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فنح النافذة الدفاع الوقائي مع قائمة تعرض أنماط من النشاط الخطر وإعدادات الدفاع الوقائي. من هذه النافذة، يمكنك تغيير الإجراءات التي يقوم الدفاع الوقائي بتنفيذها في حالة اكتشاف وجود نشاط تطبيق خطر.

لا تتوفر هذه الوظيفة في نظام تشغيل Microsoft Windows 8.


قسم مكافحة فيروسات الويب

تمكين مكافحة فيروسات الويب

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل مكون مكافحة فيروسات الويب.

في حالة تحديد خانة الاختيار هذه، فإن مكون مكافحة فيروسات الويب يحمي المعلومات التي تصل إلى جهاز الكمبيوتر عبر بروتوكولات HTTP وFTP ويمنع تشغيل البرامج النصية الخطرة على جهاز الكمبيوتر.

برنامج كمبيوتر صغير أو جزء مستقل من برنامج (وظيفة)، والذي يتم تطويره، كقاعدة، لتنفيذ مهمة محدودة مخصصة. ويستخدم غالباً مع البرامج المضمنة في النص التشعبي. وتعمل البرامج النصية عند فتح موقع ويب معين على سبيل المثال.

إذا تم تمكين الحماية في الوقت الحقيقي، يقوم التطبيق بتتبع بدء تشغيل البرامج النصية واعتراضها وفحصها للبحث عن الفيروسات. ووفقاً لنتائج الفحص، يمكنك منع تنفيذ برنامج نصي أو السماح بذلك.

في حالة عدم تحديد خانة الاختيار، يتم تعطيل مكون مكافحة فيروسات البريد.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

يتيح القسم مستوى الأمان تحديد إحدى المجموعات المحددة مسبقًا لإعدادات مكون مكافحة فيروسات الويب.

مرتفع

عندما يتم تحديد مستوى الأمان، يتحكم مكون مكافحة فيروسات الويب بصرامة في البرامج النصية والكائنات القادمة عبر HTTP وFTP. يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بعمل فحص تفصيلي لكل الكائنات، باستخدام مجموعة قواعد بيانات التطبيق بأكملها. ويقوم كذلك بفحص الأرشيف المرفق بغض النظر عن حجمه. عندما يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بالتحليل المساعد على الاكتشاففي مستوى الفحص المفصل.

تقنية لاكتشاف معلومات التهديدات التي لم يتم إضافتها حتى الآن إلى قواعد بيانات Kaspersky Lab. يسمح لك المحلل المساعد على الاكتشاف باكتشاف الكائنات التي يتشابه سلوكها مع سلوك التهديدات التقليدية. يتم اعتبار الكائنات التي تم اكتشافها بواسطة المحلل المساعد على الاكتشاف على أنها محتملة الإصابة. على سبيل المثال، يمكن اعتبار أحد الكائنات محتملة الإصابة إذا كانت تحتوي على تسلسلات من الأوامر التي تتطابق مع الكائنات الخبيثة (فتح الملف، الكتابة إلى ملف).

مستحسن

يضمن مستوى الأمان هذا الحصول على الحماية القصوى بالإضافة إلى أعلى سرعة لفحص حركة الويب والبرامج النصية. يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بفحص الأرشيفات المرفقة بصرف النظر عن حجمها كما يقوم بتنفيذ تحليل مساعد على الاكتشاف متوسط المستوى. يعتبر هذا هو المستوى الافتراضي للأمان.

منخفض

مستوى أمان يضمن أقصى سرعة عند فحص حركة الويب والبرامج النصية. لا يقوم مكون مكافحة الفيروسات بفحص الأرشيفات ولكنه يقوم بتنفيذ تحليل مساعد على الاكتشاف بسيط.

مخصص

مستوى الأمان المنفذ عندما تقوم بتنفيذ عملية تكوين مخصصة لمكافحة فيروسات الويب.

إعدادات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة مكافحة فيروسات الويب.. يمكنك في هذه النافذة تكوين المكون مكافحة فيروسات الويب.

افتراضيًا

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى تعيين مستوى الأمان إلى مستحسن.

في القسم الإجراء عند اكتشاف تهديد، يمكنك تحديد الإجراء الذي سيقوم به مكون مكافحة فيروسات الويب عند اكتشاف برمجيات خبيثة في كائن حركة الويب.

تحديد إجراء تلقائيًا

يحدد مكون مكافحة فيروسات الويب الإجراء تلقائيًا بناءً على الإعدادات الحالية. إذا كان مصدر الويب يوجد ضمن قائمة الاستثناءات، أو لا يحتوي على كائنات خبيثة، فإن مكون مكافحة فيروسات الويب سيتيح تحميله. إذا اكتشف مكون مكافحة فيروسات الويب تهديدًا أثناء الفحص، سيقوم بمنع تنزيل الكائن.

يتم تحديد هذه القيمة افتراضيًا إذا تم تمكين وضع الحماية التلقائي.

لا يتاح هذا الإعداد، في حالة تمكين وضع الحماية التفاعلي.

المطالبة باتخاذ إجراء

إذا اكتشف مكون مكافحة فيروسات الويب تهديدًا أثناء الفحص، فإنه يعرض رسالة تحذيرية، تحمل إخطارًا عن وجود كائن تم اعتباره خطرًا ويعرض عليك تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد ذلك. يمكنك السماح بتنزيل الكائن محل السؤال أو منعه.

يتم تحديد هذه القيمة افتراضيًا إذا تم تمكين وضع الحماية التفاعلي.

لا يتاح هذا الإعداد، في حالة تمكين وضع الحماية التلقائي.

منع التحميل

في حالة اكتشاف تهديد، يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بمنع الوصول إلى الكائن وسيعرض رسالة مقابلة على الشاشة.

السماح بالتحميل

في حالة اكتشاف تهديد، يسمح مكون مكافحة فيروسات الويب بتنزيل الكائن.


عرض

في القسم رمز منطقة إخطارات شريط المهام يمكنك تكوين إعدادات عناصر الواجهة الفعالة (مثل رمز برنامج Kaspersky PURE في منطقة الإخطار بشريط المهام والرسائل المنبثقة).

تحريك رمز شريط المهام عند تنفيذ المهام

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين / تعطيل تحريك رمز برنامج Kaspersky PURE.

في حالة تحديد خانة الاختيار هذه، يتغير الرمز الموجود في منطقة الإخطارات بشريط مهام Windows® اعتمادًا على العملية التي يقوم Kaspersky PURE بتنفيذها حاليًا.

على سبيل المثال، إذا كان Kaspersky PURE يقوم بتنزيل التحديثات، يعرض الرمز شكل كرة أرضية صغيرة تدور.

في حالة مسح خانة الاختيار هذه، يتم تعطيل الحركة. في هذه الحالة، يوضح رمز Kaspersky PURE فقط حالة الحماية الخاصة بالكمبيوتر: في حالة تمكين الحماية، يكون الرمز ملونًا. في حالة الإيقاف المؤقت للحماية أو تعطيلها، يكون لون الرمز رماديًا.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

تمكين نوافذ الإخطارات شبه الشفافة

قد تظهر نوافذ إخطارات التطبيق فوق رمز Kaspersky PURE في منطقة إخطارات شريط مهام Windows®.

في حالة تحديد خانة الاختيار، تكون نافذة الإخطار شبه شفافة، بحيث تظل منطقة الشاشة الموجودة أسفلها مرئية. تصبح نافذة الإخطار مصمتة عندما يكون المؤشر فوقها.

في حالة مسح خانة الاختيار، تكون نوافذ الإخطارات مصمتة.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

إظهار عبارة "محمي بواسطة Kaspersky Lab" في شاشة تسجيل الدخول إلى Microsoft Windows

تعمل خانة الاختيار على تمكين / تعطيل شعار المنتج المعروض في أعلى الركن الأيسر من الشاشة عندما يبدأ برنامج Kaspersky PURE. يخطرك المؤشر بأن حماية الكمبيوتر الخاصة بك ممكنة.

إذا كان التطبيق مثبتًا على جهاز كمبيوتر يعمل على Microsoft® Windows Vista® أو Microsoft® Windows® 7، فلن يكون هذا الخيار متاحًا.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

تمكين الإخطارات الإخبارية

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل عرض أخبار Kaspersky Lab وإخطارات الأخبار المرتبطة بها.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.


ملف بيانات الألعاب

استخدام ملف بيانات الألعاب

تم تصميم واجهة الألعاب لتطبيقات الألعاب التي يتم تشغيلها في وضع ملء الشاشة. وتسمح بتعديل إعدادات كل مكونات Kaspersky PURE في نفس الوقت عند الانتقال إلى وضع ملء الشاشة لتطبيقات الالعاب والتراجع عن التغييرات التي تمت عند إنهاء الوضع.

تعمل خانة الاختيار على تمكين/تعطيل استخدام ملف تعريف الألعاب.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

يتيح القسم خيارات ملف البيانات تحرير إعدادات برنامج Kaspersky PURE عند تمكين ملف بيانات الألعاب. يصبح تحرير القسم متاحًا إذا تم تحديد المربع استخدام ملف بيانات الألعاب.

تحديد إجراء تلقائي عند اكتشاف تهديد

في حالة تحديد خانة الاختيار، يقوم Kaspersky PURE بالتبديل إلى وضع الحماية التلقائية ولن يعرض أي إخطارات على الشاشة أثناء تشغيل تطبيقات الألعاب في وضع ملء الشاشة.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي. يصبح تحرير القسم متاحًا إذا تم تحديد خانة الاختيار استخدام ملف بيانات الألعاب.

عدم تشغيل التحديثات

يقوم المربع بتمكين / تعطيل الخيار الذي يوقف تشغيل التحديث المجدول لبرنامج Kaspersky PURE مؤقتًا. يمنع هذا الخيار إبطاء تطبيقات الألعاب في وضع ملء الشاشة.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي. يصبح تحرير القسم متاحًا إذا تم تحديد خانة الاختيار استخدام ملف بيانات الألعاب.

عدم تشغيل مهام الفحص المجدولة

تعمل خانة الاختيار على تمكين / تعطيل الخيار الذي يوقف بدء مهام النسخ المجدول مؤقتًا. يمنع هذا الخيار إبطاء تطبيقات الألعاب في وضع ملء الشاشة.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي. يصبح تحرير القسم متاحًا إذا تم تحديد خانة الاختيار استخدام ملف بيانات الألعاب.

الإيقاف اليدوي المؤقت بتغيل مهام الفحص

تعمل خانة الاختيار على تمكين / تعطيل الخيار الذي يوقف بدء مهام الإيقاف المؤقت التي تم بدء تشغيلها يدويًا. يمنع هذا الخيار إبطاء تطبيقات الألعاب في وضع ملء الشاشة.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي. يصبح تحرير القسم متاحًا إذا تم تحديد خانة الاختيار استخدام ملف بيانات الألعاب.

عدم تشغيل مهام النسخ الاحتياطي المجدول

يقوم المربع بتمكين / تعطيل الخيار الذي يوقف بدء مهام النسخ المجدول مؤقتًا. يمنع هذا الخيار إبطاء تطبيقات الألعاب في وضع ملء الشاشة.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي. يصبح تحرير القسم متاحًا إذا تم تحديد خانة الاختيار استخدام ملف بيانات الألعاب.


ملاحظات

أوافق على المشاركة في شبكة اتصال أمان Kaspersky.

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل إرسال الإحصائيات إلى شبكة أمان Kaspersky.

شبكة أمان Kaspersky هي خدمة يتم تشغيلها من Kaspersky Lab. وتساعد هذه الخدمة في زيادة سرعة مجموعة البيانات الإحصائية الخاصة بأنواع التهديدات ومصادرها، إلى جانب تطوير طرق إبطال هذه التهديدات.

ويقوم Kaspersky PURE، والذي يعتبر أحد أجزاء شبكة أمان Kaspersky، بإرسال البيانات التالية إلى Kaspersky Lab:

  • المعرف الفريد المعين لجهاز الكمبيوتر بواسطة تطبيق Kaspersky PURE. يصف هذا المعرف إعدادات جهاز الكمبيوتر ولا يحتوي على أي بيانات شخصية.
  • معلومات حول التهديدات المكتشفة بواسطة مكونات التطبيق. تتوقف بنية المعلومات ومحتوياتها على نوع التهديد المكتشف.
  • معلومات حول نظام التشغيل: إصدار نظام التشغيل، وحزم الخدمات المثبتة وInformation about the operating الخدمات وبرامج التشغيل التي تم إنزالها وإصدارات المستعرضات وعملاء البريد والأدوات الإضافية للمستعرض ورقم إصدار Kaspersky PURE المثبت على الكمبيوتر.

يتم تحديد خانة الاختيار بشكل افتراضي إذا وافقت على المشاركة في شبكة أمان Kaspersky أثناء الإعداد الأولي.


الإعدادات العامة

تمكين الحماية

تقوم خانة الاختيار بتمكين / تعطيل تمكين مكونات الحماية في برنامج Kaspersky PURE. لا يؤثر تعطيل مكونات الحماية أو إيقافهم بشكل مؤقت على أداء مهام الفحص للبحث عن الفيروسات وتحديثات برنامج Kaspersky PURE.

يتم تحديد المربع افتراضيًا، وتكون جميع مكونات الحماية نشطة.

في القسم الحماية التفاعلية يمكنك تكوين طريقة تفاعل Kaspersky PURE مع المستخدم.

تحديد إجراء تلقائيًا

يستخدم برنامج Kaspersky PURE وضعين للتفاعل مع المستخدم:

  • وضع الحماية التفاعلي. يقوم برنامج Kaspersky PURE بإخطار المستخدم بجميع الأحداث الخطرة والمشكوك فيها التي تتم في النظام. في هذا الوضع يقرر المستخدم بشكل مستقل بالسماح بتنفيذ الإجراء أو منعه.
  • وضع الحماية التلقائي. في حالة وقوع أي أحداث خطرة، سيقوم برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا بتطبيق الإجراء الموصى به من قبل Kaspersky Lab.

يؤدي تحديد خانة الاختيار إلى تمكين وضع الحماية التلقائية؛ ويؤدي مسح خانة الاختيار لإلى تمكين وضع الحماية التفاعلية.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

عدم حذف الكائنات المشكوك فيها

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل الخيار الذي يمنع Kaspersky PURE من حذف الكائنات محتملة الغصابة في وضع الحماية التلقائية.

تتوفر الميزة في حالة تحديد خانة الاختيار تحديد إجراء بشكل تلقائي.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

في القسم التشغيل التلقائي يمكنك تكوين بدء تشغيل التطبيق عند بدء تغيل نظام التشغيل.

قم بتشغيل Kaspersky PURE عند بدء تشغيل الكمبيوتر

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل تمكين بدء التشغيل التلقائي لبرنامج Kaspersky PURE بعد تمهيد نظام التشغيل.

بشكل افتراضي، يتم تحديد خانة الاختيار،؛ ويبدأ تشغيل Kaspersky PURE بعد تمهيد نظام التشغيل.

يتيح لك القسم لوحة المفاتيح الظاهرية لتكوين الوصول السريع للوحة المفاتيح الظاهرية.

فتح لوحة المفاتيح الظاهرية عند الضغط على "CTRL+ALT+SHIFT+P"

تقوم خانة الاختيار هذه بتمكين/تعطيل الوصول السريع إلى لوحة المفاتيح الظاهرية باستخدام المفتاح السريع CTRL+ALT+SHIFT+P.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.


الإعدادات العامة

تقوم خانة الاختيار هذه بتمكين / تعطيل فحص الخلفية لبرنامج Kaspersky PURE بعد تمهيد نظام التشغيل.

إجراء فحص في وضع الخمول

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل بدء تشغيل مهام الفحص (مسح ذاكرة النظام أو أجزاء النظام أو كائنات بدء التشغيل) والتحديث التلقائي للمهام بينما الكمبيوتر مؤمنًا أو نشاط شاشة التوقف.

إذا كان الكمبيوتر يعمل على طاقة البطارية، لن يقوم Kaspersky PURE بتنفيذ أي مهام عندما يكون الكمبيوتر في وضع الخمول.

في حالة مسح خانة الاختيار، لن يقوم Kaspersky PURE بتشغيل مهام الفحص بينما يكون الكمبيوتر في وضع الخمول.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

الرمز

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إعادة التوجيه إلى موقع الويب للدعم الفني لـ Kaspersky Lab، إلى صفحة تضم مقالاً حول كيفية تمكين تشغيل مهام الفحص بينما يكون الكمبيوتر في وضع الخمول

تنفيذ فحص فيروسات الجذر منتظم

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل الفحص المنتظم للنظام بحثًا عن فيروسات الجذر في وضع الخلفية.

برنامج أو مجموعة من البرامج لإخفاء تتبع مهاجم أو برنامج ضار في نظام التشغيل.

في أنظمة التشغيل التي تعتمد على Windows، عادة يعني فيروس الجذر برنامج يخترق نظام التشغيل ويقاطع وظائف النظام (Windows API). وقبل كل شيء، فإن اعتراض وظائف API ذات المستوى المنخفض وتعديلها يتيح لمثل هذا البرنامج إيجاد نفسه في نظام التشغيل بشكل متخفٍ تمامًا. بإمكان فيروس الجذر في الغالب أيضًا أن يخفي وجود عمليات ومجلدات وملفات مخزنة على محرك أقراص، بالإضافة إلى مفاتيح التسجيل، وذلك إذا ما تم وصف هذه الأشياء في تكوين فيروس الجذر. والعديد من فيروسات الجذور تقوم بتثبيت برامج تشغيل وخدمات خاصة بها هي على نظام التشغيل (حيث تكون هذه الخدمات أيضًا "غير مرئية").

في حالة مسح خانة الاختيار، لن يقوم Kaspersky PURE بإجراء فحص دوري لفيروسات الجذر.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

يتيح لك القسم فحص الأقراص القابلة للإزالة عند توصيله تحديد التشغيل، الذي سيقوم به برنامج Kaspersky PURE عند توصيل الوسائط القابلة للإزالة بجهاز الكمبيوتر.

عدم الفحص

عندما تقوم بتوصيل الأقراص القابلة للإزالة، لا يقوم برنامج Kaspersky PURE بفحصها تلقائيًا ولا يطالبك بتحديد إجراء لتطبيقه على القرص المتصل.

المطالبة باتخاذ إجراء

بعد أن تقوم بتوصيل محرك قابل للإزالة، يطالبك Kaspersky PURE بتنفيذ إجراء إضافي: فحص سريع أو فحص كامل أو عدم الفحص.

وهذا هو الإعداد الافتراضي.

فحص كامل

بعد أن تقوم بتوصيل المحرك القابل للإزالة، يقوم Kaspersky PURE بتشغيل فحص كامل لجميع الملفات وفقًا لإعدادات المهمة فحص كامل.

فحص سريع

بعد أن تقوم بتوصيل المحرك القابل للإزالة، يقوم برنامج Kaspersky PURE بتشغيل فحص كامل لجميع الملفات وفقًا لإعدادات المهمة فحص المناطق الحرجة.

أقصى حجم للمحرك

في حالة تحديد خانة الاختيار هذه، يقوم برنامج Kaspersky PURE بفحص الأقراص القابلة للإزالة التي لا تتجاوز أقصى حجم محدد.

ويصبح متاحًا عند تحديد الإجراء فحص كامل أو فحص سريع. يتم تحديد حجم القرص القابل للإزالة بالميجا بايت. وبشكل افتراضي، تكون القيمة المحددة 4096 ميجا بايت.

أما إذا تم إلغاء تحديد هذا المربع، يقوم برنامج Kaspersky PURE بفحص الأقراص القابل للإزالة أيًا كان حجمها.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

في القسم التشغيل السريع لمهام الفحص، يمكنك إنشاء اختصارات لتشغيل مهام الفح ص وفحص الثغرات الأمنية على الكمبيوتر الخاص بك بدون فتح نافذة التطبيق الرئيسية.

فحص كامل - إنشاء اختصار

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة حفظ باسم. يمكنك من خلال هذه النافذة، تحديد مجلد يتم فيه إنشاء اختصار بدء تشغيل سريع للفحص الكامل للكمبيوتر بحثًا عن افيروسات وتحديد اسم لملف الاختصار.

بشكل افتراضي، يقوم Kaspersky PURE بإنشاء اختصار باسم Full Scan.lnk على سطح مكتب الكمبيوتر

فحص المناطق الحرجة - إنشاء اختصار

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة حفظ باسم. من خلال هذه النافذة، يمكنك تحديد مجلد لإنشاء اختصار بدء التشغيل السريع لفحص المناطق الحرجة للفيروسات وتحديد اسمًا للاختصار.

بشكل افتراضي، يقوم Kaspersky PURE بإنشاء اختصار باسم Critical Areas Scan.lnk على سطح مكتب الكمبيوتر.

فحص الثغرات الأمنية - إنشاء اختصار

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة حفظ باسم. من خلال هذه النافذة، يمكنك تحديد مجلد يتم فيه إنشاء اختصار بدء تشغيل سريع لفحص الثغرات الأمنية وتحديد اسم للاختصار.

بشكل افتراضي، يقوم Kaspersky PURE بإنشاء اختصار باسم Vulnerability Scan.lnk على سطح مكتب الكمبيوتر.


التقارير والمخزونات

تسجيل الأحداث غير الحرجة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/ تعطيل تسجيل المعلومات حول جميع أحداث Kaspersky PURE.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

يسمح لك القسم تخزين التقارير بتكوين الإعدادات لإنشاء التقرير وتخزينه.

تخزين تقارير بحد أقصى

تعمل خانة الاختيار هذا على تمكين / تعطيل الخيار الذي يحدد أقصى وقت لتخزين التقرير. يتم تحديد وقت التخزين بالأيام.

في حالة تحديد خانة الاختيار هذه، يتم تخزين التقارير لمدة لا تزيد عن 30 يومًا، بشكل افتراضي. وعند انتهاء هذه الفترة الزمنية، يقوم Kaspersky PURE بإزالة الإدخالات من التقارير.

في حالة مسح خانة الاختيار هذه، يُصبح وقت التقارير غير محددًا.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

الحد الأقصى لحجم الملف:

تعمل خانة الاختيار هذا على تمكين / تعطيل الخيار الذي يحدد أقصى حجم لملفات التقارير. يتم تحديد الحد الأقصى لحجم الملف بالميجا بايت.

في حالة تحديد خانة الاختيار، يكون الحد الأقصى لحجم التقرير هو 1024 ميجا بايت، بشكل افتراضي. عندما يتم تجاوز الحد الأقصى للحجم، تتم إزالة السجلات الأقدم من الملف، بينما يتم إضافة السجلات الجديدة.

في حالة مسح خانة الاختيار، يكون حجم ملف التقرير غير محدود.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

في القسم مسح التقارير يمكنك تكوين حذف البيانات من التقارير المحددة.

مسح

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة مسح التقارير. في هذه النافذة، يمكنك اختيار التقارير التي سيتم حذفها.

وافتراضيًا، يقوم برنامج Kaspersky PURE بحذف تقارير مهام الفحص ومهام التحديث والتقارير حول تطبيق قواعد جدار الحماية وتقارير المراقبة الأبوية.

في القسم تخزين كائنات العزل والنسخ الاحتياطي يمكنك تكوين الإعدادات الخاصة بتخزين العزل والنسخ الاحتياطي.

تخزين كائنات بحد أقصى

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل الخيار الذي يحدد أقصى وقت لتخزين الكائنات التي تم عزلها ونسخ الكائنات في النسخ الاحتياطي. يتم تحديد وقت التخزين بالأيام.

في حالة تحديد خانة الاختيار، تكون الفترة الافتراضية للتخزين هي 30 يومًا. وعند انقضاء هذه المدة، يقوم Kaspersky PURE بحذف الكائنات.

في حالة مسح خانة الاختيار هذه، يُصبح شرط التخزين للكائنات غير محدود.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

أقصى حجم

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل تمكين الخيار الذي يحدد أقصى حجم لتخزين البيانات. يتم تحديد حجم التخزين بالميجا بايت.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، فإن أقصى حجم افتراضي للتخزين هو 100 ميجا بايت. عندما يتم تجاوز الحد الأقصى للحجم، تتم إزالة الكائنات الأقدم من التخزين، بينما يتم إضافة الكائنات الجديدة.

في حالة مسح خانة الاختيار هذه، يُصبح حجم التخزين غير محددًا.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.


إعدادات التحديث

يعرض القسم وضع التشغيل ومصدر التحديث معلومات حول وضع بدء تشغيل التحديث ومصدر التحديث. من هذا القسم يمكنك تكوين بدء تشغيل التحديث ومصدر التحديث.

وضع التشغيل

يفتح هذا الزر النافذة تحديث في علامة التبويب وضع التشغيل. يمكنك من خلال هذه النافذة تكوين استعادة تثبيت التحديثات وتشغيلها.

يتم عرض وضع التشغيل المحدد على يسار الزر.

  • تلقائي؛
  • يدوي؛
  • حسب الجدولة.

مصدر التحديث

يفتح هذا الزر النافذة تحديث في علامة التبويب المصدر. من خلال هذه النافذة، يمكنك إنشاء قائمة تضم الموارد التي يسترد منها Kaspersky PURE التحديثات.

يتم عرض مصدر التحديث المحدد على يسار الزر:

  • المستوى الافتراضي. عند تنفيذ التحديثات، يستخدم Kaspersky PURE خوادم تحديث Kaspersky Lab.
  • محدد من قبل المستخدم. عند تنفيذ التحديثات، يقوم باستخدام مصدر محدد بواسطة المستخدم.

يتيح لك القسم إضافي تحديد العمليات التي سيقوم برنامج Kaspersky PURE بتنفيذها بعد تحديث قواعد البيانات.

إعادة فحص العزل بعد التحديث

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل الفحص التلقائي للكائنات المعزولة بعد كل تحديث.

في حالة تحديد خانة الاختيار، بعد أن يتم تحديث قواعد البيانات، يمكنك بالتأكيد تحديد التهديد المضمن في ملف معزول ومعادلته. عند اكتمال الفحص، قد تتغير حالة الملفات المعزولة بعد التحديث لتتمكن من استرداد بعض الملفات إلى مواقعها الأصلية ومتابعة العمل معها.

في حالة مسح خانة الاختيار، يتم تعطيل فحص الملفات المعزولة بعد التحديث.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إخطار عندما توافر تحديثات وإصدارات جديدة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل عرض الإخطارات التي تبلغك بالتحديثات والإصدارات الجديدة من التطبيق.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

نسخ التحديثات إلى مجلد

إذا كانت أجهزة الكمبيوتر موصلة بشبكة محلية منزلية، فلن يلزم تحميل التحديثات وتثبيتها على كل جهاز كمبيوتر على حدة، حيث إن ذلك سيزيد من حركة الشبكة.

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل خيار نسخ التحديثات من المجلد المشترك. وإذا تم القيام بذلك، يتلقى أحد أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة حزمة تحديث من خوادم Kaspersky Lab على الإنترنت أو من مورد ويب آخر يحتوي على المجموعة المطلوبة من التحديثات. ويتم نسخ التحديثات في مجلد مشترك. ويتم وصول أجهزة الكمبيوتر الأخرى المتصلة بالشبكة إلى هذا المجلد لاستلام تحديثات برنامج Kaspersky PURE.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

يعتمد مسار المجلد الذي يقوم Kaspersky PURE بنسخ التحديثات إليه بشكل افتراضي على نظام التشغيل:

  • في Microsoft® Windows® XP، يتم نسخ التحديثتن إلى المجلد C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP12\Update distribution\;
  • في Microsoft® Windows Vista® و Microsoft® Windows® 7، يتم نسخ التحديثات إلى المجلد C:\Program Data\Kaspersky Lab\AVP12\Update distribution\.

عندما تقوم بتسجيل الدخول من خلال حساب ضيف في Microsoft® Windows® 7، لن يتم نسخ التحديثات إلى المجلد المحدد. يوصى بتسجيل الدخول من خلال حساب مختلف لتتمكن من نسخ التحديثات.


فحص الثغرات الأمنية

وضع التشغيل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة فحص الثغرات الأمنية. من هذه النافذة، يمكنك تكوين وضع التشغيل لمهمة فحص الثغرات الأمنية.

يتم عرض وضع التشغيل الحالي لمهمة فحص الثغرات الأمنية على يسار الزر. وتتوفر الأوضاع التالية الخاصة بالمهمة:

  • يدويًا. يقوم Kaspersky PURE بتشغيل فحص الثغرات الأمنية بناءً على طلبك. في هذا الوضع، يتم تعطيل تشغيل الفحص المجدول.

    وهذا هو وضع التشغيل الافتراضي.

  • حسب الجدولة. يقوم Kaspersky PURE بتشغيل المهمة حسب جدول مخصص. في هذا الوضع، يمكنك كذلك تشغيل فحص الثغرات الأمنية يدويًا.

    وبشكل افتراضي، يتم تعطيل مهام فحص الثغرات الأمنية المجدول.

نطاق الفحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة نطاق الفحص. من خلال هذه النافذة، يمكنك تحديد الكائنات (مثل الملفات والمجلدات) التي يجب على Kaspersky PURE فحصها أثناء فحص الثغرات الأمنية.

على يسار الزر، يتم عرض الوضع الحالي لإنشاء قائمة الكائنات المطلوب فحصها. القيم المتاحة:

  • المستوى الافتراضي. عند تنفيذ مهمة فحص قابلية الاختراق، يقوم برنامج Kaspersky PURE بفحص ملفات التطبيقات المثبتة على جهاز الكمبيوتر.

    تم تحديد قائمة الكائنات افتراضيًا:

  • مخصص. يفحص برنامج Kaspersky PURE لمكافحة الفيروسات الكائنات التي يحددها المستخدم.

    إذا كان نطاق الفحص فارغًا ولم يتم تحديد أي من الكائنات، لن يبدأ فحص الثغرات الأمنية.


فحص كامل

يتيح لك القسم مستوى الأمان تحديد إعدادات الفحص المحددة مسبقًا. يمكنك تحديد أحد المستويات الثلاثة التي أنشأها متخصصو Kaspersky Lab أو تعديل إعدادات الفحص بنفسك.

مرتفع

مستوى الأمان الذي يجب تحديده إذا كانت احتمالية إصابة جهاز الكمبيوتر عالية جدًا.

بخلاف إعدادات الفحص الافتراضية، تجعل إعدادات الفحص الخاصة بمستوى الأمان هذا Kaspersky PURE يفحص كل أنواع الملفات. عند فحص الملفات المركبة، يفحص برنامج Kaspersky PURE ملفات تنسيق البريد أيضًا.

مستحسن

يناسب مستوى الأمان هذا معظم الحالات ويوصى به من قبل مختصي Kaspersky Lab.

يعتبر هذا هو المستوى الافتراضي للأمان.

منخفض

يعتبر مستوى الأمان هو الخيار الأفضل للتعامل مع التطبيقات التي تتطلب ذاكرة وصول عشوائية كبيرة، نظراً لانخفاض عدد الملفات التي سيتم مسحها في هذا المستوى.

بخلاف إعدادات الفحص الافتراضية، تجعل الإعدادات الخاصة بمستوى الأمان هذا برنامج Kaspersky PURE يفحص الملفات الجديدة والملفات التي تم تغييرها فقط. في حالة الحاجة لاكثر من 180 ثانية لفحص الملفات، يقوم Kaspersky PURE باستبعاد هذه الملفات من الفحص.

مخصص

يتم تعيين مستوى الأمان إذا قمت بضبط إعدادات الفحص بنفسك.

إعدادات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تكوين الفحص.

افتراضيًا

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى تعيين مستوى الأمان إلى مستحسن.

في القسم الإجراء عند اكتشاف تهديد، يمكنك تحديد الإجراء الذي سيقوم به برنامج Kaspersky PURE عند اكتشاف كائنات مصابة أو يحتمل كونها مصابة. افتراضيًا، إذا اكتشف برنامج Kaspersky PURE كائنًا مصابًا أو يحتمل كونه مصابًا، يعلمك بهذا الحدث ويتيح لك اختيار الإجراء الذي سيتم اتخاذه تجاه هذا الكائن.

تحديد إجراء تلقائيًا

عند اكتشاف أي أحداث خطرة، سيقوم برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا بتطبيق الإجراء الموصى به من قبل المتخصصين في Kaspersky Lab. بالنسبة للكائنات المصابة، يكون هذا الإجراء هو التنظيف. الحذف في حالة فشل التنظيف، للكائنات محتملة الإصابة – تجاهل.

قبل محاولة تنظيف أو حذف كائن مصاب، ينشئ برنامج Kaspersky PURE نسخة احتياطية منه للسماح باستعادته أو تنظيفه لاحقًا.

إذا تم تمكين وضع الحماية التلقائية، يتم تحديد الإجراء افتراضيًا.

لا يتاح هذا الإعداد، في حالة تمكين وضع الحماية التفاعلي.

المطالبة عند اكتمال الفحص

عندما يقوم Kaspersky PURE بإكمال الفحص، يقوم بالإبلاغ عن التهديدات المكتشفة ومطالبة المستخدم بتقرير الطريقة التي يجب معالجتها بها.

إذا تم تمكين وضع الحماية التفاعلي، يتم تحديد الإجراء افتراضيًا.

لا يتاح هذا الإعداد، في حالة تمكين وضع الحماية التلقائي.

المطالبة عند الاكتشاف

عندما يكتشف برنامج Kaspersky PURE أحد التهديدات أثناء الفحص، يخطر المستخدم على الفور بهذا الحدث ويطالبه باتخاذ إجراء ما تجاهه.

يتوفر هذا الإعداد في حالة تمكين وضع الحماية التفاعلي.

تحديد إجراء: إبلاغ

وفي حالة اكتشاف برنامج Kaspersky PURE لكائن مصاب أو يحتمل كونه مصابًا، يتم إخطار المستخدم بذلك. ينقل برنامج Kaspersky PURE الكائنات المصابة التي تم اكتشافها إلى العزل.

يتم اتخاذ هذا الإجراء إذا تم تحديد خانة الاختيار تحديد إجراء وكذلك تحديد خانتي الاختيار تنظيف والحذف.

تحديد إجراء: تنظيف، في حالة الاستحالة - حذف

يحاول برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا تنظيف كل ما تم اكتشافه من كائنات مصابة أو يحتمل كونها مصابة. في حالة فشل عملية التنظيف، يقوم برنامج Kaspersky PURE بحذف الكائن. قبل محاولة تنظيف أو حذف كائن مصاب، ينشئ برنامج Kaspersky PURE لمكافحة الفيروسات نسخة احتياطية للقيام باستعادته أو تنظيفه فيما بعد.

يتم اتخاذ هذا الإجراء إذا تم تحديد الخيار تحديد إجراء وكذلك تحديد خانتي الاختيار تنظيف الكائنات إذا كان هذا ممكنًا والحذف في حالة فشل التنظيف.

تحديد إجراء: تنظيف

يحاول برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا تنظيف كل ما تم اكتشافه من كائنات مصابة أو يحتمل كونها مصابة. قبل محاولة تنظيف كائن مصاب، ينشئ برنامج Kaspersky PURE لمكافحة الفيروسات نسخة احتياطية للقيام باستعادته أو تنظيفه فيما بعد.

يتم تنفيذ هذا الإجراء إذا تم تحديد الخيار تحديد إجراء وكذلك تحديد خانة الاختيار تنظيف الكائنات إذا كان هذا ممكنًا ومسح الحذف في حالة فشل التنظيف.

تحديد إجراء: حذف

يقوم برنامج Kaspersky PURE بحذف الكائنات المصابة بدون محاولة تنظيفها. قبل محاولة حذف كائن مصاب، ينشئ برنامج Kaspersky PURE لمكافحة الفيروسات نسخة احتياطية للقيام باستعادته أو تنظيفه فيما بعد.

يتم تنفيذ هذا الإجراء إذا تم تحديد الخيار تحديد إجراء وكذلك مسح خانة الاختيار تنظيف الكائنات إذا كان هذا ممكنًا وتحديد خانة الاختيار الحذف.

يعرض القسم وضع التشغيل ونطاق الفحص معلومات حول وضع بدء تشغيل الفحص والكائنات المطلوب فحصها. كما يوفر أيضًا أزرار للوصول إلى إعدادات بدء تشغيل الفحص وإعدادات نطاق الفحص.

وضع التشغيل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة فحص كامل. ويمكنك في هذه النافذة تكوين إعدادات وضع تشغيل الفحص الكامل.

على يسار الزر، يتم عرض وضع تشغيل مهمة الفحص الكامل الحالية. تتوفر أوضاع التشغيل التالية للفحص الكامل:

  • يدويًا. يقوم برنامج Kaspersky PURE بتشغيل مهمة الفحص في أنسب وقت بالنسبة لك. في هذا الوضع يتم تعطيل الفحص المجدول.

    وهذا هو وضع التشغيل الافتراضي.

  • حسب الجدولة. يقوم Kaspersky PURE بتشغيل المهمة حسب جدول مخصص. في هذا الوضع، يمكنك كذلك تشغيل الفحص يدويًا. وبشكل افتراضي يتم تعطيل الفحص المجدول.

نطاق الفحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة نطاق الفحص. من خلال هذه النافذة، يمكنك تحديد الكائنات (مثل الملفات والمجلدات) التي يجب على Kaspersky PURE فحصها.

على يسار الزر، يتم عرض الوضع الحالي لإنشاء قائمة الكائنات المطلوب فحصها. تتوفر الطرق التالية لإنشاء قائمة تضم الكائنات التي يجب فحصها:

  • المستوى الافتراضي. عند تنفيذ مهمة الفحص الكامل يقوم برنامج Kaspersky PURE بفحص ذاكرة النظام وكائنات بدء التشغيل ومخزن النسخة الاحتياطية للنظام ورسائل البريد الإلكتروني والأقراص الثابتة والأقراص القابلة للإزالة.

    تم تحديد قائمة الكائنات افتراضيًا:

  • مخصص. يفحص برنامج Kaspersky PURE لمكافحة الفيروسات الكائنات التي يحددها المستخدم.

    إذا كان نطاق الفحص فارغًا أو لا يحتوي على كائنات محددة، سيتعذر بدء مهمة الفحص الكامل.


فحص المناطق الحرجة

يتيح لك القسم مستوى الأمان تحديد إعدادات الفحص المحددة مسبقًا. يمكنك تحديد أحد المستويات الثلاثة التي أنشأها متخصصو Kaspersky Lab أو تعديل إعدادات الفحص بنفسك.

مرتفع

مستوى الأمان الذي يجب تحديده إذا كانت احتمالية إصابة جهاز الكمبيوتر عالية جدًا.

بخلاف إعدادات الفحص الافتراضية، تجعل إعدادات الفحص الخاصة بمستوى الأمان هذا Kaspersky PURE يفحص كل أنواع الملفات. عند فحص الملفات المركبة، يفحص برنامج Kaspersky PURE ملفات تنسيق البريد أيضًا.

مستحسن

يناسب مستوى الأمان هذا معظم الحالات ويوصى به من قبل مختصي Kaspersky Lab.

يعتبر هذا هو المستوى الافتراضي للأمان.

منخفض

يعتبر مستوى الأمان هو الخيار الأفضل للتعامل مع التطبيقات التي تتطلب ذاكرة وصول عشوائية كبيرة، نظراً لانخفاض عدد الملفات التي سيتم مسحها في هذا المستوى.

بخلاف إعدادات الفحص الافتراضية، تجعل الإعدادات الخاصة بمستوى الأمان هذا برنامج Kaspersky PURE يفحص الملفات الجديدة والملفات التي تم تغييرها فقط. في حالة الحاجة لاكثر من 180 ثانية لفحص الملفات، يقوم Kaspersky PURE باستبعاد هذه الملفات من الفحص.

مخصص

يتم تعيين مستوى الأمان إذا قمت بضبط إعدادات الفحص بنفسك.

إعدادات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تكوين الفحص.

افتراضيًا

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى تعيين مستوى الأمان إلى مستحسن.

في القسم الإجراء عند اكتشاف تهديد، يمكنك تحديد الإجراء الذي سيقوم به برنامج Kaspersky PURE عند اكتشاف كائنات مصابة أو يحتمل كونها مصابة. افتراضيًا، إذا اكتشف برنامج Kaspersky PURE كائنًا مصابًا أو يحتمل كونه مصابًا، يعلمك بهذا الحدث ويتيح لك اختيار الإجراء الذي سيتم اتخاذه تجاه هذا الكائن.

تحديد إجراء تلقائيًا

عند اكتشاف أي أحداث خطرة، سيقوم برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا بتطبيق الإجراء الموصى به من قبل المتخصصين في Kaspersky Lab. بالنسبة للكائنات المصابة، يكون هذا الإجراء هو التنظيف. الحذف في حالة فشل التنظيف، للكائنات محتملة الإصابة – تجاهل.

قبل محاولة تنظيف أو حذف كائن مصاب، ينشئ برنامج Kaspersky PURE نسخة احتياطية منه للسماح باستعادته أو تنظيفه لاحقًا.

إذا تم تمكين وضع الحماية التلقائية، يتم تحديد الإجراء افتراضيًا.

لا يتاح هذا الإعداد، في حالة تمكين وضع الحماية التفاعلي.

المطالبة عند اكتمال الفحص

عندما يقوم Kaspersky PURE بإكمال الفحص، يقوم بالإبلاغ عن التهديدات المكتشفة ومطالبة المستخدم بتقرير الطريقة التي يجب معالجتها بها.

إذا تم تمكين وضع الحماية التفاعلي، يتم تحديد الإجراء افتراضيًا.

لا يتاح هذا الإعداد، في حالة تمكين وضع الحماية التلقائي.

المطالبة عند الاكتشاف

عندما يكتشف برنامج Kaspersky PURE أحد التهديدات أثناء الفحص، يخطر المستخدم على الفور بهذا الحدث ويطالبه باتخاذ إجراء ما تجاهه.

يتوفر هذا الإعداد في حالة تمكين وضع الحماية التفاعلي.

تحديد إجراء: إبلاغ

وفي حالة اكتشاف برنامج Kaspersky PURE لكائن مصاب أو يحتمل كونه مصابًا، يتم إخطار المستخدم بذلك. ينقل برنامج Kaspersky PURE الكائنات المصابة التي تم اكتشافها إلى العزل.

يتم اتخاذ هذا الإجراء إذا تم تحديد خانة الاختيار تحديد إجراء وكذلك تحديد خانتي الاختيار تنظيف والحذف.

تحديد إجراء: تنظيف، في حالة الاستحالة - حذف

يحاول برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا تنظيف كل ما تم اكتشافه من كائنات مصابة أو يحتمل كونها مصابة. في حالة فشل عملية التنظيف، يقوم برنامج Kaspersky PURE بحذف الكائن. قبل محاولة تنظيف أو حذف كائن مصاب، ينشئ برنامج Kaspersky PURE لمكافحة الفيروسات نسخة احتياطية للقيام باستعادته أو تنظيفه فيما بعد.

يتم اتخاذ هذا الإجراء إذا تم تحديد الخيار تحديد إجراء وكذلك تحديد خانتي الاختيار تنظيف الكائنات إذا كان هذا ممكنًا والحذف في حالة فشل التنظيف.

تحديد إجراء: تنظيف

يحاول برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا تنظيف كل ما تم اكتشافه من كائنات مصابة أو يحتمل كونها مصابة. قبل محاولة تنظيف كائن مصاب، ينشئ برنامج Kaspersky PURE لمكافحة الفيروسات نسخة احتياطية للقيام باستعادته أو تنظيفه فيما بعد.

يتم تنفيذ هذا الإجراء إذا تم تحديد الخيار تحديد إجراء وكذلك تحديد خانة الاختيار تنظيف الكائنات إذا كان هذا ممكنًا ومسح الحذف في حالة فشل التنظيف.

تحديد إجراء: حذف

يقوم برنامج Kaspersky PURE بحذف الكائنات المصابة بدون محاولة تنظيفها. قبل محاولة حذف كائن مصاب، ينشئ برنامج Kaspersky PURE لمكافحة الفيروسات نسخة احتياطية للقيام باستعادته أو تنظيفه فيما بعد.

يتم تنفيذ هذا الإجراء إذا تم تحديد الخيار تحديد إجراء وكذلك مسح خانة الاختيار تنظيف الكائنات إذا كان هذا ممكنًا وتحديد خانة الاختيار الحذف.

يعرض القسم وضع التشغيل ونطاق الفحص معلومات حول وضع بدء تشغيل الفحص والكائنات المطلوب فحصها. كما يوفر أيضًا أزرار للوصول إلى إعدادات بدء تشغيل الفحص وإعدادات نطاق الفحص.

وضع التشغيل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة فحص المناطق الحرجة. من خلال هذه النافذة، يمكنك تكوين إعدادات تشغيل فحص المناطق الحرجة.

على يسار الزر، يتم عرض وضع تشغيل المهمة الحالية. القيم المتاحة:

  • يدويًا. يقوم برنامج Kaspersky PURE بتشغيل مهمة الفحص في أنسب وقت بالنسبة لك. في هذا الوضع يتم تعطيل الفحص المجدول.

    وهذا هو وضع التشغيل الافتراضي.

  • حسب الجدولة. يقوم Kaspersky PURE بتشغيل المهمة حسب جدول مخصص. في هذا الوضع، يمكنك كذلك تشغيل الفحص يدويًا. وبشكل افتراضي يتم تعطيل الفحص المجدول.

نطاق الفحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة نطاق الفحص. من خلال هذه النافذة، يمكنك تحديد الكائنات (مثل الملفات والمجلدات) التي يجب على Kaspersky PURE فحصها.

على يسار الزر، يتم عرض الوضع الحالي لإنشاء قائمة الكائنات المطلوب فحصها. تتوفر الطرق التالية لإنشاء قائمة تضم الكائنات التي يجب فحصها:

  • المستوى الافتراضي. عند تنفيذ المهمة فحص المناطق الحرجة، يقوم برنامج Kaspersky PURE بفحص ذاكرة النظام وكائنات بدء التشغيل.

    تم تحديد قائمة الكائنات افتراضيًا:

  • مخصص. يفحص برنامج Kaspersky PURE لمكافحة الفيروسات الكائنات التي يحددها المستخدم.

    إذا كان نطاق الفحص فارغًا أو لا يحتوي على كائنات محددة، سيتعذر بدء مهمة فحص المناطق الحرجة.


فحص مخصص

يتيح لك القسم مستوى الأمان تحديد إعدادات الفحص المحددة مسبقًا. يمكنك تحديد أحد المستويات الثلاثة التي أنشأها متخصصو Kaspersky Lab أو تعديل إعدادات الفحص بنفسك.

مرتفع

مستوى الأمان الذي يجب تحديده إذا كانت احتمالية إصابة جهاز الكمبيوتر عالية جدًا.

بخلاف إعدادات الفحص الافتراضية، تجعل إعدادات الفحص الخاصة بمستوى الأمان هذا Kaspersky PURE يفحص كل أنواع الملفات. عند فحص الملفات المركبة، يفحص برنامج Kaspersky PURE ملفات تنسيق البريد أيضًا.

مستحسن

يناسب مستوى الأمان هذا معظم الحالات ويوصى به من قبل مختصي Kaspersky Lab.

يعتبر هذا هو المستوى الافتراضي للأمان.

منخفض

يعتبر مستوى الأمان هو الخيار الأفضل للتعامل مع التطبيقات التي تتطلب ذاكرة وصول عشوائية كبيرة، نظراً لانخفاض عدد الملفات التي سيتم مسحها في هذا المستوى.

بخلاف إعدادات الفحص الافتراضية، تجعل الإعدادات الخاصة بمستوى الأمان هذا برنامج Kaspersky PURE يفحص الملفات الجديدة والملفات التي تم تغييرها فقط. في حالة الحاجة لاكثر من 180 ثانية لفحص الملفات، يقوم Kaspersky PURE باستبعاد هذه الملفات من الفحص.

مخصص

يتم تعيين مستوى الأمان إذا قمت بضبط إعدادات الفحص بنفسك.

إعدادات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تكوين الفحص.

افتراضيًا

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى تعيين مستوى الأمان إلى مستحسن.

في القسم الإجراء عند اكتشاف تهديد، يمكنك تحديد الإجراء الذي سيقوم به برنامج Kaspersky PURE عند اكتشاف كائنات مصابة أو يحتمل كونها مصابة. افتراضيًا، إذا اكتشف برنامج Kaspersky PURE كائنًا مصابًا أو يحتمل كونه مصابًا، يعلمك بهذا الحدث ويتيح لك اختيار الإجراء الذي سيتم اتخاذه تجاه هذا الكائن.

تحديد إجراء تلقائيًا

عند اكتشاف أي أحداث خطرة، سيقوم برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا بتطبيق الإجراء الموصى به من قبل المتخصصين في Kaspersky Lab. بالنسبة للكائنات المصابة، يكون هذا الإجراء هو التنظيف. الحذف في حالة فشل التنظيف، للكائنات محتملة الإصابة – تجاهل.

قبل محاولة تنظيف أو حذف كائن مصاب، ينشئ برنامج Kaspersky PURE نسخة احتياطية منه للسماح باستعادته أو تنظيفه لاحقًا.

إذا تم تمكين وضع الحماية التلقائية، يتم تحديد الإجراء افتراضيًا.

لا يتاح هذا الإعداد، في حالة تمكين وضع الحماية التفاعلي.

المطالبة عند اكتمال الفحص

عندما يقوم Kaspersky PURE بإكمال الفحص، يقوم بالإبلاغ عن التهديدات المكتشفة ومطالبة المستخدم بتقرير الطريقة التي يجب معالجتها بها.

إذا تم تمكين وضع الحماية التفاعلي، يتم تحديد الإجراء افتراضيًا.

لا يتاح هذا الإعداد، في حالة تمكين وضع الحماية التلقائي.

المطالبة عند الاكتشاف

عندما يكتشف برنامج Kaspersky PURE أحد التهديدات أثناء الفحص، يخطر المستخدم على الفور بهذا الحدث ويطالبه باتخاذ إجراء ما تجاهه.

يتوفر هذا الإعداد في حالة تمكين وضع الحماية التفاعلي.

تحديد إجراء: إبلاغ

وفي حالة اكتشاف برنامج Kaspersky PURE لكائن مصاب أو يحتمل كونه مصابًا، يتم إخطار المستخدم بذلك. ينقل برنامج Kaspersky PURE الكائنات المصابة التي تم اكتشافها إلى العزل.

يتم اتخاذ هذا الإجراء إذا تم تحديد خانة الاختيار تحديد إجراء وكذلك تحديد خانتي الاختيار تنظيف والحذف.

تحديد إجراء: تنظيف، في حالة الاستحالة - حذف

يحاول برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا تنظيف كل ما تم اكتشافه من كائنات مصابة أو يحتمل كونها مصابة. في حالة فشل عملية التنظيف، يقوم برنامج Kaspersky PURE بحذف الكائن. قبل محاولة تنظيف أو حذف كائن مصاب، ينشئ برنامج Kaspersky PURE لمكافحة الفيروسات نسخة احتياطية للقيام باستعادته أو تنظيفه فيما بعد.

يتم اتخاذ هذا الإجراء إذا تم تحديد الخيار تحديد إجراء وكذلك تحديد خانتي الاختيار تنظيف الكائنات إذا كان هذا ممكنًا والحذف في حالة فشل التنظيف.

تحديد إجراء: تنظيف

يحاول برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا تنظيف كل ما تم اكتشافه من كائنات مصابة أو يحتمل كونها مصابة. قبل محاولة تنظيف كائن مصاب، ينشئ برنامج Kaspersky PURE لمكافحة الفيروسات نسخة احتياطية للقيام باستعادته أو تنظيفه فيما بعد.

يتم تنفيذ هذا الإجراء إذا تم تحديد الخيار تحديد إجراء وكذلك تحديد خانة الاختيار تنظيف الكائنات إذا كان هذا ممكنًا ومسح الحذف في حالة فشل التنظيف.

تحديد إجراء: حذف

يقوم برنامج Kaspersky PURE بحذف الكائنات المصابة بدون محاولة تنظيفها. قبل محاولة حذف كائن مصاب، ينشئ برنامج Kaspersky PURE لمكافحة الفيروسات نسخة احتياطية للقيام باستعادته أو تنظيفه فيما بعد.

يتم تنفيذ هذا الإجراء إذا تم تحديد الخيار تحديد إجراء وكذلك مسح خانة الاختيار تنظيف الكائنات إذا كان هذا ممكنًا وتحديد خانة الاختيار الحذف.


الدفاع الذاتي

تمكين الدفاع الذاتي

تقوم خانة الاختيار هذه بتمكين / تعطيل لتفعيل الآليات الوقائية لبرنامج Kaspersky PURE ضد تغيير أو حذف ملفاته من القرص الصلب؛ وكذلك حماية العمليات النشطة وسجلات تسجيل النظام.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

في القسم التحكم الخارجي يمكنك ضبط إعدادات برنامج Kaspersky PURE للحماية ضد الوصول عن بعد.

تعطيل التحكم الخارجي في الخدمة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل خيار منع جميع محاولات إدارة خدمات PURE عن بعد. في حالة وجود محاولة لإدارة التطبيق عن بُعد، يظهر إخطار فوق رمز Kaspersky PURE في منطقة إخطارات شريط مهام Microsoft® Windows® (في حالة عدم تعطيل الإخطارات).

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.


الشبكة

في القسم المنافذ المراقبة يمكنك اختيار وضع مراقبة المنافذ الذي سيستخدمه مكون مكافحة فيروسات البريد الإلكتروني ومكون مكافحة فيروسات الويب ومكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه لفحص تدفقات البيانات.

مراقبة كل منافذ شبكة الاتصال

في وضع مراقبة المنافذ هذا، تقوم مكونات مكافحة فيروسات البريد الإلكتروني ومكافحة فيروسات البريد العشوائي ومكافحة فيروسات الويب بمراقبة جميع المنافذ المفتوحة للكمبيوتر.

مراقبة المنافذ المحددة فقط

في وضع مراقبة المنافذ هذا، تقوم مكونات مكافحة فيروسات البريد الإلكتروني ومكافحة فيروسات البريد العشوائي ومكافحة فيروسات الويب بمراقبة جميع المنافذ المحددة للكمبيوتر.

تشتمل حزمة توزيع التطبيق على قائمة بالمنافذ التي تستخدم مع البريد الإلكتروني المرسل وحركة الويب.

ويتم تحديد وضع مراقبة المنافذ هذا بصورة افتراضية.

تحديد

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة منافذ الشبكة. تتيح لك هذه النافذة إمكانية إنشاء قائمة بالمنافذ التي تمت مراقبتها وقائمة بالتطبيقات التي يقوم Kaspersky PURE من أجلها بمراقبة جميع المنافذ.

في القسم فحص الاتصالات المشفرة يمكنك تمكين / تعطيل فحص الاتصالات المشفرة باستخدام برتوكول SSL.

فحص الاتصالات المشفرة

تقوم الاتصالات باستخدام بروتوكول طبقة مآخذ التوصيل الآمنة (SSL) بحماية تبادل البيانات على الإنترنت. يسمح بروتوكول SSL بالتعرف على جهات تبادل المعلومات باستخدام شهادات إلكترونية، وتشفير البيانات التي يجري إرسالها، وضمان سلامتها أثناء الإرسال.

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل فحص الاتصالات الآمنة من خلال تثبيت شهادة Kaspersky Lab.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، يستخدم برنامج Kaspersky PURE دائمًا شهادة Kaspersky Lab المثبتة للتأكد من أن الاتصال آمن بالفعل. في حالة اكتشاف Kaspersky PURE وجود شهادة غير صالحة (على سبيل المثال، عندما يتم اختراقها بواسطة دخيل) أثناء الاتصال بالخادم، يقوم Kaspersky PURE بإظهار إخطار يطالبك بقبول أو رفض الشهادة أو عرض تفاصيل الشهادة. وفي حالة تشغيل برنامج Kaspersky PURE في وضع الحماية التلقائية، يقوم Kaspersky PURE تلقائيًا بإنهاء الاتصالات التي تستخدم شهادة غير صالحة، وذلك بدون إخطار.

عند قيامك بتحديد خانة الاختيار للمرة الأولى، يبدأ تشغيل معالج تثبيت الشهادة تلقائيًا.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار، لا يقوم برنامج Kaspersky PURE بفحص حركة بروتوكول SSL.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

تثبيت الشهادة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة معالج تثبيت شهادة Kaspersky Lab.

يتم تثبيت الشهادة بشكل تلقائي للمستعرضات Microsoft® Internet Explorer® و Mozilla™ Firefox™ و Google Chrome™. لفحص الاتصالات المشفرة عند استخدام برنامج Opera، ينبغي عليك تثبيت شهادة Kaspersky Lab يدويًا.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار فحص الاتصالات المشفرة، يتعذر الوصول إلى الزر.

في القسم الخادم الوكيل يمكنك تكوين اتصال بخادم وكيل يتم استخدامه في الوصول إلى الإنترنت.

إعدادات الخادم الوكيل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة إعدادات الخادم الوكيل. في هذه النافذة، يمكنك تكوين الاتصال بالخادم الوكيل.


التوافق

تمكين تقنية التنظيف المتطورة

إذا تم تحديد حانة الاختيار هذه، بعد اكتشاف برنامج Kaspersky PURE وجود نشاط خبيث في النظام، فإنه يعرض عليك القيام بإجراء تنظيف متقدم خاص يتضمن قيام Kaspersky PURE بإبطال التهديد وإزالته. وعند إكمال الإجراء، يتم إعادة تشغيل الكمبيوتر. تستخدم تقنية التنظيف المتقدم كم كبير من موارد النظام، مما قد يؤدي إلى التأثير على النظام.

في حالة مسح خانة الاختيار، لن يتم تطبيق تقنية التنظيف المتقدم.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

التنازل عن موارد لتطبيقات أخرى

عندما يقوم برنامج Kaspersky PURE بتشغيل مهام الفحص، فقد يؤدي هذا إلى زيادة عبء العمل المتزايد على وحدة المعالجة المركزية والأنظمة الفرعية للقرص، مما يؤدي إلى إبطاء أداء التطبيقات الأخرى. عند حدوث هذا الأمر، يستطيع Kaspersky PURE إيقاف مهام الفحص مؤقتًا وتحرير موارد النظام للتطبيقات الأخرى.

تتيح خانة الاختيار تمكين / تعطيل تمكين الخيار الذي يوقف مهام فحص مكافحة الفيروسات. ويمكن الاستخدام للحد من العبء على وحدة المعالجة المركزية والأنظمة الفرعية للقرص.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.


الإخطارات

تمكين إخطارات الأحداث

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين / تعطيل الإخطارات المتعلقة بالأحداث.

أما في حالة مسح خانة الاختيار، فلن يقوم برنامج Kaspersky PURE بإخطارك بالإحداث التي تحدث أثناء تشغيله ولكنه سيعد تقريرًا يتضمن بيانات بشأنها.

يمكن أيضًا توفير الإخطارات باستخدام الطرق التالية:

  • ظهور رسائل منبثقة فوق رمز Kaspersky PURE في منطقة إخطارات شريط المهام؛
  • الإخطارات الصوتية؛
  • رسائل البريد الإلكتروني

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إعدادات

يوجد هذا الزر أسفل خانة الاختيار تمكين إخطارات الأحداث. يؤدي النقر إلى فتح نافذة الإخطارات. في هذه النافذة، يمكنك تحديد أنواع الأحداث التي يجب على Kaspersky PURE إخطارك بها، وأنواع الإخطارات (الإخطارات التي تظهر على الشاشة، والغشارات الصوتيية ورسائل البريد الإلكتروني).

من القسم إخطارات البريد الإلكتروني يمكنك تكوين خيار إرسال الإخطارات بواسطة البريد الإلكتروني.

تمكين إخطارات البريد الإلكتروني

تسمح خانة الاختيار هذه بتمكين / تعطيل إظهار الإخطارات بواسطة إرسالها بالبريد الإلكتروني.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

إعدادات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة إعدادات إخطار البريد الإلكتروني. يمكنك من خلال هذه النافذة تكوين إعدادات إرسال إخطارات البريد الإلكتروني.

يسمح لك القسم الإخطارات الصوتية بتحرير الإعدادات الصوتية للإخطارات.

تمكين الإخطارات الصوتية

تسمح لك خانة الاختيار هذه بتمكين / تعطيل الإخطارات الصوتية.

في الوضع الافتراضي، تكون جميع الإخطارات مصحوبة بإشارة صوتية.

وبشكل افتراضي، يتم تحديد خانة الاختيار تمكين الإخطارات الصوتية.

استخدام نظام الصوت Windows Default

في حالة تحديد خانة الاختيار، يتم استخدام الاصوات الصادرة من مخطط الصوت القياسي لـ Microsoft® Windows® للإخطارات الصوتية.

في حالة مسح خانة الاختيار، يتم استخدام المخطط الصوتي الخاص بالإصدارات السابقة من Kaspersky PURE للإخطارات الصوتية.


توفير البطارية

تعطيل عمليات الفحص المجدولة أثناء التشغيل اعتمادًا على طاقة البطارية

في بعض الأحيان يمكن أن يستهلك فحص الفيروسات والتحديث الكثير من الموارد والوقت.

وتعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل وضع توفير البطارية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة في هذا الوضع، يتم تأجيل مهام فحص الفيروسات المجدولة. وعند الضرورة، يمكنك تحديث برنامج Kaspersky PURE أو بدء تشغيل فحص للبحث عن الفيروسات أيضًا.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.


كمبيوتر جديد

عنوان IP أو اسم الكمبيوتر

عنوان IP أو اسم الكمبيوتر الموجود في الشبكة المنزلية.


الحماية بكلمة مرور

تمكين الحماية بكلمة مرور

تقوم خانة الاختيار بتمكين / تعطيل تمكين حماية كلمة المرور للوصول إلى إعدادات برنامج Kaspersky PURE.

في حالة تحديد خانة الاختيار، تتم حماية الوصول إلى إدارة Kaspersky PURE باستخدام كلمة المرور. في حالة مسح خانة الاختيار، يتم منح حق الوصول إلى إدارة Kaspersky PURE لجميع المستخدمين.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

كلمة المرور القديمة

تستخدم كلمة المرور القديمة في إدارة Kaspersky PURE.

يمكن تحرير الحقل إذا قمت بتعيين كلمة مرور مسبقًا وتريد تغييرها الآن.

كلمة المرور الجديدة

كلمة مرور إدارة Kaspersky PURE.

تأكيد كلمة المرور

تتم كتابة تأكيد كلمة المرور في الحقل كلمة المرور الجديدة.

في القسم تطبيق كلمة المرور على يمكنك تحديد ميزات إدارة التطبيق التي يجب حمايتها باستخدام كلمة مرور.

تكوين إعدادات التطبيق

تقوم خانة الاختيار هذه بتمكين / تعطيل مطالبات كلمة المرور عندما يحاول المستخدم حفظ التغييرات التي تمت على إعدادات التطبيق.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إدارة النسخ الاحتياطي

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل الخيار الخاص بمطالبة المستخدم بتوفير كلمة مرور عند وجود محاولة لفتح النافذة النسخ الاحتياطي والاستعادة.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

التحكم في الشبكة المنزلية

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل الخيار الخاص بمطالبة المستخدم بتوفير كلمة مرور عند وجود محاولة لفتح النافذة التحكم في الشبكة المنزلية.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إدارة الرقابة الأسرية

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل طلب كلمة المرور عندما يحاول المستخدم فتح نافذة إعدادات المراقبة الأبوية.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

إنهاء التطبيق

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل طلب كلمة المرور عندما يحاول المستخدم إنهاء التطبيق.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إزالة التطبيق

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل طلب كلمة المرور عندما يحاول المستخدم إزالة التطبيق.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.


النافذة المراسلة

رمز بروتوكول المراسلة الفورية

يتم استخدام رمز بروتوكول المراسلة الفورية لتبادل الرسائل مع جهة اتصال.

<اسم جهة الاتصال>

قائمة منسدلة يمكنك من خلالها تحديد رقم الحساب أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بجهة الاتصال لتتمكن من عرض سجل المراسلة مع جهة الاتصال هذه. تحتوي القائمة على جهات الاتصال التي تم تسجيل الرسائل الخاصة بها في التقرير.

المراسلة المسموح بها / المراسلة الممنوعة

حالة التحكم في المراسلة: مسموح أو ممنوع.

منع / سماح

الزر الذي يقوم بمنع / السماح بمراسلة جهة اتصال ما.

قائمة الرسائل

تسمح القائمة لك بعرض محتوى المراسلة وتاريخ ووقت إرسال الرسائل أو استلامها.


عناوين مواقع الويب المسموح بها

قائمة عناوين مواقع الويب المسموح بها

يحتوي على عناوين أو أقنعة الشعارات المسموح بها. يسمح مكافحة الشعارات بعرض شعار إذا كان العنوان موجود في قائمة العناوين المسموح بها.

يمكنك إضافة عنوان أو قناع عنوان إلى القائمة.

في حالة تحديد خانة الاختيار الموجودة في السطر، يستخدم مكافحة الشعارات هذا العنوان في فحص الشعارات.

في حالة مسح خانة الاختيار الموجودة في السطر، لن يستخدم مكافحة الشعارات هذا العنوان في فحص الشعارات.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة قناع العنوان (URL). في هذه النافذة، يمكنك إضافة عنوان أو قناع عنوان إلى قائمة العناوين المسموح بها.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة قناع العنوان (URL). من خلال هذه النافذة، يمكنك تحرير عنوان الشعار أو قناع العنوان الموجود على قائمة العناوين المسموح بها.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى جعل مكون مكافحة الشعارات يقوم بإزالة عنوان الشعار/قناع الشعار المحدد من قائمة العناوين المسموح بها.

استيراد

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة فتح ملف، التي تسمح لك باستيراد قائمة تضم العناوين المسموح بها من ملفات TXT.

يمكنك، أثناء استيراد القائمة، اختيار إضافة العناوين الجديدة إلى القائمة الحالية، أو استبدال القائمة الحالية بتلك التي يتم استيرادها.

تصدير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة حفظ باسم، التي تسمح لك بحفظ قائمة العناوين كملف TXT. يمكنك تصدير قائمة العناوين بأكملها أو تصدير عناوين فردية محددة من القائمة.


عناوين مواقع الويب الممنوعة

قائمة عناوين مواقع الويب الممنوعة

تخزن العناوين أو أقنعة العناوين للشعارات المحظورة. يمنع مكافحة الشعارات شعار إذا كان العنوان موجود في قائمة العناوين المحظورة.

يمكنك إضافة عنوان أو قناع عنوان إلى القائمة.

في حالة تحديد خانة الاختيار الموجودة في السطر، يستخدم مكافحة الشعارات هذا العنوان في فحص الشعارات.

في حالة مسح خانة الاختيار الموجودة في السطر، لن يستخدم مكافحة الشعارات هذا العنوان في فحص الشعارات.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة قناع العنوان (URL). من خلال هذه النافذة، يمكنك إضافة عنوان الشعار أو قناع العنوان إلى قائمة العناوين الممنوعة.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة عناوين URL الممنوعة التي تحتوي على قائمة تضم عناوين الشعار أو أقنعة عناوين الشعار. في النافذة عناوين URL الممنوعة، يمكنك تغيير عناوين الشعارات أو أقنعة العناوين، بالإضافة إلى إضافة العناوين وحذفها.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى جعل مكون مكافحة الشعارات يقوم بإزالة العنوان المحدد أو قناع العنوان من القائمة.

استيراد

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تسمح لك باستيراد قائمة العناوين الممنوعة من ملفات TXT.

يمكنك، أثناء استيراد القائمة، اختيار إضافة العناوين الجديدة إلى القائمة الحالية، أو استبدال القائمة الحالية بتلك التي يتم استيرادها.

تصدير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تسمح لك بحفظ قائمة تضم العناوين الممنوعة كملف TXT.


النافذة "إضافي"

في القسم زيادة معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه عند تحليل العناوين، إذا، يمكنك تحديد ميزات البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه في عنوان مرسل الرسالة. في حالة اكتشاف وجود هذه الميزات، تزيد قيمة معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

إذا كان حقل “إلى” فارغًا

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل زيادة معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه في حالة عدم تحديد مستلم للرسالة.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إذا احتوى عنوان المستلم أو المرسل على أرقام

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل زيادة معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه إذا كان عنوان مستلم أو مرسل الرسالة لا يحتوي على أرقام.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إذا لم يحتو عنوان المستلم أو المرسل على اسم مجال (\\"@domain.com\\")

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل زيادة معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه إذا كان عنوان مستلم أو مرسل الرسالة لا يحتوي على جزء مجال. يعتبر جزء المجال هوجزء العنوان الذي يبدأ بالحرف @.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

في القسم زيادة معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه عند تحليل حقل الموضوع، إذا، يمكنك تحديد ميزات البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه في موضوع الرسالة. في حالة اكتشاف وجود هذه الميزات، تزيد قيمة معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

إذا كان موضوع الرسالة أكثر من 250 حرفًا

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل زيادة معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه إذا كان موضوع الرسالة طويل للغاية (يحتوي على أكثر من 250 حرفًا).

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إذا احتوى موضوع الرسالة على مسافات وفترات أكثر من اللازم

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل زيادة معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه إذا كان موضوع الرسالة يحتوي على الكثير من المسافات والنقاط.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إذا احتوى موضوع الرسالة على معرف رقمي أو تسمية وقت

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل زيادة معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه إذا كان موضوع الرسالة يحتوي على رقم متسلسل أو تسمية.

على سبيل المثال، إذا كان موضوع الرسالة يحتوي على علامة معرف FWD [15]، يزيد معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

في القسم زيادة معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه عند تحليل نص رسالة البريد الإلكتروني، إذا، يمكنك تحديد ميزات البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه في نص الرسالة. في حالة اكتشاف وجود هذه الميزات، تزيد قيمة معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

في حالة عدم احتواء الرسالة على أي حروف، وكانت تحتوي على صور فقط

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل زيادة معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه إذا كان نص الرسالة يحتوي على صور فقط ولا يحتوي على أي نص.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

إذا احتوت الرسالة على علامات HTML غير صحيحة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل خيار زيادة من معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه إذا كان نص الرسالة يحتوي على علامات HTML التي تبدل الرسالة.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

إذا احتوت الرسالة على برامج نصية قابلة للتنفيذ

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل زيادة معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه إذا كان نص الرسالة يحتوي على برامج نصية يتم تشغيلها بمجرد أن يتم فتح الرسالة.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

إذا احتوت الرسالة على عناصر مخفية

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل زيادة معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه إذا كان نص الرسالة يحتوي على عناصر بها الخصائص التي يكون العرض الخاص بها=بلا شيء أو الرؤية=خصائص مخفية

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

إذا كانت الرسالة تحتوي على أكثر من N% غير أحرف ASCII

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل قياس معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه عندما يحتوي نص الرسالة على أحرف غير موجودة بجدول أحرف ASCII.

عندما يتم تحديد خانة الاختيار، يمكنك تحديد نسبة الأحرف الموجودة في الرسالة في حقل التمرير. عندما يتم الوصول إلى هذه القيمة أو تجاوزها، سيزيد معدل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

تظهر خانة الاختيار هذه فقط في الإصدار Kaspersky PURE باللغة الإنجليزية.


نافذة العبارة الممنوعة

العبارة الممنوعة

عبارة أو قناع عبارة يتم اعتباره علامة على بريد إلكتروني غير مرغوب فيه عندما يتم اكتشافه في رسالة.

العامل الترجيحي

قيمة رقمية يزيد على أساسها معدل البريد غير المرغوب فيه في حالة اكتشاف عبارة ممنوعة في إحدى الرسائل.


نافذة المرسلون المحظورون

قائمة المرسلون المحظورون

تحتوي على قائمة عناوين يعتبرها مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه عبارة عن مصادر للبريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

يمكنك إضافة عنوان أو قناع عنوان إلى القائمة.

إذا كانت خانة الاختيار التي في سطر العنوان محددة، فإن مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه يعتبر العنوان ممنوعًا.

إذا كانت خانة الاختيار التي في سطر العنوان غير محددة، فإن مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب يستبعد هذا العنوان من القائمة.

إضافة

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح النافذة قناع عنوان البريد الإلكتروني. في هذه النافذة، يمكنك إضافة عنوان أو قناع عنوان إلى القائمة.

تحرير

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح النافذة قناع عنوان البريد الإلكتروني. في هذه النافذة، يمكنك تحرير عنوان أو قناع عنوان في القائمة.

حذف

هذا الارتباط يجعل مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه يقوم بحذف العنوان المحدد أو قناع العنوان من القائمة.

استيراد

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح نافذة فتح ملف. يمكنك في هذه النافذة تحديد ملف بتنسيق TXT أو CSV والذي منه ستحتاج إلى تحميل العناوين إلى القائمة. قبل فتح نافذة فتح ملف، يعرض مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه تحديد إذا ما كنت تريد إضافة سجلات من ملف إلى القائمة الموجودة أو حذف القائمة الموجودة واستبدالها بسجلات من ملف.

تصدير

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح نافذة حفظ باسم. يمكنك في هذه النافذة تحديد اسم الملف الذي تريد حفظ قائمة العناوين فيه، وتحديد مجلد لتخزين هذا الملف به. يتم حفظ القائمة بتنسيق الملف CSV أو CSV. قبل أن تفتح نافذة حفظ باسم، يعرض عليك مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه أن تقرر إذا ما كنت تريد حفظ القائمة الكاملة أو بعض السجلات المحددة فقط.


نافذة العبارات الممنوعة

قائمة العبارات الممنوعة

تحتوي على عبارات رئيسية تشير إلى أن الرسالة التي تحتوي عليها تعتبر بريد إلكتروني غير هام.

ويتم تحديد العامل الترجيحي لكل عبارة.

سوف يتعرف مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه على أي رسالة كبريد غير مرغوب فيه، إذا تجاوز إجمالي عوامل ترجيح العبارات الممنوعة الواردة في هذه الرسالة القيمة المسموح بها والمحددة.

يمكنك إضافة عبارة أو قناع عبارة إلى القائمة.

في حالة تحديد خانة الاختيار الموجودة في سطر العبارة، سيقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه باستخدام العبارة عند تصفية البريد.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار الموجودة في سطر العبارة، سيقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه باستثناء هذه العبارة من القائمة ولا يستخدمها أثناء تصفية البريد.

إضافة

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح النافذة عبارة ممنوعة. في هذه النافذة، يمكنك إضافة عبارة أو قناع عبارة إلى القائمة.

تحرير

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح النافذة عبارة ممنوعة. في هذه النافذة، يمكنك تغيير عبارة أو قناع عبارة محدد في القائمة.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى جعل مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه يقوم بإزالة العبارة المحددة أو قناع العبارة المحدد من القائمة.

استيراد

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح نافذة فتح ملف. يمكنك في هذه النافذة تحديد ملف بتنسيق CSV والذي منه ستحتاج إلى تحميل العناوين إلى القائمة. قبل فتح نافذة فتح ملف، يعرض مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه تحديد إذا ما كنت تريد إضافة سجلات من ملف إلى القائمة الموجودة أو حذف القائمة الموجودة واستبدالها بسجلات من ملف.

تصدير

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح نافذة حفظ باسم. يمكنك في هذه النافذة تحديد اسم الملف الذي تريد حفظ القائمة فيه، وتحديد مجلد لتخزين هذا الملف به. يتم حفظ القائمة بتنسيق الملف CSV. قبل أن تفتح نافذة حفظ باسم، يطالبك مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بأن تقرر إذا ما كنت تريد حفظ القائمة الكاملة أو بعض السجلات المحددة فقط.

المنع إذا كانت تحتوي على كلمات خارجة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل خيار توسيع قائمة العبارات الممنوعة باستخدام التعبيرات غير المناسبة.

إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، سوف يستخدم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه قائمة العبارات غير المناسبة أثناء تصفية البريد.

وإذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، سيتم تعطيل التصفية حسب قائمة العبارات غير المناسبة.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

كلمات غير مناسبة

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح النافذة اللغة غير المتحفظة. في هذه النافذة يمكنك تحرير قائمة العبارات الخارجة. يشير وجود مثل هذه العبارات في الرسائل إلى أن هذه الرسالة عبارة عن بريد إلكتروني غير مرغوب فيه.

يتوفر هذا الارتباط في حالة تحديد خانة الاختيار المنع إذا كانت تحتوي على كلمات خارجة.


النافذة اللغة غير المتحفظة

قائمة الكلمات غير المناسبة

تحتوي على العبارات الخارجة التي يشير وجودها في الرسالة إلى أن الرسالة عبارة عن بريد إلكتروني غير مرغوب فيه.

ويتم تحديد العامل الترجيحي لكل عبارة.

سوف يتعرف مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه على أي رسالة كبريد غير مرغوب فيه، إذا تجاوز إجمالي عوامل ترجيح العبارات الممنوعة الواردة في هذه الرسالة القيمة المسموح بها والمحددة.

قام متخصصو Kaspersky Lab بجمع القائمة الافتراضية للعبارات الخارجة المدرجة مع حزمة التوزيع الخاصة ببرنامج Kaspersky PURE.

يمكنك إضافة عبارة أو قناع عبارة إلى القائمة.

في حالة تحديد خانة الاختيار الموجودة في سطر العبارة، سيقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه باستخدام العبارة عند تصفية البريد.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار الموجودة في سطر العبارة، سيقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه باستثناء هذه العبارة من القائمة ولا يستخدمها أثناء تصفية البريد.

إضافة

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح النافذة عبارة ممنوعة. في هذه النافذة، يمكنك إضافة عبارة أو قناع عبارة إلى القائمة.

تحرير

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح النافذة عبارة ممنوعة. في هذه النافذة، يمكنك تغيير عبارة أو قناع عبارة محدد في القائمة.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى جعل مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه يقوم بإزالة العبارة المحددة أو قناع العبارة المحدد من القائمة.

استيراد

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح نافذة فتح ملف. يمكنك في هذه النافذة تحديد ملف بتنسيق CSV والذي منه ستحتاج إلى تحميل العناوين إلى القائمة. قبل فتح نافذة فتح ملف، يعرض مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه تحديد إذا ما كنت تريد إضافة سجلات من ملف إلى القائمة الموجودة أو حذف القائمة الموجودة واستبدالها بسجلات من ملف.

تصدير

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح نافذة حفظ باسم. يمكنك في هذه النافذة تحديد اسم الملف الذي تريد حفظ القائمة فيه، وتحديد مجلد لتخزين هذا الملف به. يتم حفظ القائمة بتنسيق الملف CSV. قبل أن تفتح نافذة حفظ باسم، يطالبك مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بأن تقرر إذا ما كنت تريد حفظ القائمة الكاملة أو بعض السجلات المحددة فقط.


نافذة العبارة المسموح بها

العبارة المسموح بها

عبارة أو قناع عبارة يشير وجودها في الرسالة إلى أن الرسالة ليست بريدًا إلكترونيًا غير مرغوب فيه.


نافذة المرسلون المسموح بهم

قائمة المرسلين المسموح بهم

تحتوي على قائمة تضم عناوين المرسلين الذين تعتبر الرسائل الخاصة بهم مفيدة بواسطة مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

يمكنك إضافة عنوان أو قناع عنوان إلى القائمة.

إذا تم تحديد خانة الاختيار الموجودة في سطر العنوان، سيقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بالتعرف على الرسائل الواردة من هذا المرسل على أنها بريد مفيد.

في حالة إلغاء تحديد خانة الاختيار الموجودة في سطر العنوان، يتوقف مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه عن اعتبار جميع الرسائل الواردة من هذا المرسل قانونية وسيقوم بفحص هذه الرسائل اعتمادًا على طرق الفحص القياسية.

إضافة

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح النافذة قناع عنوان البريد الإلكتروني. في هذه النافذة، يمكنك إضافة عنوان أو قناع عنوان إلى قائمة المرسلين المسموح بهم.

تحرير

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح النافذة قناع عنوان البريد الإلكتروني. في هذه النافذة، يمكنك تحرير عنوان أو قناع عنوان في قائمة المرسلين المسموح بهم.

حذف

هذا الارتباط يجعل مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه يقوم بحذف العنوان المحدد أو قناع العنوان من القائمة.

استيراد

انقر فوق هذا الارتباط لفتح القائمة التي تحتوي على العناصر التالية:

  • استيراد من ملف. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح النافذة فتح. يمكنك في هذه النافذة تحديد ملف بتنسيق TXT أو CSV والذي منه ستحتاج إلى تحميل العناوين إلى القائمة. قبل فتح النافذة فتح، يقرر مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه ما إذا كنت تريد إضافة سجلات من ملف إلى القائمة الموجودة أو حذف القائمة الموجودة واستبدالها بسجلات من ملف.
  • استيراد من دفتر العناوين. إذا قمت بتحديد هذا العنصر، ستظهر النافذة تحديد دفتر العناوين. يمكنك في هذه النافذة تحديد دفاتر العناوين التي يمكنك من خلالها نسخ جهات الاتصال إلى القائمة.

تصدير

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح نافذة حفظ باسم. يمكنك في هذه النافذة تحديد اسم الملف الذي تريد حفظ قائمة العناوين فيه، وتحديد مجلد لتخزين هذا الملف به. يتم حفظ القائمة بتنسيق الملف CSV أو CSV. قبل أن تفتح نافذة حفظ باسم، يعرض عليك مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه أن تقرر إذا ما كنت تريد حفظ القائمة الكاملة أو بعض السجلات المحددة فقط.

إضافة عناوين مرسلين مسموح بهم عند تدريب مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل إضافة عناوين جديدة إلى قائمة المرسلين المسموح بهم عند تدريب مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.


نافذة العبارات المسموح بها

قائمة العبارات المسموح بها

تحتوي على التعبيرات التي يشير وجودها في الرسالة إلى أنها بريد مفيد.

يمكنك إضافة عبارة أو قناع عبارة إلى القائمة.

في حالة تحديد خانة الاختيار الموجودة في سطر العبارة، سيقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه باستخدام العبارة عند تصفية البريد.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار الموجودة في سطر العبارة، سيقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه باستثناء هذه العبارة من القائمة ولا يستخدمها أثناء تصفية البريد.

إضافة

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح النافذة عبارة مسموح بها. في هذه النافذة، يمكنك إضافة عبارة أو قناع عبارة إلى القائمة.

تحرير

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح النافذة عبارة مسموح بها. في هذه النافذة، يمكنك تغيير عبارة أو قناع عبارة محدد في القائمة.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى جعل مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه يقوم بإزالة العبارة المحددة أو قناع العبارة المحدد من القائمة.

استيراد

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح نافذة فتح ملف. يمكنك في هذه النافذة تحديد ملف بتنسيق CSV والذي منه ستحتاج إلى تحميل العناوين إلى القائمة. قبل فتح نافذة فتح ملف، يعرض مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه تحديد إذا ما كنت تريد إضافة سجلات من ملف إلى القائمة الموجودة أو حذف القائمة الموجودة واستبدالها بسجلات من ملف.

تصدير

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح نافذة حفظ باسم. يمكنك في هذه النافذة تحديد اسم الملف الذي تريد حفظ القائمة فيه، وتحديد مجلد لتخزين هذا الملف به. يتم حفظ القائمة بتنسيق الملف CSV. قبل أن تفتح نافذة حفظ باسم، يطالبك مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بأن تقرر إذا ما كنت تريد حفظ القائمة الكاملة أو بعض السجلات المحددة فقط.


نافذة الاتفاقية

الاتفاقية

تحتوي على الشرط، الذي يجب عليك استيفاؤه لإدخال تغييرات في قائمة العبارات غير المناسبة.

أنا شخص بالغ وأوافق على الشروط

يشير تحديد خانة الاختيار هذه إلى أنك توافق على البنود السابقة. في حالة تحديد خانة الاختيار، تتوفر قائمة العبارات الخارجة للتحرير.

في حالة إلغاء تحديد خانة الاختيار، لن تتوفر قائمة العبارات الخارجة للتحرير.


مراقب النظام

تمكين مراقب النظام

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل مراقب النظام.

في حالة تحديد خانة الاختيار هذه، يقوم مراقب النظام بجمع المعلومات الخاصة بكل الأحداث التي تقع في النظام (مثل، تغييرات الملفات وتغييرات مفتاح السجل وبرامج التشغيل التي بدأ تشغيلها ومحاولات إيقاف تشغيل الكمبيوتر) وحفظها. يتم استخدام هذه المعلومات لتتبع نشاط البرنامج الخبيث واستعادة النظام إلى حالته قبل التعرض للبرامج الضارة (التراجع عن إجراءات البرامج الضارة). ويقوم مراقب النظام بجمع البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك مكونات Kaspersky PURE الأخرى. ويقوم مراقب النظام أيضًا بتحليل نشاط التطبيق وإمداد مكونات Kaspersky PURE الأخرى بالمعلومات التي قام بجمعها.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

في القسم التحليل المساعد على الاكتشاف يمكنك تحديد الإجراءات التي يجب أن ينفذها مراقب النظام بعد تحليل نشاط التطبيقات.

استخدام توقيعات تدفق السلوك (BSS)

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل استخدام تقنية BSS (توقيعات تدفق السلوك)، التي تسمح بتحليل ناط التطبيق اعتمادًا على المعلومات التي تم جمعها.

عند تحديد خانة الاختيار هذه، يقوم مراقب النظام بتحليل نشاط التطبيق على أساس المعلومات المجمعة وتوقيعات تدفق السلوك القابلة للتحديث (BSS). كما يقوم مراقب النظام بالتحقق من مدى التشابه بين إجراءات التطبيق السليم وإجراءات التطبيق الخبيث. إذا قام مراقب النظام باعتبار التطبيق من التطبيقات الخبيثة بعد تحليل نشاطه، فإنه يقوم بتنفيذ الإجراء المحدد على هذا التطبيق (على سبيل المثال، إغلاق التطبيق).

يقوم مراقب النظام بتوسيع قائمة توقيعات تدفق السلوك عندما يتم تحديث Kaspersky PURE.

عند إلغاء تحديد خانة الاختيار، لا يقوم مراقب النظام بتحليل نشاط التطبيق، وإنما يقوم فقط بجمع وتخزين المعلومات حول نشاط جميع التطبيقات.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

عند اكتشاف نشاط برمجيات خبيثة: تحديد إجراء تلقائيًا

إذا أثبت تحليل نشاط تطبيق ما أنه نشاط خبيث، يقوم مراقب النظام بالتراجع عن إجراءات التطبيق، إذا لزم الأمر، ثم إخطار المستخدم بهذا الحدث.

يقوم مراقب النظام بإضافة معلومات حول الحدث ونتائج المعالجة إلى التقرير.

في ضع الحماية التلقائي، يتم تحديد هذا الخيار كإعداد افتراضي.

في ضع الحماية التفاعلي، لا يتوفر هذا الخيار.

عند اكتشاف نشاط برمجيات خبيثة: المطالبة باتخاذ إجراء

إذا أشار تحليل نشاط التطبيق أنه خبيث، يقوم مراقب النظام بمطالبة المستخدم باتخاذ إجراء.

في ضع الحماية التفاعلي، يتم تحديد هذا الخيار بشكل افتراضي.

في ضع الحماية التلقائية، لا يتوفر هذا الخيار.

عند اكتشاف نشاط برمجيات خبيثة: تحديد إجراء

من القائمة المنسدلة، يمكنك تحديد إجراء يقوم مراقب النظام بتنفيذه على البرنامج الضار:

  • حذف – يقوم مراقب النظام بحذف التطبيق الخبيث.
  • إنهاء التطبيق الخبيث – يقوم مراقب النظام بإنهاء جميع عمليات التطبيق الخبيث.
  • تجاهل – لا يقوم مراقب النظام باتخاذ أي إجراءات بشأن التطبيق.

في القسم عند اكتشاف احتمالية التراجع عن إجراءات البرنامج الضار، يمكنك تحديد الإجراءات التي سيقوم بها مراقب النظام في حالة وجود احتمالية للتراجع عن التغييرات التي تمت بواسطة البرنامج الخبيث. في هذا القسم، يمكنك أيضًا الحد من كمية المساحة المحجوزة للتراجع عن التغييرات.

تقييد البيانات التي سيتم تخزينها للتراجع

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل تقييد حجم البيانات المخزنة للتراجع عن النشاط الضار.

ويتم إلغاء تحديد هذا المربع بشكل افتراضي.

في حقل الإدخال القابل للبحث الموجود بجوار خانة الاختيار، يمكنك تحديد حجم الذاكرة التي يجب أن يستخدمها مراقب النشاط عند التراجع عن إجراءات البرامج الضارة.

يتم تحديد حجم الذاكرة بالميجا بايت.

القيمة الافتراضية: 20 ميجا بايت

عند اكتشاف احتمالية التراجع عن إجراءات البرنامج الضار: تحديد إجراء تلقائيًا

إذا قام أيًا من مكونات مراقب النظام أو الدفاع الوقائي أو مكافحة فيروسات الملفات أو مهمة فحص بالإشارة إلى ضرورة التراجع، سيقوم مراقب النظام بتنفيذ هذا الأمر بشكل تلقائي.

في ضع الحماية التلقائي، يتم تحديد هذا الخيار كإعداد افتراضي.

في ضع الحماية التفاعلي، لا يتوفر هذا الخيار.

عند اكتشاف احتمالية التراجع عن إجراءات البرنامج الضار: المطالبة باتخاذ إجراء

إذا قام أيًا من مكونات مراقب النظام أو الدفاع الوقائي أو مكافحة فيروسات الملفات أو تشغيل مهمة فحص بالإشارة إلى ضرورة التراجع، سيقوم مراقب النظام بمطالبة المستخدم باتخاذ إجراء.

في ضع الحماية التفاعلي، يتم تحديد هذا الخيار بشكل افتراضي.

في ضع الحماية التلقائية، لا يتوفر هذا الخيار.

عند اكتشاف احتمالية التراجع عن إجراءات البرنامج الضار: تحديد إجراء

إذا قام أيًا من مكونات مراقب النظام أو الدفاع الوقائي أو مكافحة فيروسات الملفات أو تشغيل مهمة فحص بالإشارة إلى ضرورة التراجع، سيقوم مراقب النظام بتنفيذ أي من الإجراءات سابقة الإعداد التالية، والمحددة من القائمة المنسدلة:

  • التراجع – يتراجع مراقب النظام عن إجراءات البرنامج الضار. ويتم تحديد هذا الإجراء بصورة افتراضية.
  • عدم التراجع – يقوم مراقب النظام بحفظ معلومات حول نشاط البرنامج الضار ولا يقوم بالتراجع عن إجراءاته.
>

لا تتوفر هذه الوظيفة في نظام تشغيل Microsoft Windows 8.


قسم إدارة الإعدادات

حفظ

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة الرجاء تحديد ملف تكوين. في هذا النافذة، يمكنك تحديد اسم ملف التكوين المطلوب لحفظ إعدادات Kaspersky PURE به. يمكنك أيضًا تحديد المجلد الوجهة الخاص بهذا الملف.

في القسم تحميل الإعدادات يمكنك استيراد إعدادات برنامج Kaspersky PURE.

تحميل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة الرجاء تحديد ملف تكوين. من هذه النافذة، يمكنك تحديد ملف تكوين يضم إعدادات Kaspersky PURE التي ترغب في تطبيقها.

في القسم استعادة الإعدادات الافتراضية يمكنك استعادة الإعدادات الافتراضية لبرنامج Kaspersky PURE.

استعادة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح معالج تكوين Kaspersky PURE. في القسم استعادة الإعدادات الخاص بمعالج التكوين، يمكنك استعادة الإعدادات الموصى بها لبرنامج Kaspersky PURE.


النافذة "الحماية بكلمة مرور"

لا يمكن استعادة كلمة مرور منسية. إذا نسيت كلمة المرور، فاتصل بالدعم الفني لاستعادة الوصول إلى إعدادات Kaspersky PURE.

يتيح القسم كلمة المرور تعيين كلمة مرور لإدارة Kaspersky PURE.

كلمة المرور القديمة

تستخدم كلمة المرور القديمة في إدارة Kaspersky PURE.

يمكن تحرير الحقل إذا قمت بتعيين كلمة مرور مسبقًا وتريد تغييرها الآن.

كلمة المرور الجديدة

كلمة مرور إدارة Kaspersky PURE.

تأكيد كلمة المرور

تتم كتابة تأكيد كلمة المرور في الحقل كلمة المرور الجديدة.

في القسم تطبيق كلمة المرور على يمكنك تحديد ميزات إدارة التطبيق التي يجب حمايتها باستخدام كلمة مرور.

تكوين إعدادات التطبيق

تقوم خانة الاختيار هذه بتمكين / تعطيل مطالبات كلمة المرور عندما يحاول المستخدم حفظ التغييرات التي تمت على إعدادات التطبيق.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إدارة النسخ الاحتياطي

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل الخيار الخاص بمطالبة المستخدم بتوفير كلمة مرور عند وجود محاولة لفتح النافذة النسخ الاحتياطي والاستعادة.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

التحكم في الشبكة المنزلية

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل الخيار الخاص بمطالبة المستخدم بتوفير كلمة مرور عند وجود محاولة لفتح النافذة التحكم في الشبكة المنزلية.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إدارة الرقابة الأسرية

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل طلب كلمة المرور عندما يحاول المستخدم فتح نافذة إعدادات المراقبة الأبوية.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

إنهاء التطبيق

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل طلب كلمة المرور عندما يحاول المستخدم إنهاء التطبيق.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إزالة التطبيق

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل طلب كلمة المرور عندما يحاول المستخدم إزالة التطبيق.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.


علامة التبويب عامل التصفية الجغرافي

تمكين التصفية حسب المجالات الإقليمية

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل إدارة الوصول إلى المجالات اعتمادًا على المنطقة التي تنتمي إليها.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

قائمة المجالات

تحتوي القائمة على مجالات خاصة بالدول والأقاليم.

ويتم عرض المعلومات التالية لكل مجال:

  • إعدادات الوصول في العمود الوصول (مسموح به أو ممنوع أو المطالبة)؛
  • اسم المجال في العمود المجال؛
  • اسم الدولة في العمود الإقليم؛
  • قيمة معدل الإصابة المعين إلى هذا العمود بواسطة المتخصصين في Kaspersky Lab - في العمود معدل الإصابة.

ووقفًا للإعدادات الخاصة بكل مجال، يتيح مكون مكافحة فيروسات الويب للمستخدم أو يمنعه أو يطالبه باتخاذ الإجراء اللازم عند محاولة الاتصال بموقع ويب على المجال الذي تم تحديده.

سماح

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى جعل مكون مكافحة فيروسات الويب يسمح بالوصول إلى مواقع الويب التي تنتمي إلى المجال الذي قمت بتحديده.

منع

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى جعل مكون مكافحة فيروسات الويب يمنع الوصول إلى مواقع الويب التي تنتمي إلى المجال الذي قمت بتحديده.

مطالبة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى جعل مكون مكافحة فيروسات الويب يطالب المستخدم باتخاذ إجراء: منع أو إتاحة الوصول، عند محاولة الوصول إلى موقع ويب ينتمي للمجال الذي تم تحديده.


علامة التبويب التصفح الآمن

في القسم Kaspersky URL Advisor، يمكنك تحديد وضع التحقق من عناوين المواقع على صفحات الويب مقابل قوائم عناوين المواقع الخبيثة أو الاحتيالية.

التحقق من عناوين مواقع الويب

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل التحقق من عناوين مواقع الويب مقابل قائمة عناوين الويب الخبيثة أو الاحتيالية.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

إعدادات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة إعدادات Kaspersky URL Advisor. في هذه النافذة، يمكنك تحديد وضع للتحقق من عناوين مواقع الويب وفئات مواقع الويب التي تم التحقق منها

الكل ما عدا الاستثناءات

في هذا الوضع، يفحصمكون مكافحة فيروسات الويب جميع ارتباطات مواقع الويب الموجودة على صفحة الويب ويخطرك بدرجة خطورة مورد الويب عندما تحاول الوصول إليه. ولا يفحص مكون مكافحة الفيروسات محتوى مواقع الويب التي تم إضافتها إلى قائمة العناوين الموثوقة.

يتم تحديد وضع فحص الارتباط هذا بشكل افتراضي.

الاستثناءات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة الاستثناءات. وفي هذه النافذة، يمكنك إنشاء قائمة بالعناوين الموثوقة، والتي تثق في محتواها. لا يقوم المكون مكافحة فيروسات الويب بفحص عناوين المواقع الموجودة على مواقع الويب هذه ليكتشف ما إذا كانت مضمنة في قوائم العناوين الخبيثة والاحتيالية.

يكون هذا الزر متاحًا إذا تم تحديد الخيار الكل ما عدا الاستثناءات.

مواقع الويب من القائمة فقط

عندما يتم تمكين وضع فحص الارتباط هذا، تفحص مكافحة فيروسات الويب سوى محتوى مواقع الويب التي تم إضافتها إلى قائمة العناوين المراد فحصها فقط. وعندما يكتمل الفحص، تخطرك مكافحة فيروسات الويب بدرجة خطورة موارد الويب الموجودة على مواقع الويب المحددة قبل أن تحاول الوصول إليها.

حدد

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة عناوين URL التي تم فحصها. يمكنك في هذه النافذة إنشاء قائمة بالعناوين المطلوب فحصها بواسطة مكون مكافحة فيروسات الويب.

يكون هذا الزر متاحًا إذا تم تحديد الخيار مواقع الويب من القائمة فقط.

في الوحدة النمطية منع مواقع الويب الخطيرة، يمكنك تمكين أو تعطيل الوصول إلى مواقع الويب الخطيرة. تعتمد الإعدادات الافتراضية في هذا القسم على المستوى المحدد للأمان.

منع مواقع الويب الخطرة

عند تحديد خانة الاختيار، يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بمنع الوصول لمواقع الويب التي اعتبرها مستشار Kaspersky لعناوين مواقع الويب كمواقع مشكوك فيها أو احتيالية. وإذا تعذر أمام مكون مكافحة فيروسات الويب الرد بحكم قاطع حول أمان مواقع الويب التي يؤدي إليها ارتباط ما، يُعرض عليك تحميل هذا الموقع في وضع التشغيل الآمن. عند التنشيط في وضع التشغيل الآمن، لا تشكل الكائنات الخبيثة أي تهديد على جهاز الكمبيوتر.

يسمح لك مكون مكافحة فيروسات الويب بتحميل مواقع الويب من خلال وضع التشغيل الآمن في Microsoft® Internet Explorer® و Mozilla™ Firefox™ و Google Chrome™.

عند إلغاء تحديد خانة الاختيار، لن يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بمنع الوصول لمواقع ويب معروف أنها خبيثة.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.


علامة التبويب خدمات بنكية عبر الإنترنت

تمكين التحكم

تمكنك خانة الاختيار هذه من تمكين/تعطيل الوحدة النمطية اليت تراقب محاولات الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. تطالب هذه الوحدة النمطية المستخدم بالتبديل إلى وضع التشغيل الآمن لمواقع اويب عند زيارة مواقع موجودة في قائمة الموارد التي تعالج البيانات السرية. يتيح هذا الخيار التحكم في مستوى الأمان عند العمل مع خدمات الويب التي توفر الوصول إلى بياناتك المالية.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

قائمة عناوين الويب

تحتوي على عناوين URL التي، عند زيارتها، تجعل مكون مكافحة فيروسات الويب يطالب المستخدم بالتبديل إلى وضع التشغيل الآمن لمواقع الويب.

يمكنك إضافة عنوان URL أو قناع عنوان إلى القائمة.

إضافة

يؤدي هذا الأمر إلى فتح النافذة قناع العنوان (URL)، والتي يمكنك من خلالها إضافة عنوان URL / قناع عنوان URL.

تحرير

يؤدي هذا الأمر إلى فتح النافذة قناع العنوان (URL)، والتي يمكنك من خلالها تغيير عنوان URL / قناع عنوان URL.

حذف

تقوم بإزالة عنوان URL / قناع عنوان URL الذي تم تحديده من القائمة.


إعدادات مكافحة الاحتيال

استخدام التحليل المساعد على الاكتشاف للتحقق من صفحات الويب للاحتيال

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل استخدام التحليل المساعد على الاختيار عند فحص صفحات الويب بحثًا عن تهديدات الاحتيال.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

شريط التمرير

ضبط مستوى التفاصيل عند فحص صفحات الويب. يضبط مستوى تفاصيل الفحص التوازن بين شمولية عمليات البحث عن التهديدات الجديدة، والتحميل على موارد نظام التشغيل، والوقت اللازم للفحص.

تتوفر مستويات الفحص التالية:

  • فحص خفيف. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بفحص صفحة الويب بحثًا عن عناصر الاحتيال باستخدام مجموعة صغيرة من الإشارات. يتطلب مثل هذا الفحص وجود موارد نظام أقل كما يستغرق وقتًا أقل؛ كما يتم تخفيض عدد الحالات الإيجابية الخاطئة إلى الحد الأدنى. هذا هو المستوى الافتراضي.
  • فحص متوسط. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بفحص صفحة الويب بحثًا عن العناصر الاحتيالية باستخدام مجموعة من العلامات التي تسمح بوجود توازن مطلوب بين سرعة الفحص ومستوى تفاصيل الفحص، بالإضافة إلى تجنب معظم الحالات الإيجابية الخاطئة.
  • فحص شامل. يقوم المحلل المساعد على الاكتشاف بفحص صفحة الويب بحثًا عن العناصر الاحتيالية باستخدام الحد الأقصى لمجموعة العلامات. يتم تنفيذ الفحص بعناية، مما يتطلب المزيد من موارد النظام والوقت لتنفيذ الفحص. يوجد احتمال لوجود الحالات الإيجابية الخاطئة.


في القسم وضع التحقق، يمكنك تحديد عناوين URL التي يجب أن يتم فحصها بواسطة مكون مكافحة فيروسات الويب.

كل عناوين URL

في حالة تحديد هذا الخيار، يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بفحص أي عناوين URL موجودة على صفحات الويب من جميع الأنواع.

يتم تعيين هذا الخيار بشكل افتراضي.

عناوين URL فقط الموجودة في نتائج البحث

إذا قمت بتحديد هذا الخيار، يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بفحص عناوين URL الموجودة على صفحات الويب والتي تم استلام نتائج البحث الخاصة بها من محركات البحث فقط.

في قسم فئات مواقع الويب، يمكنك تحديد فئات مواقع الويب التي يجب أن يقم مكون مكافحة فيروسات الويب بفحص عناوين URL الخاصة بها.

إظهار معلومات حول فئات محتوى موقع الويب

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل فحص عناوين URL الموجودة على مواقع الويب اعتمادًا على ما إذا كان موقع الويب ينتمي إلى الفئة المحددة أم لا.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

تحديد الكل

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى تحديد خانات الاختيار الخاصة بجميع فئات مواقع الويب.

مسح الكل

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى إلغاء تحديد خانات الاختيار الخاصة بجميع فئات مواقع الويب.

فئات مواقع الويب (خانات الاختيار)

استخدم خانات الاختيار لتحديد فئات موقع الويب الذي يجب أن يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بفحص عناوين URL الخاصة به.

في حالة تحديد خانة الاختيار، يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بفحص عناوين URL الموجودة على مواقع الويب التي تنتمي إلى هذه الفئة.

عند إلغاء تحديد خانة الاختيار، لن يقوم مكون مكافحة فيروسات الويب بفحص عناوين URL الموجودة على مواقع الويب التي تنتمي إلى هذه الفئة.

بشكل افتراضي، يتم تحديد جميع خانات الاختيار في حالة تحديد خانة الاختيار فحص عناوين URL فقط لمواقع الويب الخاصة بالفئات المحددة.


الاستثناءات

قائمة الاستثناءات

عرض عناوين مواقع الويب التي تثق في محتواها. لا يقوم المكون مكافحة فيروسات الويب بفحص الارتباطات الموجودة على صفحات الويب التابعة لهذه القائمة ليكتشف ما إذا كانت مضمنة في قوائم العناوين الخبيثة والاحتيالية. يمكنك إضافة عنوان URL أو القناع الخاص به إلى القائمة.

في حالة تحديد خانة الاختيار الموجودة في سطر عنوان URL، لن يقوم المكون مكافحة فيروسات الويب بفحص الارتباطات الموجودة على صفحات الويب باستخدام عنوان URL.

في حالة مسح خانة الاختيار الموجودة في سطر عنوان URL، يقوم المكون مكافحة فيروسات الويب بفحص ارتابطات صفحات الويب باستخدام عنوان URL.

إضافة

يؤدي هذا الأمر إلى فتح النافذة قناع العنوان (URL)، والتي يمكنك من خلالها إضافة عنوان URL / قناع عنوان URL.

تحرير

يؤدي هذا الأمر إلى فتح النافذة قناع العنوان (URL)، والتي يمكنك من خلالها تغيير عنوان URL / قناع عنوان URL.

حذف

تقوم بإزالة عنوان URL / قناع عنوان URL الذي تم تحديده من القائمة.

استيراد

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تسمح لك باستيراد قائمة عناوين URL من ملفات txt.

يمكنك، أثناء استيراد القائمة، اختيار إضافة عناوين المواقع الجديدة إلى القائمة الحالية، أو استبدال القائمة الحالية بتلك التي يتم استيرادها.

تصدير

يؤدي النقر على هذا الزر إلى فتح نافذة تسمح لك بحفظ قائمة تضم مواقع الويب كملف txt.


فئة بيانات الهوية

حقل الإدخال

في حقل الإدخال هذا، يمكنك تحديد اسم فئة جديدة من الموارد التي يمكن الوصول إليها فقط تحت التحليل والتحكم من مكون التحكم في التطبيق.


العناوين

قائمة العناوين

تحتوي على نطاق العناوين المضمنة في الشبكة.

لن يتم عرض نطاقات العناوين المحددة بشكل إضافي في القائمة.


إضافي

في القسم إخطار، يمكنك تكوين وضع الإخطار بالتغييرات على الشبكة.

عند تأسيس اتصال الشبكة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل إخطار جدار الحماية باتصال الشبكة.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

عند تغيير المراسلة بين عنوان MAC وعنوان IP

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل عرض إخطارات جدار الحماية حول التغييرات المقابلة بين عنوان MAC وعنوان IP.

على سبيل المثال، في حالة تحديد خانة الاختيار، يخطرك جدار الحماية عندما تقوم خدمة DHCP بتعيين عنوان IP مختلف.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

عند ظهور عنوان MAC جديد

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل إخطارات جدار الحماية المتعلقة بوجود تغيير في عنوان MAC.

على سبيل المثال، إذا تم تحديد خانة الاختيار، سيقوم جدار الحماية بإبلاغك باستبدال محول الشبكة.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

في القسم الإجراء عند تأسيس الاتصال، يمكنك تحديد الطابعة التي سيتم استخدامها افتراضيًا.

تحديد الطابعة الافتراضية

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل استخدام الطابعة الافتراضية المحددة من القائمة المنسدلة.

تتوفر خانة الاختيار إذا كانت الطابعة مثبتة على نظام تشغيل الكمبيوتر الخاص بك.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.


عنوان IP

عنوان IP

عنوان IP أو قناع العناوين يقع ضمن الشبكة (على سبيل المثال، IP 91.103.64.6).


الملفات المركبة

في القسم حد الحجم، يمكنك فرض حد على حجم الملفات المركبة التي يجب أن يقوم Kaspersky PURE بفكها وفحصها.

لا تقم بفك ضغط الملفات المركبة

في حالة تحديد خانة الاختيار، يقوم Kaspersky PURE باستبعاد الملفات المركبة التي يزيد حجمها عن حد محدد (باستثناء الملفات الكبيرة المستخرجة من الأرشيفات) من الفحص. في حالة إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، يقوم برنامج Kaspersky PURE بفحص الملفات من جميع الأحجام.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

الحد الأقصى لحجم الملف:

يقوم Kaspersky PURE بفحص الملفات التي لا يزيد حجمها عن القيمة المحددة. ويتم تحديد القيمة بالميجا بايت.

افتراضيًا، يتم تعيين الحد الأقصى لحجم الملف إلى 100 ميجا بايت.


علامة التبويب المصدر

قائمة المصدر

تحتوي على عناوين الموارد التي يقوم منها Kaspersky PURE بتنزيل التحديثات وتثبيتها لقواعد البيانات التطبيق. تتضمن المواقع المدعمة خوادم FTP أو HTTP والشبكة أو المجلدات المحلية.

عند إجراء التحديث، يقوم برنامج Kaspersky PURE بفحص هذه القائمة، ويحدد عنوان الخادم الأول، ويحاول تنزيل الملفات منه. إذا تعذر تحميل التحديثات من الخادم الأول، يحاول Kaspersky PURE الاتصال بالخادم التالي واستعادة التحديثات منه. وسيتم وضع عنوان الخادم الذي سيتم تنفيذ عملية التحديث منه أعلى القائمة بشكل تلقائي. أثناء التحديث التالي من خوادم Kaspersky Lab، سيقوم Kaspersky PURE أولاً بالوصول إلى الخادم الذي تم تنفيذ التحديث منه بنجاح.

في حالة تحديد خانة الاختيار الموجودة في سطر مصدر التحديث، سيستخدم Kaspersky PURE مصدر التحديث هذا.

في حالة مسح خانة الاختيار الموجودة في سطر مصدر التحديث، لن يستخدم Kaspersky PURE مصدر التحديث هذا.

افتراضيًا، تشتمل القائمة على خوادم تحديث Kaspersky Lab فقط. يتعذر تحرير مصدر التحديث هذا أو إزالته.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة تحديد مصدر التحديث. في هذه النافذة يمكنك تحديد مصدر التحديث.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة تحديد مصدر التحديث. في هذه النافذة يمكنك تغيير مصدر التحديث المحدد.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إزالة مصدر التحديث المحدد من القائمة.

تحريك لأعلى

نقل مصدر التحديث المحدد سطر واحد لأعلى.

تحريك لأسفل

نقل مصدر التحديث المحدد سطر واحد لأسفل.

الخادم الوكيل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة إعدادات الخادم الوكيل. في هذه النافذة، يمكنك تكوين إعدادات الوصول إلى الإنترنت عبر خادم وكيل.

في قسم الإعدادات الإقليمية، يمكنك تحديد الخادم الأقرب إليك جغرافيًا، إذا كنت تستخدم خوادم تحديث Kaspersky Lab كمصدر للتحديثات.

اكتشاف تلقائي

يتم نسخ معلومات عن موقعك من سجل نظام التشغيل الخاص بك أثناء تنفيذ التحديث.

وهذا هو الإعداد الافتراضي.

تحديد من القائمة

أثناء إجراء التحديث، سيقوم برنامج Kaspersky PURE بالاتصال بخادم التحديث الخاص بالدولة المحددة.

تتوفر قائمة منسدلة لهذا الإعداد يمكن من خلالها تحديد أقرب دولة.


وضع التشغيل

في القسم جدولة يمكنك إنشاء جدول سيستخدمه Kaspersky PURE لتشغيل مهمة التحديث.

تلقائيًا

في هذا الوضع يفحص برنامج Kaspersky PURE مصدر التحديث للبحث عن وجود تحديثات جديدة مع المعدل المحدد. ومن الممكن أن يزيد معدل الفحص أثناء انتشار الفيروسات ويقل عند عدم وجودها. وإذا تم اكتشاف تحديثات جديدة، يقوم برنامج Kaspersky PURE بتحميلها وتثبيتها على جهاز الكمبيوتر.

ويتم تحديد وضع تحديث Kaspersky PURE هذا بشكل افتراضي.

يدويًا

يتم تعطيل بدء تشغيل التحديث المجدول في هذا الوضع. ويتيح لك الوضع تشغيل مهمة التحديث سعيًا إلى راحتك.

ويتم تحديد وضع التشغيل هذا بشكل افتراضي.

حسب الجدول

في هذا الوضع، يقوم برنامج Kaspersky PURE بتشغيل المهمة دوريًا وفقًا للجدولة المحددة. في هذه الحالة، يمكنك أيضًا في هذه الحالة بدء تشغيل مهمة التحديث لبرنامج Kaspersky PURE يدويًا.

ويتم تعطيل التحديث المجدول لبرنامج Kaspersky PURE بشكل افتراضي.

يحدد الإعداد الفاصل الزمني بين بدء المهمة.

يصبح الإعداد متاحًا إذا تم تحديد الوضع حسب الجدولة.

يمكن تطبيق خيارات الجدولة التالية:

  • دقائق. الطول الزمني بين عمليات تشغيل مهمة الفحص هو دقائق معدودة.

    يتاح الإعداد التشغيل كل N دقيقة لهذه القيمة. حيث يحدد الفاصل بالدقائق. يجب ألا تزيد القيمة عن 59 دقيقة. يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي إلى 5 دقائق.

  • ساعات. الفاصل الزمني بين عمليات الفحص هو بضع ساعات.

    يتاح الإعداد التشغيل كل N ساعة لهذه القيمة. حيث يحدد الفاصل بالساعات. يجب ألا تزيد القيمة عن 23 ساعة. يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي على 1 ساعة.

  • أيام. يكون الفاصل الزمني بين عمليات الفحص بالأيام.

    تتاح الإعدادات التالية لهذه القيمة:

    • تشغيل كل. تحديد الفترة الفاصلة مقدرة بالأيام. يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي إلى 1 يوم.
    • وقت التشغيل. يحدد الوقت الذي ستبدأ فيه المهمة. وافتراضيًا، يتم ضبطه إلى 00:00.
  • كل أسبوع. سيتم تشغيل المهمة في أيام محددة خلال الأسبوع.

    تتاح الإعدادات التالية لهذه القيمة:

    • التشغيل في أيام. تعمل خانة الاختيار على تمكين / تعطيل مهمة تحديث Kaspersky PURE في الأيام المحددة من الأسبوع.
    • وقت التشغيل. يحدد الوقت الذي ستبدأ فيه المهمة. وافتراضيًا، يتم ضبطه إلى 00:00.
  • في الوقت المحدد. سيتم تشغيل المهمة في يوم محدد وفي وقت محدد.

    يتاح الإعداد تاريخ ووقت التشغيل لهذه القيمة. يحدد اليوم والتوقيت الذي يبدأ فيه برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا ببدء تشغيل مهمة تحديث قاعدة البيانات. يتم تحديد التاريخ بتنسيق يوم / شهر / سنة، بينما التنسيق الوقت ثانية:دقيقة:ساعة. وافتراضيًا، يحتوي الحقل على التاريخ الحالي، ويتم ضبط الوقت على 12:00:00 ص.

  • كل شهر. سيتم تشغيل المهمة مرة في الشهر في يوم محدد وفي وقت محدد.

    تتاح الإعدادات التالية لهذه القيمة:

    • التشغيل كل س يوم من الشهر. يحدد اليوم الذي يبدأ فيه برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا بمهمة تحديث قاعدة البيانات. يتم بشكل افتراضي ضبط القيمة إلى التشغيل في كل أول يوم من الشهر.
    • وقت التشغيل. يحدد الوقت الذي ستبدأ فيه المهمة. وافتراضيًا، يتم ضبطه إلى 00:00.
  • بعد بدء تشغيل التطبيق. يتم تشغيل المهمة في كل مرة يتم فيها تشغيل برنامج Kaspersky PURE.

    يتوفر الإعداد البدء بعد لهذه القيمة. حيث يحدد المدى الزمني بالدقائق منذ بدء تشغيل برنامج Kaspersky PURE، والذي بعد مروره سيبدأ برنامج Kaspersky PURE تلقائيًا في بدء مهمة تحديث قاعدة البيانات. يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي على 15 دقيقة.

تأجيل التشغيل بعد بدء تشغيل التطبيق لمدة

بعد بدء تشغيل برنامج Kaspersky PURE، يتم إيقاف تشغيل المهمة مؤقتًا لمدة الفاصل الزمني المحدد.

على سبيل المثال، تقوم بتكوين برنامج Kaspersky PURE ليبدأ تلقائيًا عند بدء تشغيل جهاز الكمبيوتر. بعد بدء نظام التشغيل، وأثناء تشغيل العديد من العمليات، يقوم برنامج Kaspersky PURE بتأجيل تشغيل المهمة للفاصل الزمني المحدد.

يتم ضبط القيمة بشكل افتراضي على 15 دقيقة.

يتاح هذا الإعداد لجميع المتغيرات المجدولة باستثناء ما بعد بدء تشغيل التطبيق.

تشغيل المهام التي تم تخطيها

أحيانًا لا يمكن بدء المهمة (على سبيل المثال، عندما يتم إيقاف تشغيل الكمبيوتر). تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل البدء التلقائي للمهمة بمجرد أن يصبح ذلك ممكنًا.

في حالة إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، لن يبدأ برنامج Kaspersky PURE في تشغيل المهام التي تم تخطيها. بدلاً من ذلك، يقوم بتشغيل المهمة التالية في الجدول الزمني.

تتوفر هذه الميزة لجميع خيارات الجدولة، باستثناء خيارات الساعات والدقائق وبعد بدء تشغيل التطبيق.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.

من قسم حساب المستخدم يمكنك تمكين بدء تشغيل المهمة وفق حساب مختلف.

تشغيل المهمة باسم

إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، يبدأ برنامج Kaspersky PURE مهمة التحديث باستخدام حقوق حساب المستخدم المحددة. تتاح هذه الميزة لكل من التحديث اليدوي والتحديثات المجدولة لبرنامج Kaspersky PURE.

وتكون الإعدادات التالية هي المتاحة:

  • الاسم. تحديد اسم الحساب الذي سيتم استخدامه لتشغيل المهمة.
  • كلمة المرور. يعين كلمة مرور للحساب الذي قمت بإدخاله.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه، فسيتم تشغيل المهام في حساب المستخدم الحالي الذي قمت بتسجيل الدخول إليه.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.


نافذة "تحديد المجلد"

المجلد

يحتوي هذا الحقل على المسار المؤدي إلى الكائن (ملف أو كجلد) والذي يجب استبعاده من نطاق الفحص حسب Kaspersky PURE. يمكنك تحديد الملف أو المجلد في الشجرة أعلى حقل الإدخال أو كتابة المسار إليه يدويًا. لتحديد مجموعة من الملفات، يمكنك استخدام قناع ملف.


تحديد التطبيق

شريط البحث

تم التصميم للبحث السريع عن السجلات الموجودة في القائمة. ومع كتابة الأحرف، تعرض القائمة فقط الإدخالات التي تحتوي على خليط محدد من الأحرف.

قائمة التطبيقات

هي قائمة الغرض منها تحديد الملف القابل للتنفيذ لتطبيق ما.

التطبيق

يعرض هذا العمود اسم التطبيق المثبت على الكمبيوتر.

البائع

يعرض هذا العمود اسم مورد التطبيق.

الملف

يعرض هذا العمود المسار الكامل للملف القابل للتنفيذ الخاص بالتطبيق.


نافذة إعدادات إخطار البريد الإلكتروني

يحتوي القسم من على إعدادات تسليم الإخطار.

العنوان

العنوان الذي سيرسل برنامج Kaspersky PURE الإخطارات منه.

خادم SMTP

عنوان خادم بريد SMPT الذي سيرسل برنامجKaspersky PURE منه الإخطارات (على سبيل المثال mail.company.com).

المنفذ

رقم المنفذ الذي يستخدمه برنامج Kaspersky PURE لإرسال الإخطارات.

يتم تحديد رقم المنفذ 25 افتراضيًا.

اسم المستخدم

اسم المستخدم على الخادم.

كلمة المرور

كلمة مرور المستخدم على الخادم.

في القسم إلى، يمكنك تحديد عنوان البريد الإلكتروني الذي يجب على Kaspersky PURE إرسال الإخطارات إليه.

العنوان

عنوان البريد الإلكتروني الذي سيرسل برنامج Kaspersky PURE الإخطارات إليه.

فحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى حث برنامج Kaspersky PURE على إرسال رسالة اختبارية إلى عنوان البريد الإلكتروني المحدد.

ويتوفر الزر في حالة تحديد عنوان خادم بريد في الحقل خادم SMPT.

في القسم وضع الإرسال، يمكنك تحديد وضع إرسال الإخطارات حسب البريد الإلكتروني.

فور وقوع الحدث

يرسل برنامج Kaspersky PURE رسالة فور وقوع الحدث.

يتم تعيين هذا الوضع بصورة افتراضية.

حسب الجدول

يخطرك برنامج Kaspersky PURE بالأحداث فيما يتعلق بالجدول سابق الإعداد.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة الجدول الزمني لإرسال إشعارات البريد الإلكتروني. في هذه النافذة، يمكنك تعيين معدل تكرار إرسال الإخطارات.

يتوفر هذا الزر في حالة تحديد الإعداد حسب الجدول.

ويكون الإعداد الافتراضي خاصاً بالإخطارات اليومية.


بدء تشغيل المعالج

التالي

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء تشغيل معالج تكوين Kaspersky PURE.


استعادة الإعدادات

استعادة الإعدادات

تحتوي القائمة على مكونات Kaspersky PURE باستخدام الإعدادات التي تم تعديلها إما عن طريق المستخدم أو بواسطة Kaspersky PURE.

في حالة إنشاء إعدادات خاصة لأي من المكونات، سيتم عرضها أيضًا في القائمة. تشمل هذه الإعدادات الخاصة قوائم العبارات والعناوين المسموح بها والممنوعة والتي يستخدمها مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه، وقوائم عناوين الويب الموثوقة وأرقام هواتف ISP الموثوقة، وقواعد استثناء المنشأة لمكونات التطبيق، وقواعد تصفية التطبيق وحزمة جدار الحماية.

يتم إنشاء هذه القوائم عند استخدام برنامج Kaspersky PURE فيما يتعلق بالمهام الفردية ومتطلبات الأمان. حفظ هذه القوائم أثناء استعادة إعدادات التطبيق الافتراضية.

في حالة تحديد خانة الاختيار الموجودة على سطر المكون، سيقوم Kaspersky PURE بتعيين مستوى الأمان مستحسن لهذا المكون، مع الوضع في الاعتبار الإعدادات التي تختار الاحتفاظ بها عند استعادة التكوين.

أما إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار الموجودة في سطر المكون، فإن Kaspersky PURE لن يقوم بتبديل الإعدادات الخاصة بهذا المكون.


تحليل النظام

تحليل النظام

عملية تجميع معلومات حول تطبيقات Microsoft® Windows®. تتم إضافة هذه التطبيقات إلى قائمة التطبيقات الموثوق بها الخالية من القيود الخاصة بالإجراءات التي يتم تنفيذها على النظام.

بمجرد اكتمال تحليل النظام، يقوم Kaspersky PURE باستعادة الإعدادات الخاصة بالمكونات التي تم تحديدها في الخطوة السابقة. يقوم Kaspersky PURE بتطبيق الإعدادات الافتراضية للمكونات.


تم إصلاح المشكلات بنجاح

مكتمل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بإغلاق معالج تكوين Kaspersky PURE.


نافذة التطبيقات

القائمة المنسدلة لتصفية السجلات

توجد القائمة المنسدلة في الجزء الأيمن العلوي من النافذة. من هذه القائمة المنسدلة، يمكنك تحديد معيار لتصفية قائمة التطبيقات. تتوفر معايير التصفية التالية:

  • كل التطبيقات.
  • العمل عند بدء التشغيل.

شريط البحث

تم التصميم للبحث السريع عن السجلات الموجودة في القائمة. ومع كتابة الأحرف، تعرض القائمة فقط الإدخالات التي تحتوي على خليط محدد من الأحرف.

قائمة التطبيقات

تحتوي على قواعد التطبيق. يتم تجميع هذه القواعد في مجموعات الثقة.

المجموعات والتطبيقات

العمود الذي يعرض أسماء مجموعات الثقة والتطبيقات الموجودة بها.

يؤدي النقر فوق الحرف + في راس العمود إلى تقسيم العمود إلى جزئن:

  • الاسم – عمود يوضح اسم الملف التنفيذي للتطبيق.
  • المسار – يعرض هذا العمود المسار الكامل للملف القابل للتنفيذ الخاص بالتطبيق.

الحالة

عمود يعرض حالة التطبيق المعينة من قبل مكون التحكم في التطبيق.

انتشار

عمود يعرض عدد المشاركين في شبكة أمان Kaspersky الذين يستخدمون التطبيق.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة قواعد التطبيق، في حالة تحديد أحد التطبيقات، أو النافذة قواعد المجموعة، في حالة تحديد مجموعة. في النافذة قواعد للتطبيق يمكنك تحرير القواعد التي يستخدمها مكون التحكم في التطبيق لتنظيم نشاط التطبيق. في النافذة قواعد المجموعة، يمكنك تحرير قواعد إعدادات التطبيقات المضمنة في المجموعة المحددة.

حذف من القائمة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام مكون التحكم في التطبيق بإزالة التطبيق المحدد من القائمة.


علامة تبويب الملفات وسجل النظام

قائمة تسجيل النظام والملفات

تحتوي على قواعد الوصول للتطبيق أو مجموعة التطبيقات إلى الموارد المصنفة كـ سجل الملفات والنظام.

في العمود المورد، يتم تجميع الملفات في الفئتين نظام التشغيل وبيانات الهوية.

تعرض الأعمدة قراءة وكتابة وحذف وإنشاء استجابة Kaspersky PURE لإجراءات التطبيق التي يتم تنفيذها على الموارد المتحكَّم فيها. يمكنك استخدام قائمة سياق الخلية لتغيير استجابة Kaspersky PURE.

يلخص الجدول أدناه الرموز التي تشير إلى إجراءات برنامج Kaspersky PURE ومعناها.

الرموز التي تشير إلى إجراءات برنامج Kaspersky PURE

الرمز | القيمة
توارث | يرث التطبيق أو المجموعة رد الفعل من المجموعة الأصل.
سماح | يسمح برنامج Kaspersky PURE للتطبيقات الموجودة في المجموعة المحددة اتخاذ إجراءات تؤثر على المورد.
 | يمنع برنامج Kaspersky PURE التطبيقات الموجودة في المجموعة المحددة من اتخاذ إجراءات تؤثر على المورد.
 | يطالب Kaspersky PURE المستخدم بمنح حق الوصول إلى المورد لتطبيق أو مجموعة.
 | فضلاً عن رد الفعل المحدد، يسجل Kaspersky PURE معلومات حول محاولات التطبيق للوصول إلى المورد.


علامة التبويب "الحقوق"

قائمة الحقوق

يحتوي على قواعد وصول التطبيقات أو مجموعات التطبيقات إلى موارد النظام.

يُظهر العمود إذن استجابة Kaspersky PURE لإجراءات التطبيق التي تؤثر على الموارد المراقبة. يمكنك استخدام قائمة سياق الخلية لتغيير استجابة Kaspersky PURE لإجراءات التطبيق.

تتم الإشارة إلى استجابة جدار الحماية لإجراءات التطبيق باستخدام الرموز (راجع الجدول الموجود أدناه).

الرموز التي تشير إلى إجراءات برنامج Kaspersky PURE

الرمز | القيمة
توارث | يرث التطبيق أو المجموعة رد الفعل من المجموعة الأصل.
سماح | يسمح برنامج Kaspersky PURE للتطبيقات ذات الحالة المحددة باتخاذ إجراءات تؤثر على المورد.
 | يمنع برنامج Kaspersky PURE التطبيقات ذات الحالة المحددة من اتخاذ إجراءات تؤثر على المورد.
 | يطالب Kaspersky PURE المستخدم بمنح حق الوصول إلى المورد لتطبيق أو مجموعة.
 | فضلاً عن رد الفعل المحدد، يسجل Kaspersky PURE معلومات حول محاولات التطبيق للوصول إلى المورد.


علامة التبويب "قواعد الشبكة"

قائمة قواعد شبكة الاتصال

تحتوي على القواعد التي يستخدمها برنامج Kaspersky PURE من أجل تنظيم نشاط الشبكة للتطبيقات.

خدمة الشبكة

عمود يعرض اسم قاعدة شبكة اتصال.

تعد خدمة الشبكة عبارة عن مجموعة من الإعدادات التي تصف نشاط الشبكة الذي تقوم بإنشاء قاعدة شبكة من أجله.

عند قيامك بإنشاء شروط القواعد، يمكنك تحديد خدمة الشبكة وعنوانها. يمكنك استخدام عنوان IP كعنوان لشبكة الاتصال، أو تحديد حالة الشبكة. وفي الحالة الثانية، سيتم نسخ العناوين من جميع شبكات الاتصال المتصلة وذات الحالة المحددة.

يؤدي النقر فوق الحرف + في رأس العمود إلى تقسيم العمود إلى عدة أجزاء تتضمن الكثير من المعلومات التفصيلية حول القاعدة.

الإذن

عمود يُظهر استجابة Kaspersky PURE إلى نشاط الشبكة الخاص بأحد التطبيقات. يمكنك استخدام قائمة سياق الخلية الموجودة في هذا العمود لتغيير Kaspersky PURE. تظهر الإجراءات التي يتم تنفيذها بواسطة Kaspersky PURE عند اكتشاف نشاط للشبكة بواسطة أحد التطبيقات على شكل رموز (راجع الجدول الموجود أدناه).

الرموز التي تشير إلى إجراءات برنامج Kaspersky PURE

الرمز | القيمة
توارث | يرث التطبيق أو المجموعة رد الفعل من المجموعة الأصل.
سماح | يسمح Kaspersky PURE للتطبيقات الموجودة في المجموعة المحددة باتخاذ إجراء على المورد.
 | يمنع Kaspersky PURE التطبيقات الموجودة في المجموعة المحددة من اتخاذ أي إجراءات على المورد.
 | يطالب Kaspersky PURE المستخدم بمنح حق الوصول إلى المورد لتطبيق أو مجموعة.
 | فضلاً عن رد الفعل المحدد، يسجل Kaspersky PURE معلومات حول محاولات التطبيق للوصول إلى المورد.

العنوان

عمود يعرض حالة الشبكات التي يتم تطبيق القاعدة عليها.

يؤدي النقر فوق الحرف + في رأس العمود إلى تقسيم العمود إلى جزئين مع الكثير من المعلومات التفصيلية حول القاعدة.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى عرض النافذة قاعدة الشبكة، حيث يمكنك إنشاء قاعدة شبكة جديدة.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى عرض النافذة قاعدة الشبكة، حيث يمكنك تغيير قاعدة الشبكة المحددة في القائمة.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بحذف القاعدة المحددة من القائمة.

تحريك لأعلى

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى نقل القاعدة إلى السطر الأعلى، مما يؤدي إلى تعيين أولوية أعلى.

تحريك لأسفل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى نقل القاعدة إلى السطر الأدنى، مما يؤدي إلى تعيين أولوية أقل.

في القسم وصف القاعدة الموجود في الجزء السفلي من النافذة، يمكنك عرض نص القاعدة المحددة وتحرير إجراء Kaspersky PURE المعين بواسطة القاعدة.


علامة التبويب استثناءات

قائمة الاستثناءات

تحتوي على موارد المستخدم المستثناة من نطاق الحماية الخاص بالتحكم في التطبيق. وقد يمثل المورد ملفًا أو مجلدًا أو مفتاح تسجيل.

إذا تم تحديد خانة الاختيار في سطر المورد، فلن يتم التحكم في الوصول إلى هذا المورد.

إذا تم مسح خانة الاختيار في سطر الموارد، فإن التحكم في التطبيق يحمي المورد.

المورد

العمود الذي يعرض اسم المورد.

المسار

هو عمود يعرض مكان وجود المورد. ويمكن أن يحتوي المسار على قناع.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح قائمة.

تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • ملف أو مجلد. إذا قمت بتحديد هذا العنصر، يتم فتح النافذة مورد المستخدم، حيث يمكنك إضافة ملف أو مجلد إلى القائمة.
  • مفتاح التسجيل. إذا قمت بتحديد هذا العنصر، يتم فتح النافذة مورد المستخدم، حيث يمكنك تعيين مفتاح سجل وتحديد قيمة له.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة مورد المستخدم. في هذه النافذة، يمكنك تحرير إعدادات المورد.

لا يمكن تحرير الموارد التي يتم تضمينها في القائمة بشكل افتراضي.

حذف

الزر الذي يقوم بإزالة المورد المحدد من القائمة.

لا يمكن حذف الموارد التي يتم تضمينها في القائمة بشكل افتراضي.


علامة تبويب قواعد الحزم

قائمة قواعد الحزم

تحتوي هذه القائمة على قواعد الحزم. تتألف أية قاعدة حزمة من مجموعة من الشروط والعمليات التي يقوم جدار الحماية بتنفيذها مع دفق الحزم والبيانات في حالة توافق هذه الشروط. قواعد الحزم لها أولوية أعلى من قواعد التطبيقات.

تقيد قواعد الحزم بشكل افتراضي نشاط شبكة الاتصال الوارد على منافذ TCP و UDP المحددة، وتصفي رسائل ICMP.

عند تحديد خانة الاختيار الموجودة في السطر الذي يتضمن القاعدة، يقوم جدار الحماية بتطبيق هذه القاعدة.

عند مسح خانة الاختيار الموجودة في السطر الذي يتضمن القاعدة، لا يقوم جدار الحماية بتطبيق هذه القاعدة.

خدمة الشبكة

عمود يعرض اسم خدمة شبكة اتصال ما. خدمة الشبكة هي مجموعة من الإعدادات التي تعرّف نشاط الشبكة التي لأجلها تقوم بإنشاء قاعدة.

يؤدي النقر فوق الحرف + في رأس العمود إلى تقسيم العمود إلى عدة أجزاء تتضمن الكثير من المعلومات التفصيلية حول القاعدة.

الإذن

عمود يعرض الإجراء الذي يقوم جدار الحماية بتنفيذه عند قيام التطبيق بإرسال حزمة تم إنشاء القاعدة لها.

يتم عرض إجراءات جدار الحماية على شكل رموز (راجع الجدول الموجود أدناه).

رموز تشير إلى الإجراءات الخاصة بجدار الحماية

الرمز | القيمة
وفقًا لقاعدة التطبيق | يطبق جدار الحماية قاعدة شبكة للتطبيق عند إجراء محاولة لتأسيس اتصال الشبكة.
سماح | جدار الحماية يسمح باتصال الشبكة.
 | جدار الحماية يمنع اتصال الشبكة.

العنوان

عمود يعرض حالة الشبكات التي يقوم Kaspersky PURE بتطبيق القاعدة عليها.

يؤدي النقر فوق الرمز + في رأس العمود إلى تقسيم العمود إلى جزئين مع المزيد من المعلومات التفصيلية حول نطاق العناوين التي يقوم Kaspersky PURE بتطبيق القاعدة عليها.

إضافة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى عرض النافذة قاعدة الشبكة، حيث يمكنك إنشاء قاعدة شبكة جديدة.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى عرض النافذة قاعدة الشبكة، حيث يمكنك تغيير قاعدة الشبكة المحددة في القائمة.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بحذف القاعدة المحددة من القائمة.

تحريك لأعلى

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى نقل القاعدة إلى السطر الأعلى، مما يؤدي إلى تعيين أولوية أعلى.

تحريك لأسفل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى نقل القاعدة إلى السطر الأدنى، مما يؤدي إلى تعيين أولوية أقل.

إضافي

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة إضافي. من خلال هذه النافذة، يمكنك ضبط الإعدادات المتقدمة لجدار الحماية.


علامة التبويب "قواعد التطبيق"

القائمة المنسدلة لقواعد التطبيق

وتوجد القائمة في الجزء الأيمن العلوي من النافذة. وتحتوي على قواعد للتطبيقات المعينة إلى مجموعات الثقة. وطبقًا لهذه القواعد، يقوم جدار الحماية بتنظيم وصول التطبيقات إلى الشبكات ذات الحالة المحددة. يمكنك تصفية قائمة القواعد باستخدام المعايير التالية:

  • كل التطبيقات؛
  • تطبيقات الشبكة.

شريط البحث

تم التصميم للبحث السريع عن السجلات الموجودة في القائمة. ومع كتابة الأحرف، تعرض القائمة فقط الإدخالات التي تحتوي على خليط محدد من الأحرف.

المجموعات والتطبيقات

العمود الذي يعرض أسماء مجموعات الثقة والتطبيقات الموجودة بها.

يؤدي النقر فوق الحرف + في راس العمود إلى تقسيم العمود إلى جزئن:

  • الاسم – عمود يوضح اسم الملف التنفيذي للتطبيق.
  • المسار – يعرض هذا العمود المسار الكامل للملف القابل للتنفيذ الخاص بالتطبيق.

الإذن

عمود يوضح استجابة جدار الحماية لمحاولة يقوم بها التطبيق أو مجموعة من التطبيقات للوصول إلى مورد الشبكة.

يتم عرض استجابة جدار الحماية لإجراءات التطبيق في شكل رموز (راجع الجدول الموجود أدناه).

رموز تشير إلى الإجراءات الخاصة بجدار الحماية

الرمز | القيمة
توارث | يرث التطبيق أو المجموعة رد الفعل من المجموعة الأصل.
سماح | يسمح جدار الحماية بإجراء عمليات باستخدام موارد للتطبيقات ذات الحالة المحددة.
 | يحظر جدار الحماية إجراء عمليات باستخدام موارد للتطبيقات ذات الحالة المحددة.
 | يسأل جدار الحماية المستخدم ما إذا كان يرغب في منح التطبيق أو المجموعة الإذن بالوصول إلى المورد.

انتشار

عمود يعرض عدد المشاركين في شبكة أمان Kaspersky الذين يستخدمون التطبيق.

الحركة

عمود يعرض معلومات حول الحركة التي يتم إنشاؤها بواسطة التطبيق. يتيح لك الحرف + في رأس العمود الحصول على معلومات إضافية حول حركة التطبيق. يؤدي النقر فوق هذا الرمز إلى إظهار أعمدة إضافية تعرض أحجام حركة الشبكة الواردة والصادرة.

يمكنك استخدام قائمة سياق الخلية الموجودة في هذا العمود لتغيير حالة التطبيق، أو الوصول إلى إعدادات القاعدة الخاصة بالتطبيق أو إزالة التطبيق من القائمة.

تحرير

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة قواعد التطبيق، في حالة تحديد أحد التطبيقات، أو النافذة قواعد المجموعة، في حالة تحديد مجموعة. في النافذة قواعد للتطبيق يمكنك تحرير القواعد التي يستخدمها مكون التحكم في التطبيق لتنظيم نشاط التطبيق. في النافذة قواعد المجموعة، يمكنك تحرير قواعد إعدادات التطبيقات المضمنة في المجموعة المحددة.


كلمة مرور للحاوية

كلمة المرور

كلمة المرور اللازمة للوصول إلى محتويات الحاوية.

تأكيد كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور المكتوبة في حقل كلمة المرور.

حرف محرك الأقراص الظاهري

يمثل حرف محرك الأقراص الظاهري حاوية متصلة.


مسح بيانات التشغيل الآمن

فتح مجلد مشترك

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بفتح المجلد المشترك لوضع التشغيل الآمن. يقوم هذا المجلد بتخزين الملفات المتوفرة أثناء العمل في الوضع الآمن والعمل خارجه.

مسح

الزر الذي يقوم بحذف جميع البيانات المستخدمة أثناء العمل في وضع التشغيل الآمن، بدون أي احتمال لاستعادتها.


إعدادات التصفح الآمن

تحديد المستعرض للتشغيل الآمن لمواقع الويب

من القائمة المنسدلة، يمكنك تحديد المستعرض الذي تخطط لاستخدامه للتشغيل الآمن لمواقع الويب.

تمكين المسح التلقائي للبيانات

خيار يجب عليك تحديده إذا كنت ترغب في حذف بياناتك الخاصة بعد إغلاق وضع التشغيل الآمن لمواقع الويب.

تعطيل المسح التلقائي للبيانات

إذا قمت بتحديد هذا الخيار، يمكنك حفظ البيانات الخاصة التي قمت بإدخالها بعد إغلاق وضع التشغيل الآمن لمواقع الويب.

لا تتوفر هذه الوظيفة في نظام تشغيل Microsoft Windows 8.


التشغيل الآمن

رجوع

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إرجاع Kaspersky PURE إلى النافذة السابقة.

بدء التشغيل الآمن لمواقع الويب

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بفتح المستعرض المعين كالمستعرض الافتراضي في نظام التشغيل الخاص بك والتبديل إلى التشغيل الآمن لوضع مواقع الويب.

يؤدي النقر فوق الزر سهم لأسفل إلى فتح قائمة بها مجموعة من العمليات الإضافية:

  • تكوين. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح نافذة إعدادات بدء التشغيل الآمن لمواقع الويب، حيث يمكنك تحديد مستعرض للعرض الآمن لمواقع الويب، وتمكين أو تعطيل المسح التلقائي للبيانات بعد إنهاء العمل باستخدام التشغيل الآمن لمواقع الويب.
  • إنشاء اختصار على سطح المكتب. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى قيام Kaspersky PURE بإنشاء اختصار على سطح المكتب لبدء التشغيل السريع للتشغيل الآمن لمواقع الويب.

الانتقال إلى التشغيل الآمن للتطبيقات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE ببدء تشغيل وضع التشغيل الآمن. في وضع التشغيل الآمن، يمكنك معالجة التطبيقات غير المعروفة بدون تعريض نظام التشغيل لأي خطر.

لا يتوفر هذا الزر عند العمل في وضع التشغيل الآمن.

يؤدي النقر فوق الزر سهم لأسفل إلى فتح قائمة بها مجموعة من الإجراءات الإضافية:

  • مسح التشغيل الآمن للتطبيقات. يؤدي النقر فوق هذا العنصر إلى قيام Kaspersky PURE بحذف جميع البيانات التي تم حفظها أثناء التواجد في وضع التشغيل الآمن.
  • إنشاء اختصار على سطح المكتب. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى قيام Kaspersky PURE بإنشاء اختصار على سطح المكتب لتتمكن من بدء تشغيل وضع التشغيل الآمن بسرعة.

سطح المكتب الرئيسي

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بالتبديل من وضع التشغيل الآمن إلى سطح المكتب الرئيسي.

يتوفر هذا الزر عند العمل في وضع التشغيل الآمن.

فتح مجلد مشترك

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بفتح المجلد المشترك لوضع التشغيل الآمن. يقوم هذا المجلد بتخزين الملفات المتوفرة أثناء العمل في الوضع الآمن والعمل خارجه.

لا تتوفر هذه الوظيفة في نظام تشغيل Microsoft Windows 8.


أدوات إضافية

رجوع

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إرجاع Kaspersky PURE إلى النافذة السابقة.

تكوين المستعرض: تشغيل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء تشغيل معالج تكوين المستعرض، الذي يقوم بتنفيذ تحليل أمان لإعدادات Microsoft® Internet Explorer®.

قرص الإنقاذ من Kaspersky إنشاء

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء تشغيل معالج إنشاء قرص الإنقاذ من Kaspersky. يمكنك استخدام قرص الإنقاذ لاستعادة نظام التشغيل الخاص بك بعد هجوم فيروسي، إذا كانت ملفات نظام التشغيل الخاصة بك تالفة أو في حالة فشل بدء التشغيل المبدئي.

استكشاف أخطاء Microsoft Windows وإصلاحها: تشغيل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء تشغيل معالج استكشاف أخطاء Microsoft Windows وإصلاحها. يقوم هذا المعالج بفحص النظام بحثًا عن التغييرات بالإضافة إلى تحليل المعلومات التي تم جمعها واقتراح إجراءات خاصة بإزالة تتبعات الكائنات الخبيثة من النظام.

آلة التخلص من الملفات: فتح

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة للتخلص النهائي من البيانات. من هذه النافذة يمكنك حذف البيانات السرية بطريقة تمنع المهاجمين من استعادتها واستخدامها.

منظف الخصوصية: تشغيل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء تشغيل معالج منظف الخصوصية، الذي يعثر على تتبعات نشاط المستخدم في النظام وحذفها (على سبيل المثال، تاريخ مواقع الويب التي تمت زيارتها أو التطبيقات التي تم بدء تشغيلها أو الملفات المؤقتة التي تم إنشاؤها وما إلى ذلك).

أداة مسح البيانات غير المُستخدمة: تشغيل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء تشغيل منظف البيانات غير المستخدمة، وهو معالج يبحث عن الملفات غير المستخدمة ويحذفها (مثل محتويات سلة المهملات وسجلات أحداث النظام والملفات المؤقتة).


تحديد إجراء

في القسم تحديد إجراء لقرص الإنقاذ من Kaspersky، حيث يمكنك تحديد إجراء يجب على Kaspersky PURE تنفيذه على قرص الإنقاذ بعد أن يتم إنشاؤه.

الكتابة إلى قرص CD / DVD

عندما يتم إنشاء صورة ISO الخاصة بقرص الإنقاذ، يقوم برنامج Kaspersky PURE بكتابتها على أقراص CD / DVD.

الكتابة إلى جهاز USB

عندما يتم إنشاء صورة ISO الخاصة بقرص الإنقاذ، يقوم برنامج Kaspersky PURE بكتابتها على محرك USB المتصل بالكمبيوتر.

احفظ صورة إلى ملف على محرك أقراص محلي أو على محرك الشبكة

يقوم Kaspersky PURE بإنشاء صورة ISO لقرص الإنقاذ ويحفظها على المجلد الذي قمت بتحديده. يتم عرض المسار إلى الملف الذي يحتوي على صورة ISO في النافذة تحديد محرك فلاش USB بعد أن تقوم بالنقر فوق الزر التالي.


تحديد جهاز USB

تتوفر هذه الخطوة إذا اخترت كتابة البيانات إلى جهاز USB في الخطوة السابقة.

تحديد جهاز USB

قائمة منسدلة حيث يمكنك تحديد أحد أجهزة USB المتصلة بالكمبيوتر.

تفاصيل قرص الإنقاذ من Kaspersky

ارتباط يؤدي إلى فتح صفحة على موقع الويب للدعم الفني تضم معلومات حول كيفية استخدام قرص الإنقاذ من Kaspersky.


كتابة / حفظ البيانات

تعرض هذه النافذة درجة تقدم تسجيل قرص الإنقاذ على الجهاز الذي قمت بتحديده، أو درجة تقدم حفظ الملف باستخدام صورة ISO في المجلد المحدد.


إنشاء قرص الإنقاذ

استخدام صورة قرص موجودة

في حالة تحديد خانة الاختيار هذه، سيقوم Kaspersky PURE باستخدام صورة القرص التي تم اكتشافها.

إذا لم يتم تحديد خانة الاختيار هذه، يقوم Kaspersky PURE بإنشاء صورة قرص جديدة.

تتوفر خانة الاختيار هذه في حالة قيام Kaspersky PURE باكتشاف قرص إنقاذ تم إنشاؤه مسبقًا.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

التالي

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE ببدء تشغيل معالج إنشاء قرص الإنقاذ من Kaspersky PURE.


حفظ صورة القرص إلى ملف

تتوفر هذه الخطوة إذا اخترت حفظ ملف عند الخطوة السابقة.

المسار إلى الملف (.iso)

يحتوي حقل الإدخال على المسار المؤدي إلى المجلد الخاص بتخزين صورة قرص الإنقاذ. يمكنك كتابة المسار يدويًا أو تحديده عن طريق النقر فوق زر استعراض.

استعراض

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة تحديد المسار غلى الملف لتخزين صورة قرص الإنقاذ من Kaspersky. يمكنك في هذه النافذة تحديد المجلد الخاص بتخزين صورة قرص الإنقاذ.


التخلص من المشكلات

تعرض هذه النافذة درجة تقدم القضاء على المشاكل التي يتم مواجهتها أثناء التحليل. وقد يستغرق التخلص من المشكلات بعض الوقت.

إذا قمت بتحديد التراجع عن التغييرات في الخطوة الأولى، يقوم معالج استكشاف الأخطاء وإصلاحها من Microsoft Windows بالتراجع عن الإجراءات المحددة في الخطوة السابقة.


أداة مسح البيانات غير المُستخدمة

توضح هذه النافذة درجة تقدم حذف البيانات غير المستخدمة. وقد تستغرق عملية الحذف بعض الوقت.


النافذة الرئيسية

رسالة حول حالة الحماية

معلومات حول حالة الحماية الإجمالية للكمبيوتر (على سبيل المثال، الكمبيوتر الخاص بك محمي أو أمان الكمبيوتر معرض للخطر).

يؤدي النقر فوق مؤشر حالة الحماية إلى فتح نافذة مشاكل الأمان التي تحتوي على معلومات تفصيلية حول حالة الكمبيوتر وطرق معالجة المشاكل والتهديدات المكتشفة.

التفاصيل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة مشاكل الأمان التي تحتوي على معلومات تفصيلية حول حالة الكمبيوتر وطرق معالجة المشاكل والتهديدات المكتشفة.

يتوفر هذا الزر في حالة غياب مشاكل الأمان والتهديدات الخطيرة.

إصلاح

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بالقضاء على التهديدات الأمنية تلقائيًا، إذا كان هذا الأمر ممكنًا. وإلا، سيتم فتح نافذة مشاكل الأمان التي تحتوي على معلومات تفصيلية حول حالة الكمبيوتر وطرق معالجة المشاكل والتهديدات المكتشفة.

يتوفر هذا الزر في حالة وجود مشاكل أمان وتهديدات خطيرة.

يوفر القسم النسخ الاحتياطي معلومات حول حالة النسخ الاحتياطي للبيانات على الكمبيوتر ويسمح لك بإدارة إعدادات النسخ الاحتياطي.

يوفر القسم حماية الكمبيوتر معلومات حول حالة حماية الكمبيوتر، ويسمح لك بتشغيل مهام الفحص والتحديث والوصول إلى إعدادات حماية الكمبيوتر.

فحص

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح قائمة مهام الفحص التي يمكن تشغيلها على الكمبيوتر.

قائمة مهام الفحص

تحتوي القائمة على ارتباطات بأسماء مهام الفحص (فحص كامل أو فحص المناطق الحرجة أو الفحص المخصص). يؤدي النقر فوق الارتباط إلى بدء تشغيل مهمة الفحص ذات الصلة.

تظهر هذه القائمة عندما تقوم بالنقر فوق الارتباط فحص.

تحديث

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى بدء تحديث قواعد بيانات Kaspersky PURE على الكمبيوتر.

يوفر القسم المراقبة الأبوية معلومات حول كيفية التحكم في استخدام الكمبيوتر، مع السماح لك بإدارة إعدادات المراقبة الأبوية.

أدوات إضافية

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة أدوات إضافية، التي تعرض معالجات وأدوات لتوفير الحماية المتقدمة لبياناتك.

التشغيل الآمن

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة التشغيل الآمن، حيث يمكنك استخدام الاستعراض الآمن أو الدخول في بيئة آمنة.

لا تتوفر هذه الوظيفة في نظام تشغيل Microsoft Windows 8.

التحكم في الشبكة المنزلية

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة التحكم في الشبكة المنزلية، حيث يمكنك إدارة حماية أجهزة كمبيوتر الشبكة المنزلية.

إذا لم تقم بحماية الوصول إلى إعدادات Kaspersky PURE باستخدام كلمة مرور، سيقوم مكون التحكم في الشبكة المنزلية من Kaspersky PURE عند أول عملية تشغيل له باقتراح قيامك بتعيين كلمة مرور لمنع المستخدمين غير المصرح لهم من إدارة أجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة. إذا قمت بتحديد كلمة مرور ولكنها لا تنطبق على مكون التحكم في الشبكة المنزلية، سيقوم مكون التحكم في الشبكة المنزلية من Kaspersky PURE عند أول عملية تشغيل له بمطالبتك بتطبيق كلمة المرور الموجودة على مكون التحكم في الشبكة المنزلية.

تشفير البيانات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة تشفير البيانات التي تعرض الحاويات المشفرة لتخزين البيانات السرية.

مدير كلمات المرور

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة مدير كلمات المرور، حيث يمكنك تكوين حماية كلمات المرور الخاصة بك وبيانات الحساب الأخرى.

شراء الترخيص / تجديد الترخيص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى نقلك إلى متجر من متاجر الإنترنت في المستعرض الخاص بك عندما تقوم بشراء الترخيص.

قد يكون هذا الزر مرئيًا أو غير مرئي اعتمادًا على شرط صلاحية الترخيص وأي مشاكل تتعلق بالترخيص.


مركز الحماية

الحماية السحابية

عرض حالة الوصول إلى خدمات Kaspersky Lab المتوفرة عبر الإنترنت. يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة التي تصف الخدمات والمعلومات التي يتم استلامها منها.

إن قسم مكونات الحماية يوضح عملية تشغيل مكونات الحماية (مثل مكون مكافحة فيروسات الملفات أو جدار الحماية) وخيارات إدارة مكونات الحماية المتاحة.

القائمة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة مكونات الحماية. يمكنك في هذه النافذة عرض قائمة بالمكونات، وتمكين أو تعطيل مكونات الحماية وتكوين مكون حماية بعينه.

يوضح القسم التهديدات معلومات حول التهديدات الموجودة المتعلقة بأمان الكمبيوتر بالإضافة إلى الخطوات التي يمكن اتخاذها للقضاء على التهديدات.

يوضح القسم قواعد البيانات معلومات حول حالة قواعد بيانات التطبيق بالإضافة إلى خيارات إدارة التحديث المتوفرة.

يوضح القسم التوصياتالتوصيات الخاصة بكيفية القضاء على التهديدات وأفضل تكوين لـ Kaspersky PURE، بالإضافة إلى الطرق التي يمكن تنفيذ التوصيات باستخدامها.

يتم إخفاء هذا القسم في حالة عدم توفر أي توصيات.

العزل: <عدد الكائنات>

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح النافذة العزل والنسخ الاحتياطي. تسمح لك هذه النافذة بعزل الملفات التي توجد شكوك حول سلامتها أو استعادة الملفات إلى مواقعها الأصلية.

مراقبة الشبكة

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة مراقبة الشبكة في الوقت الحقيقي.

نشاط التطبيق

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تسمح لك بمراقبة نشاط التطبيقات المثبتة على الكمبيوتر.

لا تتوفر هذه الوظيفة في نظام تشغيل Microsoft Windows 8.


نافذة التقرير التفصيلي

قائمة المكونات والمهام

توجد قائمة المكونات والمهام هذه في الجزء الأيمن من النافذة. من هذه القائمة، يمكنك تحديد أحد مكونات التطبيق أو مهمة يجب شرح وظيفتها في تقرير معروض في قائمة الأحداث.

الفترة

الفترة الزمنية التي يتم إنشاء تقرير حولها.

يمكنك إنشاء تقارير للفترات التالية:

  • يوم؛
  • أسبوع؛
  • شهر؛
  • سنة؛
  • الفترة الزمنية بأكملها.

يؤدي النقر فوق الزر [image] إلى السماح لك بعرض تقرير للفترات السابقة والتالية.

قائمة الأحداث

وتوجد قائمة الأحداث في الجزء الأيسر من النافذة. تحتوي على معلومات حول الأحداث التي حدثت خلال نشاط مكونات أو مهام التطبيق المحددة من قائمة المكونات والمهام.

شريط البحث

البحث السريع عن السجلات الموجودة في قائمة الأحداث باستخدام كلمة رئيسية.

عرض

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح قائمة تسمح لك بتحديد طريقة لتجميع الأحداث على القائمة.

مكتشف

عمود يضم قائمة بالأحداث يعرض نوع التهديد المكتشف ضمن الكائن.

يتم عرض العمود فقط في حالة تحديد العنصر التهديدات المكتشفة من قائمة المكونات والمهام.

الحالة

عمود يضم قائمة بالأحداث يعرض شرط التهديد المكتشف.

يتم عرض العمود فقط في حالة تحديد العنصر التهديدات المكتشفة من قائمة المكونات والمهام.

الكائن

عمود يضم قائمة بالأحداث يعرض اسم الكائن أو المسار الكامل المؤدي إليه. قد يكون هذا الكائن، على سبيل المثال، ملف في نظام التشغيل أو أحد مكونات Kaspersky PURE أو جزء بيانات.

إذا قمت بوضع مؤشر الماوس فوق اسم العمود، فسوف تظهر الأيقونة أيقونة قائمة عامل التصفية. يؤدي النقر فوق هذه الأيقونة إلى فتح قائمة تسمح لك بتصفية السجلات على القائمة. تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • مخصص – يمكنك تحديد هذا العنصر لفتح النافذة تصفية مخصصة، الذي يمكنك استخدامها لتعيين شرط لعينة البيانات.
  • الكل – يلغي تصفية البيانات.
  • <قيمة العمود> – يسمح لك بتصفية عناصر البيانات الموجودة في القائمة حسب القيمة المحددة.

يظهر هذا العمود عندما يتم تحديد أي مكون من مكونات Kaspersky PURE في قائمة المكونات والمهام.

التطبيق

عمود يضم قائمة بالأحداث التي تعرض اسم التطبيق الذي يرتبط به الحدث المكتشف.

إذا قمت بالنقر فوق الرمز +، يتم تقسيم العمود إلى عدة أعمدة أصغر في الحجم وتضم المزيد من التفاصيل.

يتم عرض العمود في حالة تحديد العنصر مركز الحماية أو المكونات التحكم في التطبيق أو جدار الحماية أو مكافحة الشعارات من قائمة المكونات والمهام.

الحدث

عمود يضم قائمة بالأحداث يعرض إجراء التطبيق المريب الذي يكتشفه Kaspersky PURE.

إذا قمت بوضع مؤشر الماوس فوق اسم العمود، فسوف تظهر الأيقونة أيقونة قائمة عامل التصفية. يؤدي النقر فوق هذه الأيقونة إلى فتح قائمة تسمح لك بتصفية السجلات على القائمة. تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • مخصص – يمكنك تحديد هذا العنصر لفتح النافذة تصفية مخصصة، الذي يمكنك استخدامها لتعيين شرط لعينة البيانات.
  • الكل – يلغي تصفية البيانات.
  • <قيمة العمود> – يسمح لك بتصفية عناصر البيانات الموجودة في القائمة حسب القيمة المحددة.

يتم عرض العمود فقط في حالة تحديد أي عنصر (باستثناء التهديدات المكتشفة) من قائمة المكونات والمهام.

الوقت

عمود يضم قائمة بالأحداث يعرض وقت وقوع الحدث.

في القسم الموجود في الجزء السفلي من النافذة ضمن قائمة الأحداث، يمكنك عرض معلومات حول الحدث المحدد في قائمة الأحداث أو مجموعة الأحداث. إذا لم يتم تحديد أي من الأحداث، فلا يعرض القسم أي معلومات على الإطلاق.

حفظ

إذا قمت بالنقر فوق هذا الارتباط، يتم فتح نافذة يمكنك استخدامها لتحديد مجلد واسم ملف لحفظ تقرير في تنسيق TXT أو CSV.


المخزن

قائمة النسخ الاحتياطي

تحتوي على قائمة بالملفات المخزنة في النسخ الاحتياطي. تم تصميم مخزن النسخ الاحتياطي لتخزين النسخ الاحتياطية للملفات المصابة التي يتعذر تنظيفها بعد اكتشاف إصابتها على الفور.

استعادة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بإعادة أحد الملفات المحددة إلى المجلد الذي كان مخزنًا به قبل نقله إلى النسخ الاحتياطي.

حذف

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بحذف الملف المحدد من القائمة.

مسح المخزن

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام Kaspersky PURE بحذف جميع الملفات من النسخ الاحتياطي.

مكتشف

يعرض هذا العمود نوع التهديد المكتشف، على سبيل المثال، هجوم الشبكة.

إذا قمت بوضع مؤشر الماوس فوق اسم العمود، فسوف تظهر الأيقونة أيقونة قائمة عامل التصفية. يؤدي النقر فوق هذه الأيقونة إلى فتح قائمة تسمح لك بتصفية السجلات على القائمة. تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • مخصص – يمكنك تحديد هذا العنصر لفتح النافذة تصفية مخصصة، الذي يمكنك استخدامها لتعيين شرط لعينة البيانات.
  • الكل – يلغي تصفية البيانات.
  • <قيمة العمود> – يسمح لك بتصفية عناصر البيانات الموجودة في القائمة حسب القيمة المحددة.

المسار

يعرض هذا العمود المسار المؤدي إلى الملف.

الكائن

يعرض هذا العمود اسم الملف الذي يتضمن التهديد المكتشف.

إذا قمت بوضع مؤشر الماوس فوق اسم العمود، فسوف تظهر الأيقونة أيقونة قائمة عامل التصفية. يؤدي النقر فوق هذه الأيقونة إلى فتح قائمة تسمح لك بتصفية السجلات على القائمة. تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • مخصص – يمكنك تحديد هذا العنصر لفتح النافذة تصفية مخصصة، الذي يمكنك استخدامها لتعيين شرط لعينة البيانات.
  • الكل – يلغي تصفية البيانات.
  • <قيمة العمود> – يسمح لك بتصفية عناصر البيانات الموجودة في القائمة حسب القيمة المحددة.


النافذة الحماية السحابية

رجوع

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إرجاع Kaspersky PURE إلى النافذة السابقة.

قراءة المزيد

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تعرض معلومات حول شبكة أمان Kaspersky.

المشاركة في شبكة اتصال أمان Kaspersky

زر يمكنك استخدامه لتأكيد موافقتك على المشاركة في شبكة أمان Kaspersky.

يتوفر هذا الزر إذا قمت برفض المشاركة في شبكة أمان Kaspersky عند تثبيت التطبيق أو تكوينه.

معلومات الترخيص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تضم معلومات حول الترخيص الحالي المستخدم بواسطة التطبيق.

يتوفر هذا الزر في حالة تعذر تحميل أي معلومات من شبكة أمان Kaspersky بسبب القيود المرتبطة بالترخيص.


البداية

معلومات الشهادة

يؤدي هذا الارتباط إلى فتح نافذة تعرض معلومات حول شهادة Kaspersky Lab.

التالي

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء تشغيل معالج تثبيت الشهادة.


تثبيت الشهادة

تعرض هذه النافذة تقدم التثبيت التلقائي للشهادة. قد يستغرق إجراء المهمة بعض الوقت.

يبحث Kaspersky PURE عن مستعرضات الويب المثبتة على الكمبيوتر ويقوم بتثبيت الشهادات تلقائيًا في مخزن شهادات Microsoft® Windows®.

أثناء تثبيت الشهادة، قد يظهر إخطار من نظام أمان Microsoft Windows على الشاشة، يطالبك بتأكيد تثبيت الشهادة.


فشل التثبيت في مخزن Windows

إعادة محاولة تثبيت الشهادة

يعيد Kaspersky PURE محاولة تثبيت شهادة Kaspersky Lab.

عدم تثبيت الشهادة لـ Microsoft Internet Explorer وGoogle Chrome

يقوم Kaspersky PURE بإغلاق معالج تثبيت الشهادة.


فشل تثبيت شهادة Mozilla Firefox

إعادة محاولة تثبيت الشهادة

يعيد Kaspersky PURE محاولة تثبيت شهادة Kaspersky Lab.

تثبيت شهادة يدويًا عن طريق متابعة الإرشادات

يتابع Kaspersky PURE تلقائيًا إلى الخطوة التالية، حيث يتم شرح الإجراء اليدوي لتثبيت شهادة Mozilla™ Firefox™.

عدم تثبيت الشهادة لـ Mozilla Firefox

يقوم Kaspersky PURE بإنهاء معالج تثبيت الشهادة.


التثبيت اليدوي لشهادة Mozilla Firefox

تعرض هذه النافذة إرشادات حول كيفية تثبيت شهادة Kaspersky Lab لـ Mozilla™ Firefox™.

حفظ الشهادة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة حفظ الشهادة. من هذه النافذة، يمكنك تحديد مجلد وتحديد اسم ملف الشهادة الذي ترغب في حفظه. يتم شرح الإجراءات الإضافية التي يمكنك اتخاذها على الشهادة المحفوظة في الإرشادات المعروضة في النافذة.


تثبيت شهادة برنامج Opera

تثبيت شهادة يدويًا عن طريق متابعة الإرشادات

يتابع Kaspersky PURE تلقائيًا إلى الخطوة التالية، حيث يتم شرح الإجراء اليدوي لتثبيت شهادة Opera.

عدم تثبيت الشهادة لـ Opera

يقوم Kaspersky PURE بإغلاق معالج تثبيت الشهادة.


التثبيت اليدوي لشهادة برنامج Opera

تتاح هذه الخطوة إذا اخترت تثبيت شهادة مستعرض Opera يدويًا.

تعرض هذه النافذة إرشادات حول كيفية تثبيت شهادة Kaspersky Lab لـ Opera.

حفظ الشهادة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة حفظ الشهادة. من هذه النافذة، يمكنك تحديد مجلد وتحديد اسم ملف الشهادة الذي ترغب في حفظه. يتم شرح الإجراءات الإضافية التي يمكنك اتخاذها على الشهادة المحفوظة في الإرشادات المعروضة في النافذة.


تم إكمال المعالج

مكتمل

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى الخروج من معالج تثبيت شهادة Kaspersky PURE.


الحماية باستخدام كلمة مرور المسؤول

كلمة المرور

كلمة مرور المسؤول لحماية إعدادات المراقبة الأبوية.

تأكيد كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور المكتوبة في حقل كلمة المرور.

حفظ كلمة المرور للجلسة الحالية

في حالة تحديد خانة الاختيار هذه، يتذكر Kaspersky PURE كلمة المرور ولا يطالبك مرة أخرى بتوفيرها أثناء جلسة العمل.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

متابعة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة المراقبة الأبوية. يستخدم Kaspersky PURE كلمة مرور المسؤول التي تم إدخالها لحماية إعدادات المراقبة الأبوية.

تخطي

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة المراقبة الأبوية. لن يستخدم Kaspersky PURE كلمة مرور المسؤول التي تم إدخالها لحماية إعدادات المراقبة الأبوية.

إعدادات كلمة مرور المسئول

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة إعدادات في قسم إعدادات حماية كلمة مرور المسؤول. في قسم إعدادات حماية كلمة مرور المسؤول، يمكنك تعيين وظائف Kaspersky PURE التي تريد تقييد الوصول إليها باستخدام كلمة مرور المسؤول.

لا يمكن استعادة كلمة مرور منسية. إذا نسيت كلمة المرور، فاتصل بالدعم الفني لاستعادة الوصول إلى إعدادات Kaspersky PURE.


النافذة تحديد مستوى التحكم

لم يتم تشغيل المراقبة الأبوية

لن يقوم Kaspersky PURE بتطبيق قيود المراقبة الأبوية ولن يتم تسجيل الإحصائيات الخاصة بنشاط المستخدم على الكمبيوتر وعلى الإنترنت.

ويتم افتراضيًا تحديد هذه القيمة.

تجميع البيانات

لن يقوم Kaspersky PURE بتطبيق قيود المراقبة الأبوية ولكنه سيقوم بتسجيل الإحصائيات الخاصة بنشاط المستخدم على الكمبيوتر وعلى الإنترنت.

ملف تعريف الطفل

يقوم Kaspersky PURE بتسجيل الإحصائيات الخاصة بنشاط المستخدم على الكمبيوتر وعلى الإنترنت ويقوم بتطبيق قيود المراقبة الأبوية التالية:

  • منع تنزيلات الملف من الإنترنت
  • منع الزيارات إلى مواقع الويب التي تنتمي إلى فئات غير مرغوب فيها

ملف تعريف المراهقين

يقوم Kaspersky PURE بتسجيل الإحصائيات الخاصة بنشاط المستخدم على الكمبيوتر وعلى الإنترنت ويقوم بمنع الزيارات إلى مواقع الويب التي تنتمي إلى فئات غير مرغوب فيها.

القيود المخصصة

يقوم Kaspersky PURE بتسجيل الإحصائيات الخاصة بنشاط المستخدم على الكمبيوتر وعلى الإنترنت ويقوم بتطبيق قيود المراقبة الأبوية المخصصة.

إعدادات

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة يمكنك منها تكوين قيود المراقبة الأبوية المخصصة وعرض التقارير التي توثق نشاط المستخدم على الكمبيوتر وعلى الإنترنت.


التحكم في تشغيل التطبيق

التطبيق

اسم الملف القابل للتنفيذ للتطبيق المحظور تشغيله أو المسموح بتشغيله.

تحديد

انقر فوق هذا الزر لفتح قائمة تحتوي على العناصر التالية:

  • استعراض – فتح نافذة المستعرض حيث يمكنك العثور على الملف القابل للتنفيذ للتطبيق وتحديده.
  • التطبيقات – فتح النافذة تحديد تطبيق، حيث يمكنك تحديد تطبيق من القائمة.

منع تشغيل التطبيق

يؤدي تحديد هذا الخيار إلى منع تشغيل التطبيق.

السماح بتشغيل التطبيق

يؤدي تحديد هذا الخيار إلى السماح بتشغيل التطبيق. بالإضافة إلى هذا، يمكنك تكوين جدول لبدء تشغيل التطبيق وتقييد إجمالي وقت استخدام التطبيق كل 24 ساعة.

السجل

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل تسجيل استخدام التطبيق.

إذا تم تحديد خانة الاختيار هذه، يتم عرض معلومات حول بدء تشغيل التطبيق في تقرير استخدام التطبيق للحساب المحدد.

عند إلغاء تحديد خانة االاختيار، لا يتم الاحتفاظ بأي إحصائيات تخص بدء تشغيل التطبيق للحساب المحدد.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

تحديد الاستخدام على الأيام المحددة

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل القيود المفروضة على الاستخدام المسموح به في أيام الأسبوع المحددة وعند الساعات المحددة.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، يمكنك إعداد جدول زمني لاستخدام الكمبيوتر: قم بتعيين فاصل (فواصل) زمني لكل يوم من أيام الأسبوع عند السماح باستخدام التطبيق أو منعه، مع مراعاة الحد الأقصى المفروض على الزمن الكلي لاستخدام الكمبيوتر في 24 ساعة.

يمكنك إعداد جدول زمني لاستخدام التطبيق باستخدام جدول. صفوف الجدول تقابل أيام الأسبوع، في حين تقابل أعمدة الجدول فترة ساعة واحدة في مقياس الزمن. وحسب الإعدادات الإقليمية في نظام التشغيل، قد يكون المخطط الزمني بنظام 24 ساعة أو 12 ساعة. وتعكس ألوان خلايا الجدول القيود المفروضة: يشير اللون الرمادي إلى منع استخدام التطبيق بينما يشير الأخضر إلى السماح باستخدام التطبيق.

إذا تم مسح خانة الاختيار، لن تتم مراعاة الجدول الزمني للقيود.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

تحديد وقت الاستخدام اليومي

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل القيود الزمنية المفروضة على استخدام التطبيق كل 24 ساعة.

إذا تم تحديد خانة الاختيار، يمكنك تحديد الحد الأقصى للوقت المسموح به لاستخدام التطبيق خلال 24 ساعة. ويتم إدخال الوقت الكلي لاستخدام التطبيق بالتنسيق ساعات:دقائق.

إذا تم مسح خانة الاختيار، فلن يتم تسجيل إجمالي وقت استخدام التطبيق لكل 24 ساعة.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.


مواقع ويب ممنوعة: استثناءات

يمكنك من خلال القسم الاستثناءات إنشاء أو تحرير قائمة الاستثناءات.

الاستثناءات

تتضمن هذه القائمة عناوين أو أقنعة عناوين مواقع ويب يكون الوصول إليها ممنوعًا / أو مسموحًا به، وذلك بغض النظر عن الإعدادات الحالية التي تم تحديدها للتحكم في مواقع الويب التي يتم استعراضها..

إضافة

يتيح لك هذا الزر فتح النافذة قناع عنوان (عنوان URL) لإضافة عنوان أو قناع عنوان موقع ويب إلى قائمة الاستثناءات.

منع / سماح

يمكنك هذا الزر من منع / السماح بالوصول إلى موقع الويب المحدد من قائمة الاستثناءات.

ويكون السماح بالوصول إلى موقع الويب هو الإعداد الافتراضي.

تحرير

يتيح لك هذا الزر فتح النافذة قناع عنوان (عنوان URL) لتحرير عنوان أو قناع عنوان موقع ويب إلى قائمة الاستثناءات.

حذف

يتيح لك هذا الزر إزالة عنوان أو قناع عنوان لموقع ويب من قائمة الاستثناءات.


نافذة نص المراسلة

رمز الشبكة الاجتماعية

رمز يحمل شعار الشبكة الاجتماعية التي تم إجراء المراسلة من خلالها مع جهة الاتصال.

<اسم جهة الاتصال>

قائمة منسدلة يمكنك من خلالها تحديد اسم جهة الاتصال لتتمكن من عرض سجل المراسلة مع جهة الاتصال هذه. تحتوي القائمة على جهات الاتصال التي تم تسجيل الرسائل الخاصة بها في التقرير.

المراسلة المسموح بها / المراسلة الممنوعة

حالة التحكم في المراسلة: مسموح أو ممنوع.

منع / سماح

الزر الذي يقوم بمنع / السماح بمراسلة جهة اتصال ما.

قائمة الرسائل

تسمح القائمة لك بعرض محتوى المراسلة وتاريخ ووقت إرسال الرسائل أو استلامها.


فحص

قسم الفحص الكامل معد لتشغيل وإيقاف تشغيل الفحص الكامل.

الزر بدء الفحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء فحص كامل لجهاز الكمبيوتر. سيتم فحص الكائنات التالية افتراضيًا: ذاكرة النظام، والبرامج التي يتم تحميلها عند بدء التشغيل، والنسخة الاحتياطية للنظام، وقواعد بيانات البريد الإلكتروني، والأقراص الثابتة، ووسائط التخزين القابلة للإزالة، وأقراص شبكة الاتصال.

في حالة بدء تشغيل الفحص الكامل مسبقًا وتمت المقاطعة قبل الإكمال، يعرض عليك Kaspersky PURE متابعة الفحص الكامل من النقطة التي تمت مقاطعتها أو بدء عملية فحص جديدة. في هذه الحالة، يعرض القسم الفحص الكامل الأزرار التالية:

  • متابعة الفحص – يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى متابعة عملية الفحص الكامل من النقطة التي تمت مقاطعتها.
  • لا، بدء عملية فحص جديدة – يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة بدء الفحص حيث يمكنك النقر فوق متابعة الفحص أو بدء فحص جديد.

أثناء تقدم الفحص، سيعرض قسم فحص كامل المعلومات التالية:

  • نسبة إكمال الفحص الكامل؛
  • الوقت المتبقي حتى إكمال الفحص؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها.

الزر إيقاف الفحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إيقاف مهمة الفحص الكامل الجاري تشغيلها.

بعد إتمام الفحص الكامل، سيعرض قسم فحص كامل المعلومات التالية:

  • الوقت المنقضي منذ إيقاف الفحص الكامل أو إكماله؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها.

قسم فحص المناطق الحرجة معد لتشغيل وإيقاف تشغيل فحص المناطق الحرجة.

الزر بدء الفحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء فحص ذاكرة النظام، وكائنات بدء التشغيل، وقطاعات التمهيد.

في حالة بدء تشغيل فحص المناطق الحرجة مسبقًا وتمت المقاطعة قبل الإكمال، يعرض عليك Kaspersky PURE متابعة فحص المناطق الحرجة من النقطة التي تمت مقاطعتها أو بدء عملية فحص جديدة. في هذه الحالة، يعرض القسم فحص المناطق الحرجة الأزرار التالية:

  • متابعة الفحص – يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى متابعة عملية فحص المناطق الحرجة من النقطة التي تمت مقاطعتها.
  • لا، بدء عملية فحص جديدة – يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة بدء الفحص حيث يمكنك النقر فوق متابعة الفحص أو بدء فحص جديد.

أثناء تقدم الفحص، سيعرض قسم فحص المناطق الحرجة المعلومات التالية:

  • نسبة إكمال فحص المناطق الحرجة؛
  • الوقت المتبقي حتى إكمال الفحص؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها.

الزر إيقاف الفحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إيقاف فحص المناطق الحرجة الجاري تشغيلها.

بعد إيقاف فحص المناطق الحرجة، سيعرض قسم فحص المناطق الحرجة المعلومات التالية:

  • الوقت المنقضي منذ إيقاف فحص المناطق الحرجة أو إكماله؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها.

قسم فحص قابلية الاختراق معد لتشغيل وإيقاف تشغيل فحص قابلية الاختراق.

الزر بدء الفحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى بدء فحص الثغرات الأمنية.

أثناء تقدم فحص قابلية الاختراق، سيعرض قسم فحص قابلية الاختراق المعلومات التالية:

  • نسبة إكمال فحص الثغرات الأمنية؛
  • الوقت المتبقي حتى إكمال فحص الثغرات الأمنية؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها.

الزر إيقاف الفحص

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إيقاف مهمة فحص الثغرات الأمنية الجاري تشغيلها.

بعد إيقاف فحص قابلية الاختراق، سيعرض قسم فحص قابلية الاختراق المعلومات التالية:

  • الوقت المنقضي منذ إيقاف فحص الثغرات الأمنية أو إكماله؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها.

تم تصميم القسم فحص مخصص (بدون العنوان) لبدء تشغيل الفحص المخصص للمجلدات والملفات. لفحص ملف أو مجلد، يمكنك سحب الملف وإفلاته في هذا القسم أو تحديد واحد باستخدام الارتباط استعراض.

حدد

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح النافذة فحص مخصص، حيث يمكنك تحديد الملفات والمجلدات المطلوب فحصها.

يتم فحص المجلد My Documents بشكل افتراضي.


علامة التبويب أجهزة الكمبيوتر المحظورة

قائمة أجهزة الكمبيوتر المحظورة

تحتوي القائمة على معلومات حول المضيفين الذين قام لأجلهم حاجب هجمات شبكة الاتصال بمنع جميع أنشطة شبكة الاتصال التي تستهدف جهاز الكمبيوتر.

العنوان

يعرض العمود عنوان IP الخاص بمضيف محظور.

الوقت

يعرض العمود الوقت المنقضي منذ حظر المضيف.

افتراضيًا، يمنع حاجب هجمات شبكة نشاط الكمبيوتر الحركة الواردة من مهاجمة الكمبيوتر لمدة ساعة.

سماح

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى قيام حاجب هجمات الشبكة بإلغاء منع الكمبيوتر المحدد.


علامة التبويب المنافذ المفتوحة

قائمة المنافذ المفتوحة

تحتوي على معلومات عن المنافذ المفتوحة لكل عملية.

يتم عرض المعلومات التالية لكل منفذ:

  • اسم العملية (التطبيق، الخادم، الخدمة) التي تستخدم المنفذ ورقم المنفذ وعنوان IP المحلي للعملية؛
  • بروتوكول نقل البيانات؛
  • الفترة الزمنية التي يظل خلالها المنفذ مفتوحًا للاتصال.

إعدادات القواعد

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح قائمة. تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • جميع قواعد الشبكة – فتح النافذة جدار الحماية، حيث يمكنك تكوين قواعد الحزمة للتطبيق المحدد في القائمة.
  • قواعد الشبكة للتطبيق – فتح النافذة قواعد التطبيق، حيث يمكنك تكوين قاعدة شبكة لتطبيق محدد من القائمة.

تصفية

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح قائمة. تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • جميع المنافذ المفتوحة – توضح القائمة جميع المنافذ المفتوحة بجهاز الكمبيوتر.
  • الكل باستثناء الاسترجاع – تعرض القائمة جميع المنافذ باستثناء تلك التي يستخدمها برنامج الشبكة الخاص بنظام التشغيل.


علامة التبويب نشاط الشبكة

قائمة نشاط الشبكة

قائمة تحتوي على كل اتصالات الشبكة النشطة المؤسسة حاليًا على الكمبيوتر الخاص بك.

ويتم عرض المعلومات التالية لكل اتصال:

  • اسم العملية (البرنامج، الخدمة، الخادم) التي بدأ الاتصال؛
  • بروتوكول الاتصال؛
  • إعدادات الاتصال (المنافذ المحلية والبعيدة وعناوين IP)؛
  • مدة الاتصال؛
  • حجم البيانات المرسلة / المستلمة (بايت).

يؤدي النقر فوق الحرف + في رأس العمود عدد البايت المستلم/ المرسل إلى تقسيم هذا العمود إلى أعمدة أصغر تضم المزيد من المعلومات التفصيلية حول نشاط الشبكة للعملية المحددة.

إعدادات القواعد

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح قائمة. تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • جميع قواعد الشبكة – فتح النافذة جدار الحماية، حيث يمكنك تكوين قواعد الحزمة للتطبيق المحدد في القائمة.
  • قواعد الشبكة للتطبيق – فتح النافذة قواعد التطبيق، حيث يمكنك تكوين قاعدة شبكة لتطبيق محدد من القائمة.

منع حركة الشبكة / إلغاء منع حركة الشبكة

إذا قمت بالنقر فوق الزر منع حركة الشبكة، سيقوم جدار الحماية بمنع نشاط الشبكة لجميع العمليات.

في حالة منع نشاط الشبكة، يكون اسم الزر هو إلغاء منع حركة الشبكة.

إذا قمت بالنقر فوق الزر إلغاء منع حركة الشبكة، سيقوم جدار الحماية بالسماح بنشاط الشبكة لجميع العمليات.

تصفية

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح قائمة. تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • إظهار الاتصالات المؤسسة بواسطة Kaspersky PURE – توضح القائمة تفاصيل الاتصالات التي قام Kaspersky PURE بتأسيسها.
  • إظهار الاتصالات المحلية – توضح القائمة تفاصيل الاتصالات القائمة مع أجهزة الكمبيوتر الأخرى على نفس الشبكة المحلية.

يعرض الجزء السفلي من النافذة مخطط لحركة الشبكة يوضح أحجام الحركة الصادرة والواردة للعملية المحددة من القائمة. ويعكس الرسم البياني حجم الحركة في الزمن الحقيقي. يتم عرض حجم الحركة بالكيلوبايت. يمكنك استخدام الزرين + و – لتغيير مقياس المخطط.


علامة التبويب حركة الشبكة

قائمة تضم توزيع حركة الشبكة عبر التطبيقات

تحتوي على معلومات حول الاتصالات الصادرة والواردة التي تم تأسيسها بين الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر الأخرى.

يتم عرض حجم الحركة الواردة والصادرة لكل برنامج (كمبيوتر، خدمة، خادم، عملية). ويتم عرض حجم الحركة بالكيلوبايت والميجابايت.

الفترة

تحتوي القائمة على الفترات الزمنية الخاصة بعرض توزيع حركة الشبكة للتطبيق المحدد.

القيم المتاحة:

  • يوم؛
  • أسبوع؛
  • شهر؛
  • سنة؛
  • الفترة الزمنية بأكملها.

يسمح لك النقر على الأزرار [image] عرض توزيع البيانات للفواصل الزمنية السابقة والتالية.

شريط البحث

تم التصميم للبحث السريع عن السجلات الموجودة في القائمة. ومع كتابة الأحرف، تعرض القائمة فقط الإدخالات التي تحتوي على خليط محدد من الأحرف.

يعرض الجزء السفلي من النافذة مخطط يوضح التوزيع الزمني لحركة الشبكة للتطبيق المحدد للفاصل الزمني المحدد.


تحديث

مكتمل: <وقت آخر تحديث>، تقرير

يؤدي النقر فوق ارتباط تقرير إلى فتح نافذة تقرير تفصيلي، حيث يمكنك عرض معلومات حول تحديثات قاعدة البيانات المكتملة.

التوقيعات: <عدد التوقيعات>

يحدد هذا السطر عدد التوقيعات أو أجزاء البرامج الضارة مما يعمل على التمكن من اكتشافها.

وضع التشغيل: <اسم وضع التشغيل>، تحرير

يؤدي النقر فوق الارتباط تحرير إلى فتح قائمة يمكنك منها تحديد وضع تشغيل مهمة التحديث وتكوينها.

تحديث

الزر الذي يبدأ تحديث قواعد البيانات ووحدات التطبيق النمطية.

ولن يكون هذا الزر متاحًا إذا وجد تراجع إلى قواعد بيانات سابقة قيد التقدم، فمثلاً لو كانت قواعد بيانات التطبيق يجري تراجعها إلى حالة سابقة كانت موجودة عليها قبل إجراء آخر تحديث.

يؤدي النقر فوق الزر سهم لأسفل إلى فتح قائمة بها مجموعة من العمليات الإضافية:

  • التراجع إلى قواعد البيانات السابقة. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى بدء التراجع إلى إصدار قواعد البيانات السابق. يصبح هذا العنصر متاحًا بعد التحديث الأول.
  • إعدادات. يؤدي تحديد هذا العنصر إلى فتح النافذة تحديث، حيث يمكنك تحديد وضع التشغيل ومصدر التحديث.

إلغاء

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إلغاء أي تحديثات، مما يترك قواعد البيانات والوحدات النمطية للتطبيق في حالتهم السابقة.

مراجعة نشاط الفيروس

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة مستعرض الويب مع وجود صفحة تعرض نظرة عامة حول نشاط الفيروس.


نافذة محول الشبكة

الاسم

اسم محول شبكة الاتصال.

النوع

نوع محول الشبكة: على سبيل المثال، شبكة Ethernet أو شبكة لاسلكية أو اتصال مودم.

الحالة

الحالة الحالية لاتصال الشبكة، إما متصلة أو غير متصلة.

في القسم اتصالات جديدة، يمكنك تحديد الإجراء الذي يجب أن يقوم به جدار الحماية عند اكتشاف اتصال جديد يستخدم هذا المحول.

المطالبة بالتجميع

عند اكتشاف اتصال شبكة جديد، يُظهر جدار الحماية إخطارًا يطالبك بتحديد حالة للشبكة الجديدة.

إضافة شبكات جديدة إلى المجموعة تلقائيًا

إذا اكتشف جدار الحماية اتصال شبكة جديد، سوف يعين تلقائيًا الحالة المحددة للشبكة في القائمة المنسدلة.

يمكنك في القائمة المنسدلة تعيين حالة شبكة والتي سيعينها جدار الحماية للشبكات الجديدة تلقائيًا.


نافذة نوع المهمة

المستندات الخاصة بي وسطح المكتب

يقوم Kaspersky PURE بإنشاء نسخ احتياطية من جميع الملفات المضمنة في المجلد "المستندات الخاصة بي" والموجودة على سطح مكتب الكمبيوتر.

الأفلام والفيديو

يقوم Kaspersky PURE بإنشاء نسخ احتياطية من جميع ملفات الفيديو التي يكتشف وجودها على الكمبيوتر.

الصور

يقوم Kaspersky PURE بإنشاء نسخ احتياطية من جميع ملفات الصور التي يكتشف وجودها على الكمبيوتر.

الموسيقى

يقوم Kaspersky PURE بإنشاء نسخ احتياطية من جميع ملفات الصوت التي يكتشف وجودها على الكمبيوتر.

ملفات مخصصة

يقوم Kaspersky PURE بإنشاء نسخ احتياطية من ملفات يتم تحديدها يدويًا.

<عدد الملفات>

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح النافذة عرض الملفات المحددة، التي تسمح لك بعرض الملفات المحددة للنسخ الاحتياطي حسب الموقع والفئة.


قسم المحرك المحلي

قائمة المحركات المحلية

قائمة تضم المحركات المحلية الموجودة على الكمبيوتر الخاص بك. يظهر إجمالي المساحة ومعلومات المساحة المستخدمة لكل محرك.

المسار

يحتوي الحقل على المسار المؤدي إلى المجلد الوجهة الموجود على المحرك المحلي لتخزين النسخ الاحتياطية للبيانات.

استعراض

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تحديد مجلد. يمكنك في هذه النافذة تحديد المجلد الوجهة لتخزين النسخة الاحتياطية الجديدة.


قسم محرك الشبكة

محرك الأقراص

يحتوي هذا الحقل على المسار المؤدي إلى مجلد الشبكة الوجهة لتخزين النسخة الاحتياطية الجديدة.

استعراض

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح نافذة تحديد مجلد. يمكنك في هذه النافذة تحديد المجلد الوجهة لتخزين النسخة الاحتياطية الجديدة.

اسم المستخدم

اسم الحساب الخاص بالوصول إلى مجلد الشبكة. يجب تحديد اسم المستخدم في تنسيق <اسم الكمبيوتر>\<اسم المستخدم> (على سبيل المثال، kl-12345\ivanov).

كلمة المرور

كلمة مرور الوصول إلى مجلد الشبكة.


القسم خادم FTP

الخادم

يحتوي الحقل على عنوان الخادم حيث ترغب في إنشاء مخزن للنسخ الاحتياطي.

المنفذ

يحتوي الحقل على عدد المنافذ المستخدمة بواسطة خادم FTP.

المجلد

يحتوي الحقل على المسار المؤدي إلى المجلد الوجهة للنسخ الاحتياطي للبيانات على خادم FTP.

اسم المستخدم

اسم حساب الوصول إلى خادم FTP.

كلمة المرور

كلمة مرور للوصول إلى خادم FTP.

الوضع

تحديد وضع تشغيل خادم FTP. يمكن تطبيق أوضاع التشغيل التالية:

  • سلبي – وضع تشغيل يتم من خلاله قيام خادم FTP باستلام طلب للاتصال لنقل البيانات من العميل؛
  • نشط – وضع تشغيل يتم من خلاله قيام خادم FTP بإرسال طلب للاتصال لنقل البيانات إلى العميل؛


النافذة إخطارات الأخبار

الاستلام الدائم للبريد الإلكتروني لرسائل الأخبار من Kaspersky Lab

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين/تعطيل عرض أخبار Kaspersky Lab وإخطارات الأخبار المرتبطة بها.

ويتم تحديد هذا المربع كإعداد افتراضي.


نافذة مهام الفحص

تعرض هذه النافذة قائمة تضم مهام الفحص التي تم إكمالها بالفعل أو الجاري تشغيلها حاليًا. يتم تخزين المهام الموجودة على هذه القائمة لإكمالها: يتم وضع المهام التي تم إكمالها حديثًا بالأعلى.

فحص كامل

أثناء الفحص الكامل، يتم عرض المعلومات التالية في النافذة إدارة المهام:

  • نسبة إكمال الفحص الكامل؛
  • اسم ومسار الكائن الجاري فحصه؛
  • الوقت المتبقي حتى إكمال الفحص؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها.

يؤدي النقر فوق الارتباط عند إكمال الفحص: <الإجراء المحدد> إلى فتح قائمة يمكنك من خلالها تحديد إجراء ليتم تنفيذه عند إكمال الفحص:

  • الإبقاء على الكمبيوتر قيد التشغيل؛
  • إيقاف تشغيل الكمبيوتر؛
  • تحويل الكمبيوتر إلى وضع الاستعداد؛
  • تحويل الكمبيوتر إلى وضع النوم؛
  • أعد تشغيل الكمبيوتر.

كما تعرض نافذة إدارة المهام أيضًا عناصر الواجهة التالية:

  • مؤشر تقدم الفحص الكامل؛
  • الزر إيقاف الفحص لإيقاف الفحص الكامل.

عند إكمال الفحص الكامل، يتم عرض المعلومات التالية:

  • الوقت المنقضي منذ إكمال الفحص الكامل؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها.

فحص المناطق الحرجة

أثناء فحص المناطق الحرجة يتم عرض المعلومات التالية في النافذة إدارة المهام:

  • نسبة إكمال فحص المناطق الحرجة؛
  • اسم ومسار الكائن الجاري فحصه؛
  • الوقت المتبقي حتى إكمال فحص المناطق الحرجة؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها.

كما تعرض نافذة إدارة المهام أيضًا عناصر الواجهة التالية:

  • مؤشر تقدم فحص المناطق الحرجة؛
  • الزر إيقاف الفحص لإيقاف فحص المناطق الحرجة.

عند إكمال فحص المناطق الحرجة، يتم عرض المعلومات التالية:

  • الوقت المنقضي منذ إكمال فحص المناطق الحرجة؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها.

فحص مخصص

أثناء الفحص المخصص، يتم عرض المعلومات التالية في النافذة إدارة المهام:

  • نسبة إكمال الفحص المخصص؛
  • اسم ومسار الكائن الجاري فحصه؛
  • الوقت المتبقي حتى إكمال الفحص المخصص؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها.

كما تعرض نافذة إدارة المهام أيضًا عناصر الواجهة التالية:

  • مؤشر تقدم الفحص المخصص؛
  • الزر إيقاف الفحص لإيقاف الفحص المخصص

عند إكمال الفحص المخصص، يتم عرض المعلومات التالية:

  • الوقت المنقضي منذ إكمال الفحص المخصص؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها؛
  • في حالة فحص أحد الملفات التنفيذية – يتم عرض معلومات حول التطبيق من شبكة أمان Kaspersky بالإضافة إلى عرض الارتباط التفاصيل، الذي يفتح نافذة تضم المزيد من التفاصيل من شبكة أمان Kaspersky.

فحص الثغرات الأمنية

أثناء افحص الثغرات الأمنية، يتم عرض المعلومات التالية في النافذة إدارة المهام:

  • نسبة إكمال فحص الثغرات الأمنية؛
  • اسم ومسار الكائن الجاري فحصه؛
  • الوقت المتبقي حتى إكمال فحص الثغرات الأمنية؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها.

كما تعرض نافذة إدارة المهام أيضًا عناصر الواجهة التالية:

  • مؤشر تقدم فحص الثغرات الأمنية؛
  • الزر إيقاف الفحص لإيقاف فحص الثغرات الأمنية.

عند إكمال فحص الثغرات الأمنية، يتم عرض المعلومات التالية:

  • الوقت المنقضي منذ إيقاف فحص الثغرات الأمنية؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها.

عند إكمال فحص الثغرات الأمنية، يتم عرض الزر الثغرات الأمنية المكتشفة في النافذة إدارة المهام. يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى فتح النافذة فحص الثغرات الأمنية مع عرض قائمة تضم الثغرات الأمنية المكتشفة والتطبيقات التي تحتوي على ثغرات أمنية.

فحص فيروسات الجذر

أثناء افحص فيروسات الجذر، يتم عرض المعلومات التالية في النافذة إدارة المهام:

  • نسبة إكمال فحص فيروسات الجذر؛
  • اسم ومسار الكائن الجاري فحصه؛
  • الوقت المتبقي حتى إكمال فحص فيروسات الجذر؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها.

كما تعرض نافذة إدارة المهام أيضًا عناصر الواجهة التالية:

  • مؤشر تقدم فحص فيروسات الجذر؛
  • الزر إيقاف الفحص لإيقاف فحص فيروسات الجذر.

عند إكمال فحص فيروسات الجذر، يتم عرض المعلومات التالية:

  • الوقت المنقضي منذ إكمال فحص فيروسات الجذر؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها.

فحص في وضع الخمول

أثناء الفحص المخصص، يتم عرض المعلومات التالية في النافذة إدارة المهام:

  • الوقت المنقضي منذ إكمال الفحص في وضع الخمول؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها.

تنظيف متقدم

أثناء التنظيف المتقدم، يتم عرض المعلومات التالية في النافذة إدارة المهام:

  • نسبة إكمال التنظيف المتقدم؛
  • اسم ومسار الكائن الجاري فحصه؛
  • الوقت المتبقي حتى إكمال التنظيف المتقدم؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها.

تعرض النافذة إدارة المهام أيضًا، مرشر تقدم التنظيف المتقدم.

عند إكمال التنظيف المتقدم، يتم عرض المعلومات التالية:

  • الوقت المنقضي منذ إكمال التنظيف المتقدم؛
  • عدد الملفات التي تم فحصها؛
  • عدد التهديدات المكتشفة والتي تم إبطالها.

مسح القائمة

يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى حذف جميع السجلات من قائمة مهام الفحص.


تحديد ملف أو مجلد

حقل الإدخال

يحتوي الحقل على المسار المؤدي إلى المجلد الذي يجب أن يتم إنشاء المخزن به. يمكنك تحديد المجلد في الشجرة أعلى حقل الإدخال أو كتابة المسار إليه يدويًا.


نافذة عامل التصفية المخصص

إظهار الصفوف حيث

شرط استعلام البيانات.

القيم المتاحة:

  • أكبر من – يحدد كل البيانات التي تكون قيمها أكبر من القيمة المحددة في الحقل الموجود على الجانب الأيسر.
  • أصغر من – يحدد كل البيانات التي تكون قيمها أصغر من القيمة المحددة في الحقل الموجود على الجانب الأيسر.
  • يساوي – يحدد كل البيانات التي تكون قيمها تساوي القيمة المحددة في الحقل الموجود على الجانب الأيسر.
  • لا يساوي – يحدد كل البيانات التي تكون قيمها لا تساوي القيمة المحددة في الحقل الموجود على الجانب الأيسر.

و

يتم تحديد السجلات التي تقابل المعيارين من القائمة. ويمكنك تحديد الشرط الثاني في الحقل أدناه.

أو

يتم تحديد السجلات التي تقابل معيار واحد على الأقل من القائمة. ويمكنك تحديد الشرط الثاني في الحقل أدناه.


نافذة استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يحتوي القسم أصل التطبيق على تحليل لنشاط البرمجيات الخبيثة المكتملة بواسطة مراقب النظام. تتوافر بيانات التطبيق التالية:

  • تسلسل تشغيل التطبيق؛
  • اسم التطبيق؛
  • موقع التطبيق على الكمبيوتر؛
  • وقت التشغيل؛
  • وقت إنشاء التطبيق؛
  • اسم العملية التي قامت بإنشاء التطبيق؛
  • اسم العملية التي أدت إلى بدء تشغيل التطبيق؛
  • معلومات إضافية (على سبيل المثال، عنوان URL الذي تم تنزيل الملف منه، عنوان البريد الإلكتروني لمرسل التطبيق، قائمة بالملفات التي تم إرسالها من عنوان URL هذا).

    سجل نشاط التطبيق

    يؤدي النقر فوق هذا الزر إلى السماح لك بعرض سجل التطبيق.


علامة التبويب استثناءات

عدم فحص الملفات المفتوحة

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل الاستثناء من فحص مكافحة الفيروسات لكل الملفات التي قد يتم الوصول إليها بواسطة عملية هذا التطبيق.

تجنب مراقبة نشاط التطبيق

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل الاستثناء من فحص مكافحة الفيروسات لأي نشاط تطبيق تجري مراقبته من قِبل الدفاع الوقائي والتحكم في التطبيق.

عدم توارث القيود من العملية الرئيسية (التطبيق)

إذا تم تحديد هذا المربع، فسوف تجري مراقبة نشاط التطبيق وفقًا للقواعد التي حددها المستخدم أو وفقًا لحالة التطبيق.

إذا تم إلغاء تحديد هذا المربع، فإن التطبيق يرث القواعد من التطبيق الأصل الذي قام بالبدء في تشغيله.

تجنب مراقبة نشاط التطبيق الفرعي

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل الاستثناء من فحص أي نشاط تطبيق فرعي.

عدم فحص حركة الشبكة

تتيح خانة الاختيار هذه تمكين/تعطيل استثناء من حركة مرور الشبكة التي يتم توليدها بواسطة التطبيق المحدد من عمليات الفحص بحثًا عن فيروسات ولمكافحة البريد العشوائي غير المرغوب فيه. لا تؤثر قيمة هذا الإعداد على تشغيل جدار الحماية: يقوم جدار الحماية بفحص حركة مرور التطبيق وفقًا للإعدادات التي تم تكوينها لهذا التطبيق.

يتم عرض قسم وصف القاعدة في الجزء السفلي بالنافذة إذا تم تحديد خانة الاختيار عدم فحص حركة الشبكة. في هذا القسم، يمكنك عرض نص القاعدة التي قمت بتكوينها، بالإضافة إلى تحرير إعدادات الاستثناء لحركة مرور الشبكة.

تجنب فحص كل حركة شبكة الاتصال

إذا تم عرض الارتباط الكل، فإن Kaspersky PURE لا يقوم بفحص كل حركة مرور الشبكة التي بدأت بواسطة التطبيق.

يتم افتراضيًا عرض الارتباط الكل.

تجنب فحص حركة شبكة الاتصال المشفرة

الارتباط مشفر يعني أن Kaspersky PURE لا يستبعد من الفحص إلا حركة مرور التطبيق التي يتم إرسالها عبر بروتوكول SSL.

أي عناوين IP بعيدة

إذا تم عرض الارتباط أي، فإن Kaspersky PURE يستبعد كل عناوين IP من الفحص.

عناوين IP البعيدة المحددة: تحديد / <عناوين IP>

إذا تم عرض الارتباط المحددة، فإن Kaspersky PURE لا يستبعد من الفحص إلا عناوين IP المحددة.

بالنقر فوق رابط تحديد يتم فتح نافذة عناوين IP البعيدة. يمكنك في هذه النافذة إنشاء قائمة بعناوين IP ليتم استبعادها من الفحص.

إذا تم تحديد عنوان IP واحد على الأقل، فسيتم استبدال الارتباط تحديد بالارتباط <عناوين IP>، والتي يمكن استخدامها لفتح نافذة عناوين IP البعيدة لتحرير قائمة عناوين IP المستبعدة من الفحص.

أي منافذ بعيدة

إذا تم عرض الارتباط أي، فإن Kaspersky PURE يستبعد كل المنافذ من الفحص.

المنافذة البعيدة المحددة: تحديد / <المنافذ>

إذا تم عرض الارتباط المحددة، فإن Kaspersky PURE لا يستبعد من الفحص سوى المنافذة المحددة.

بالنقر فوق الرابط المحددة يتم فتح نافذة المنافذ البعيدة. يمكنك في هذه النافذة إنشاء قائمة بالمنافذ التي يتم استبعادها من الفحص.

إذا تم تحديد منفذ واحد على الأقل، فسيتم استبدال تحديد بالارتباط <المنافذ>. يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح نافذة المنافذة البعيدة لتحرير قائمة بالمنافذ المستبعدة من الفحص.


علامة تبويب المحفوظات

قائمة المحفوظات

تحتوي على معلومات حول الأحداث المرتبطة بنشاط شبكة التطبيق.

الكائن

يعرض هذا العمود مجموعة الثقة التي وضع Kaspersky PURE التطبيق بها. يقوم Kaspersky PURE بتنظيم نشاط التطبيقات باستخدام قواعد مجموعة الثقة.

إذا قمت بوضع مؤشر الماوس فوق اسم العمود، فسوف تظهر الأيقونة أيقونة قائمة عامل التصفية. يؤدي النقر فوق هذه الأيقونة إلى فتح قائمة تسمح لك بتصفية السجلات على القائمة. تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • مخصص – يمكنك تحديد هذا العنصر لفتح النافذة تصفية مخصصة، الذي يمكنك استخدامها لتعيين شرط لعينة البيانات.
  • الكل – يلغي تصفية البيانات.
  • <قيمة العمود> – يسمح لك بتصفية عناصر البيانات الموجودة في القائمة حسب القيمة المحددة.

الحدث

عمود يعرض معلومات حول إجراءات التطبيق.

إذا قمت بوضع مؤشر الماوس فوق اسم العمود، فسوف تظهر الأيقونة أيقونة قائمة عامل التصفية. يؤدي النقر فوق هذه الأيقونة إلى فتح قائمة تسمح لك بتصفية السجلات على القائمة. تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • مخصص – يمكنك تحديد هذا العنصر لفتح النافذة تصفية مخصصة، الذي يمكنك استخدامها لتعيين شرط لعينة البيانات.
  • الكل – يلغي تصفية البيانات.
  • <قيمة العمود> – يسمح لك بتصفية عناصر البيانات الموجودة في القائمة حسب القيمة المحددة.

الوقت

عمود يعرض تاريخ الحدث ووقته.

إذا قمت بوضع مؤشر الماوس فوق اسم العمود، فسوف تظهر الأيقونة أيقونة قائمة عامل التصفية. يؤدي النقر فوق هذه الأيقونة إلى فتح قائمة تسمح لك بتصفية السجلات على القائمة. تحتوي القائمة على العناصر التالية:

  • مخصص – يمكنك تحديد هذا العنصر لفتح النافذة تصفية مخصصة، الذي يمكنك استخدامها لتعيين شرط لعينة البيانات.
  • الكل – يلغي تصفية البيانات.
  • <قيمة العمود> – يسمح لك بتصفية عناصر البيانات الموجودة في القائمة حسب القيمة المحددة.


علامة التبويب "الملف"

المسار

المسار المؤدي إلى الملف التنفيذي والخاص بتطبيق ما.

البائع

بائع التطبيق.

التطبيق

اسم التطبيق.

الإصدار

رقم الإصدار المثبت.

الحجم

حجم الملف القابل للتحديث.

تم الإنشاء

تاريخ ووقت إنشاء الملف.

تم التعديل

تاريخ ووقت تعديل الملف.

الحالة / المجموعة

الحالة التي يعينها Kaspersky PURE للتطبيق و مجموعة الثقة التي ينقل Kaspersky PURE التطبيق إليها.

التقييم

تم تعيين التقييم الخاص بهذا التهديد بواسطة Kaspersky PURE للتطبيق.

التوقيع الرقمي

وجود التوقيع الرقمي وصاحبه.

تاريخ التوقيع

معلومات حول التوقيع الرقمي.

عدد المستخدمين

عدد المستخدمين الذين يستخدمون التطبيق (على أساس البيانات المستلمة من خدمة شبكة أمان Kaspersky).

ظهر في شبكة أمان Kaspersky

تاريخ ظهور التطبيق لأول مرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بأحد المشاركين في شبكة اتصال أمان Kaspersky.


نافذة "تحديد المجلد"

المجلد

يحتوي الحقل على المسار المؤدي إلى المجلد الذي يجب أن يتم إنشاء الحاوية به.


نافذة مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب به

يتضمن القسم مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه معلومات موجزة حول المكون الإضافي لبرنامج Kaspersky PURE.

في القسم الحالة، يمكنك عرض حالة الحماية ضد البريد الإلكتروني غير المرغوب به والتحويل لتكوين مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

تمكين / تعطيل تصفية البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه

يعرض هذا الإعداد حالة مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه. القيم المحتملة لهذا الإعداد:

  • تم التعطيل – يتم تعطيل مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.
  • تم التمكين – يتم تمكين مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

هنا

يؤدي النقر فوق هذا الارتباط إلى فتح القسم كطافحة البريد غير المرغوب فيه الخاص بالنافذة الإعدادات، حيث يمكنك تكوين مكافحة البريد غير المرغوب فيه.

يتيح لك القسم البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بتحديد قواعد معالجة الرسائل التي يعتبرها مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه غير مرغوب فيها.

القائمة المنسدلة

قائمة منسدلة يمكنك من خلالها تحديد القواعد التالية والخاصة بمعالجة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه:

  • نقل إلى مجلد.

    يقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بنقل البريد غير المرغوب فيه إلى مجلد صندوق الوارد الذي تحدده.

  • نسخ إلى مجلد.

    يقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بإنشاء نسخة من رسالة بريد إلكتروني ونقلها إلى المجلد الذي تحدده. وتظل الرسالة الأصلية في المجلد الوارد.

  • الحذف.

    يقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بحذف البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه من صندوق الوارد الخاص بالمستخدم.

  • تخطي.

    يترك مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه رسالة البريد الإلكتروني في مجلد صندوق الوارد.

وضع علامة كمقروء

من خلال خانة الاختيار هذه، يتم تمكين / تعطيل الوظيفة التي تجعل مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه يقوم بوضع علامة مقروء على الرسائل غير المرغوب فيها.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

يمكنك من خلال القسم البريد الإلكتروني المحتمل كونه غير مرغوب فيه تحديد قواعد معالجة الرسائل التي يعتبرها مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه كرسائل محتمل كونها غير مرغوب فيها.

القائمة المنسدلة

قائمة منسدلة يمكنك من خلالها تحديد القواعد التالية والخاصة بمعالجة البريد الإلكتروني المحتمل كونه غير المرغوب فيه:

  • نقل إلى مجلد.

    يقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بنقل البريد غير المرغوب فيه إلى مجلد صندوق الوارد الذي تحدده.

  • نسخ إلى مجلد.

    يقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بإنشاء نسخة من رسالة بريد إلكتروني ونقلها إلى المجلد الذي تحدده. وتظل الرسالة الأصلية في المجلد الوارد.

  • الحذف.

    يقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بحذف البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه من صندوق الوارد الخاص بالمستخدم.

  • تخطي.

    يترك مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه رسالة البريد الإلكتروني في مجلد صندوق الوارد.

وضع علامة كمقروء

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل الوظيفة التي تجعل مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه يقوم بوضع علامة على الرسائل المحتمل كونها غير المرغوب فيها كمقروء.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

في القسم إضافي يمكنك تعيين إجراء فحص الرسائل للتحقق من البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه، بالإضافة إلى الفحص العميق لمجلدات البريد الجاري فحصها. يتم عرض هذا القسم فقط في Microsoft Office Outlook.

استخدام قاعدة Microsoft Office Outlook

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل فحص الرسائل للبحث عن البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه حسب قواعد Microsoft Office Outlook.

في حالة تحديد خانة الاختيار، سيتم فحص الرسائل حسب الإجراء المعين بواسطة Microsoft Office Outlook. لاحظ أنه يجب عليك إنشاء قاعدة خاصة للبريد الإلكتروني غير المرغوب فيه باستخدام أدوات Microsoft Office Outlook للسماح بفحص البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه حسب قواعد Microsoft Office Outlook .

في حالة إلغاء تحديد هذا المربع، سيتم فقط فحص الرسائل للبحث عن البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بعد تطبيق القواعد الاخرى لمكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه - حتى في حالة إنشاء قاعدة فحص البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه في Microsoft Office Outlook . قد ينتج عن معالجة الرسائل وفقًا للقواعد الأخرى لمكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيهخروج الرسالة من نطاق فحص البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه (على سبيل المثال، تم تعيين الحالة "مقروء" للرسالة، أو تم إعادة توجيه الرسالة إلى مستلم آخر وتم نقلها إلى المجلد مرسل) – في هذه الحالة، سيقوم مكون مكافحة البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه بتجاهل الرسالة.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.

فحص المجلدات الفرعية للبريد الإلكتروني الوارد

تعمل خانة الاختيار هذه على تمكين / تعطيل فحص الرسائل الموجودة في المجلدات المضمنة في المجلد الوارد.

ويتم إلغاء تحديد خانة الاختيار هذه بشكل افتراضي.